XG is een MIDI-synthesizerformaat voorgesteld door YAMAHA dat terugwaarts compatibel is met GM-systeemniveau 1. Het XG-formaat ondersteunt uitgebreide stem-arrangementen, een groot aantal stemmen, stem-modificaties, 3 synthesizereffecten enz.

* XG is een handelsmerk van Yamaha Corporation.


GM-systeemniveau 1 is de wereldstandaard voor MIDI-synthesizers die formaten verschaft voor stem-arrangementen en de MIDI-functie. Apparatuur die voldoet aan GM-systeemniveau 1 kan diverse geluiden weergeven in hetzelfde geluidssysteem.

*GM, dat compliantie met het GM-systeemniveau 1 aangeeft, is een handelsmerk van de 'Association of Musical Electronics Industry' (AMEI).


Met de Synthesizer-effecten kunt u de nagalm-, chorus- en variatie-effecten van de XG-synthesizer regelen.


De Nagalm voegt een weerklankeffect toe aan het akoestische geluid en verleent een concertzaal-ambiantie aan het weerkaatste geluid.


De Koor-functie geeft een kooreffect aan het geluid.


De Variatie biedt de mogelijkheid om verschillende geluidseffecten die gedefinieerd zijn volgens XG-formaat, zoals vervorming, equalizer en toonhoogteregeling, toe te voegen aan het geluid. Nagalm en Koor kunnen worden bijgeregeld met Variatie.


De MIC Echo voegt een echo-effect toe aan het microfoon-ingangssignaal. Het Mic Echo effect is instelbaar.

Merk op dat opname niet mogelijk is wanneer de Mic Echo in gebruik is; opname is pas weer mogelijk nadat de Mic Echo is uitgeschakeld. Om het MIC volume te regelen, gaat u naar de standaard Windows Volumeregeling en stelt daar het microfoon-ingangsniveau in.


Wanneer deze optie wordt geselecteerd, wordt het Mic Echo geluidseffect voor de microfooningang ingeschakeld. (Het effect wordt uitgeschakeld wanneer Windows opnieuw wordt gestart.)


Met de Vertragingstijd-functie kunt u een cyclusduur voor herhaling van de Mic Echo instellen. Schuif de regelaar naar rechts om de cyclusduur te verlengen.


De Feedbackversterking-functie wordt gebruikt om de tijdsduur voor de Mic Echo in te stellen. Schuif de regelaar naar rechts om de tijdsduur te verlengen.


De AC-XG ondersteunt DOS-applicaties die in de Windows DOS-BOX werken. De configuraties voor het gebruik van de DOS-applicaties worden hier getoond, maar kunnen niet gewijzigd worden.


De AC-XG ondersteunt de 3D ruimtelijke stereo-audiofunctie die gebaseerd is op de "Sensaura" technologie die ontwikkeld is door de Central Research Laboratories Limited in Engeland. Wanneer de 3D-geluidsfunctie actief is, hoort u via de stereo luidsprekers of de hoofdtelefoon het geluid vanuit alle richtingen 360 graden rondom u heen.

* Sensaura is een handelsmerk van Central Research Laboratories Limited.


Over het algemeen bepaalt de DirectSound 3D applicatie of het uitgangsgeluid naar de stereo luidsprekers of de hoofdtelefoon wordt gestuurd. Als een bepaalde 3D-applicatie niet aangeeft waarnaar het geluid geleid moet worden, zal de AC-XG de 3D-geluidsfunctie instellen.

Wanneer Hoofdtelefoon is geselecteerd, wordt de modus-omschakelroutine in de DirectSound3D genegeerd en wordt er overgeschakeld naar de optimale uitvoer voor de hoofdtelefoon. Wanneer Luidspreker is geselecteerd, wordt de modus-omschakelroutine  in de DirectSound3D genegeerd en wordt er vanaf de 3D-functie overgeschakeld naar de optimale uitvoer voor de luidsprekers. Wanneer Applicatie is geselecteerd, kan de modus-omschakelroutine in de DirectSound3D applicatie worden uitgevoerd.


Negeert de modus-omschakelroutine in de DirectSound 3D-modus en zorgt voor omschakeling naar de optimale uitvoer voor de hoofdtelefoon.


Negeert de modus-omschakelroutine in de DirectSound 3D-functie en zorgt voor omschakeling naar de optimale uitvoer voor de stereo luidsprekers.


Zorgt ervoor dat de modus-omschakelroutine in de DirectSound3D applicatie uitgevoerd kan worden.


Wanneer deze optie geselecteerd is, wordt er een 3D-buffer voor DirectSound ingeschakeld. (Het stuurprogramma zorgt voor de verwerking van de 3D-buffers.)

Wanneer deze optie geselecteerd is,  zal de Sensuara 3D die ontwikkeld is door CRL beschikbaar worden en wordt een goed 3D-effect verkregen. Wanneer deze optie niet aangekruist is, wordt het 3D-effect verzorgt door de Microsoft-standaard met een doorsnee kwaliteit. Als er problemen zijn met deze optie aangekruist, kunt u de aankruising annuleren en overschakelen naar het MS-standaard proces.

Klik NIET op het aankruisvakje terwijl de DirectSound-applicatie gebruikt wordt.


Voor het in/uitschakelen van de accelerator.


Voor het  instellen van de geluidskwaliteit van de synthesizer. Maak uw selectie overeenkomstig uw PC-setup en uw eigen voorkeur.


U kunt het stroomverbruikniveau instellen wanneer het systeem in de stroombesparingsstand staat. Bij een geringe stroombesparing is er een snelle toonopwekking. Bij een hoger stroombesparingsniveau reageert de AC-XG langzamer en kunnen er stoorgeluiden zijn.


U kunt de tijdsduur instellen wanneer de stroombesparingsfunctie geactiveerd moet worden nadat de AC-XG is gestopt. De tijdsduur wordt ingesteld in seconden. Hoe korter de tijdsduur is, des te sneller zal de AC-XG in de stroombesparingsstand worden geschakeld. Wanneer echter de maximale stroombesparingsinstelling is gekozen, zal de AC-XG zeer vaak in de stroombesparingsstand geschakeld worden met stoorgeluiden en een langzame reactie van de AC-XG tot gevolg. Als een langere tijdsduur wordt ingesteld, schakelt de AC-XG minder vaak in de stroombesparingsstand; bij gebruik van een notebook-computer kan dit een grote invloed hebben op de batterij-gebruiksduur. Een lange tijdsduur, bijvoorbeeld 60 seconden, wordt aanbevolen voor een desktop-computer en een korte tijdsduur, bijvoorbeeld minder dan 5 seconden, wordt aanbevolen voor een notebook-computer.


De huidige status (Aan, Standby of Uit) van het AC-XG audioapparaat wordt aangegeven. "Aan" betekent dat de AC-XG actief is. "Standby" betekent dat de AC-XG in de stroombesparingsstand staat. "Uit" betekent dat het stuurprogramma niet geïnstalleerd is of dat het stuurprogramma om de een of andere reden niet kan worden gebruikt. In dit geval moet u naar Apparaatbeheer gaan om het probleem te verhelpen.


Configureren van de SPDIF uitgang, de IEC958-conforme digitale uitgang.

De AC-XG kan PCM-gegevens van Wave en MIDI uitvoeren, gegevens van de Mic/Lijningang en Dolby Digital gegevens van een Soft DVD-speler. Het digitale uitgangsvolume is vast ingesteld en kan niet via de Windows standaard volumeregeling worden gewijzigd. Voor het veranderen van het digitale uitgangsvolume hebt u een externe versterker nodig.


Selecteer deze optie om de digitale uitgang uit te schakelen.


Wanneer deze optie is geselecteerd, zullen alleen de digitale bronnen van Wave en MIDI ingeschakeld zijn. De invoer van externe apparaten zoals de Mic en Lijningang is uitgeschakeld. Als Mic Echo is geselecteerd terwijl deze optie aangekruist is, zal alleen het Mic Echo effect uitgevoerd worden.


Wanneer deze optie is geselecteerd, zijn alle geluidsbronnen ingeschakeld. Bij opnemen worden de opgenomen geluidsgegevens uitgevoerd.


Voor het in/uitschakelen van de analoge uitvoer. Als de analoge uitvoer uitgeschakeld is, zijn alle analoge uitgangen gedempt en is er alleen digitale uitvoer.


Voor het inschakelen van de analoge uitvoer. Het volume van de analoge uitvoer kan worden ingesteld met de Windows standaard volumeregeling.


Voor het dempen van alle analoge uitvoer, ongeacht de instellingen in de Windows standaard volumeregeling.