XG ist ein von YAMAHA entwickeltes MIDI-Synthesizerformat, das kompatibel ist zu GM Sytem Level 1 (General MIDI). Das XG-Format unterstützt Funktionen für ein erweiterbares Klangangebot, viel mehr Basisklänge als bei GM, Funktionen zum Ändern der Klänge, 3 Digital-Effekte usw.

* XG ist ein Warenzeichen der Yamaha Corporation.


GM System Level 1 (General MIDI) ist eine Norm für MIDI-Synthesizer, welche die Klangeinteilung sowie bestimmte MIDI-Funktionen vorgibt. GM System Level 1-kompatible Geräte können unterschiedliche Klänge gleichzeitig und mit einem vorhersagbaren Ergebnis abspielen.

GM, das für „GM System Level 1“-kompatibel steht, ist ein Warenzeichen des Vereins der elektronischen Musikindustrie (AMEI).


Mit den Synthesizer-Effekten lassen sich Hall, Chorus und Variation-Effekte für XG-Synthesizer erzeugen.


Reverb (Hall) erzeugt einen Reflexionseffekt, welcher die Akustik eines bestimmten Raumes, von einem Konzertsaal bis Echo-Effekte, simuliert.


Der Chorus-Effekt erweckt den Eindruck, daß mehrere Instrumente usw. gleichzeitig dasselbe spielen und macht den Klang also breiter.


Der Variation-Effekt ist in der Lage, unterschiedliche Effekte im XG-Format zu erzeugen, darunter Verzerrung, Klangregelung (Equalizer) und Transponierungseffekte. Ein Variation-Effekt kann auch vom Reverb- und Chorus-Effekt bearbeitet werden.


Der MIC-Echo-Effekt versieht das am Mikrofonanschluß anliegende Signal mit Echo. Dieser Effekt ist einstellbar.

Aufnehmen kann man jedoch nur, solange der MIC Echo-Effekt ausgeschaltet ist. Vergessen Sie also nicht, den Effekt auszuschalten, bevor Sie die Aufnahme starten. Die Lautstärke des Mikrofons kann mit der Lautstärkeregelung von Windows eingestellt werden.


Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das am Mikrofonanschluß anliegende Signal mit Echo versehen. (Bei einem Neustart von Windows wird der Effekt wieder ausgeschaltet.)


Mit dem Verzögerungszeit-Parameter können Sie einstellen, wie schnell das Echo die eingehenden Signale wiederholt. Schieben Sie den Regler nach rechts, um eine langsamere Verzögerungszeit einzustellen.


Mit der Rückkopplungs-Funktion können Sie einstellen, wie oft das Echo-Signal wiederholt wird. Schieben Sie den Regler nach rechts, um die Anzahl der Wiederholungen zu erhöhen.


Der AC-XG unterstützt DOS-Programme, welche über das DOS-Fenster von Windows angesprochen werden können. Hier werden die Einstellungen für DOS-Programme zwar angezeigt, können aber nicht geändert werden.


Der AC-XG unterstützt den 3D-Positionsstereo-Betrieb der „Sensaura“-Technologie, die von Central Research Laboratories Limited in England entwickelt wurde. Wenn der 3D-Ton-Betrieb aktiv ist, kann der Ton in einem 360 Grad-Schallbild angeordnet werden, obwohl nur Stereoboxen oder ein herkömmlicher Stereo-Kopfhörer zum Einsatz kommen.

* Sensaura ist ein Warenzeichen der Central Research Laboratories Limited.


Im allgemeinen bestimmt das verwendete DirectSound 3D-Programm selbst, ob der Ton an die Stereo-Lautsprecher und den Kopfhörer ausgegeben wird. Tut das 3D-Programm das jedoch nicht, so kümmert sich der AC-XG um die 3D-Tonwiedergabe.

Wenn Sie Kopfhörer wählen, wird der Moduswandel-Algorithmus des DirectSound 3D-Programms ignoriert. Stattdessen wird der Ton an die am besten geeignete Kopfhörerbuchse ausgegeben. Wenn Sie Boxen wählen, wird der Moduswandel-Algorithmus des DirectSound 3D-Programms ignoriert. Stattdessen wird der Ton an die am besten geeignete Lautsprecherbuchse ausgegeben. Wenn Sie Programm wählen, ist der Moduswandel-Algorithmus des DirectSound 3D-Programms aktiv.


Hiermit kann der Moduswandel-Algorithmus des DirectSound 3D-Betriebs deaktiviert werden, so daß der Ton an die am besten geeignete Kopfhörerbuchse ausgegeben wird.


Hiermit kann der Moduswandel-Algorithmus des DirectSound 3D-Betriebs deaktiviert werden, so daß der Ton an die am besten geeignete Lautsprecherbuchse ausgegeben wird.


Hiermit wird der Moduswandel-Algorithmus des DirectSound 3D-Programms aktiviert.


Wenn diese Option gewählt wurde, ist der 3D-Puffer von DirectSound aktiv. (Der Treiber verwaltet einen 3D-Puffer.)

Bei Anwahl dieser Option ist Sensaura 3D von CRL verfügbar. Hiermit läßt sich ein hochwertiger 3D-Effekt erzielen. Ist diese Option nicht angekreuzt, kümmert sich der Microsoft-Standard um den 3D-Effekt. Die Qualität ist dann nicht ganz so gut. Wenn die Funktionstüchtigkeit bei Anwahl dieser Option nachläßt, sollten Sie sie ausschalten und mit dem Standard-MS-Verfahren arbeiten.

KLICKEN SIE NIEMALS auf dieses Kästchen, solange das DirectSound-Programm noch läuft.


Hiermit kann der Beschleuniger ein- oder ausgeschaltet werden.


Hiermit bestimmen Sie die Klangqualität des Synthesizers. Wählen Sie immer die für Ihren Prozessor und Ihre Ansprüche geeignete Einstellung.


Sie können selbst den Energieverbrauch einstellen, der dann auftritt, wenn sich das System im Energiesparbetrieb befindet. Je geringer die Energieersparnis, desto schneller ist die Klangerzeugung. Allerdings wird dann auch mehr Strom verbraucht. Wenn Sie den Energieverbrauch jedoch drastisch drosseln, wird zwar weniger Strom verbraucht, jedoch reagiert der AC-XG dann auch träger, so daß Rauschen auftreten kann.


Sie können einstellen, wie lange es dauert, bis der Energiesparbetrieb aktiviert wird, wenn der AC-XG fertig ist. Dieser Wert muß in Sekunden eingestellt werden. Je kürzer die Verzögerung, desto schneller drosselt der AC-XG den Energieverbrauch. Allerdings wird dieser Sparbetrieb dann auch öfter aktiviert als Ihnen vielleicht lieb ist, was zu Rauschen oder zu einer trägeren Ansprache führt. Je größer der eingestellte Wert, desto seltener aktiviert der AC-XG den Energiesparbetrieb. Das strapaziert dann unnötig den Akku z.B. eines Notebooks. Für Desktop-Computer empfehlen wir einen Wert von mindestens 60 Sekunden. Für Notebooks erscheinen hingegen 5 Sekunden eine gute Wahl.


Hier wird der derzeitige Status (An, Bereitschaft, Aus) des AC-XG-Audiogerätes angezeigt. "An" bedeutet, daß der AC-XG gerade angesprochen wird. "Standby" bedeutet, daß sich der AC-XG im Energiesparbetrieb befindet. "Aus" bedeutet, daß der Treiber nicht installiert ist oder daß das Gerät aus irgendeinem Grund nicht angesprochen werden kann. Rufen Sie dann den Gerätemanager auf und schauen Sie nach, was nicht stimmt.


Konfigurieren des SPDIF-Ausgangs (Digitalausgang nach IEC958)

Der AC-XG kann Wave- und MIDI-PCM-Daten, Daten der Mic/Line In-Buchse und Dolby Digital-Daten des Soft-DVD-Spielers ausgeben. Der Pegel des Digitalausgangs ist fest; er kann nicht über die Standard-Lautstärkeregler von Windows verändert werden. Eine Änderung des digitalen Ausgangspegels ist nur über einen externen Verstärker möglich.


Durch Wahl dieser Option wird der Digitalausgang desaktiviert.


Bei Wahl dieser Option werden nur die Digitalquellen von Wave und MIDI eingeschaltet. Die Eingangssignale externer Komponenten, die an Mic und Line In angeschlossen sind, werden ausgeschaltet. Wenn diese Option aktiviert und Mic Echo gewählt wird, erhält man am Ausgang nur den Mic-Echo-Effekt.


Bei Wahl dieser Option werden alle Quellen eingeschaltet. Im Aufnahmebetrieb werden die aufgenommenen Tondaten ausgegeben.


Zum Aktivieren/Desaktivieren des Analogausgangs. Wenn der Analogausgang desaktiviert ist, werden alle AnalogausgAänge stummgeschaltet. Es stehen dann nur noch die Digitalausgänge zur Verfügung.


Zum Aktivieren des Analogausgangs. Der Pegel der Analogausgänge kann am Standard-Lautstärkeregler von Windows eingestellt werden.


Unabhängig von der Einstellung des Standard-Lautstärkereglers von Windows werden alle Analogausgänge stummgeschaltet.


Sie können selbst den Energieverbrauch einstellen, der dann auftritt, wenn sich das System im Energiesparbetrieb befindet. Je geringer die Energieersparnis, desto schneller ist die Klangerzeugung. Allerdings wird dann auch mehr Strom verbraucht. Wenn Sie den Energieverbrauch jedoch drastisch drosseln, wird zwar weniger Strom verbraucht, jedoch reagiert der AC-XG dann auch träger, so daß Rauschen auftreten kann.


Sie können einstellen, wie lange es dauert, bis der Energiesparbetrieb aktiviert wird, wenn der AC-XG fertig ist. Dieser Wert muß in Sekunden eingestellt werden. Je kürzer die Verzögerung, desto schneller drosselt der AC-XG den Energieverbrauch. Allerdings wird dieser Sparbetrieb dann auch öfter aktiviert als Ihnen vielleicht lieb ist, was zu Rauschen oder zu einer trägeren Ansprache führt. Je größer der eingestellte Wert, desto seltener aktiviert der AC-XG den Energiesparbetrieb. Das strapaziert dann unnötig den Akku z.B. eines Notebooks. Für Desktop-Computer empfehlen wir einen Wert von mindestens 60 Sekunden. Für Notebooks erscheinen hingegen 5 Sekunden eine gute Wahl.


Hier wird der derzeitige Status (An, Bereitschaft, Aus) des AC-XG-Audiogerätes angezeigt. "An" bedeutet, daß der AC-XG gerade angesprochen wird. "Standby" bedeutet, daß sich der AC-XG im Energiesparbetrieb befindet. "Aus" bedeutet, daß der Treiber nicht installiert ist oder daß das Gerät aus irgendeinem Grund nicht angesprochen werden kann. Rufen Sie dann den Gerätemanager auf und schauen Sie nach, was nicht stimmt.


Diese Einstellung bedeutet, daß kein Rauschen auftritt und daß der AC-XG nach Verlassen des Energiesparbetriebes sofort voll einsatzfähig ist. Allerdings wird auch mehr Strom verbraucht.


Bei erneutem Aktivieren tritt ein wenig Rauschen auf, aber die Antrittsschnelligkeit ist relativ gut. Allerdings wird kaum Energie gespart. In dieser Betriebsart können externe analoge Audiosignale (z.B. eines Audio-CD-Spielers) wiedergegeben werden.


Bei erneutem Aktivieren tritt ein wenig Rauschen auf und die Antrittsschnelligkeit ist relativ träge. Aber es wird viel mehr Energie gespart. Diese Einstellung eignet sich für Desktop-PCs und Notebooks, sofern letztere über ein Netzteil gespeist werden. In dieser Betriebsart können die an den Analog-Eingängen anliegenden Signale nicht abgespielt werden.


Bei erneutem Aktivieren tritt ein wenig Rauschen auf und die Antrittsschnelligkeit ist träge. Allerdings wird der Energieverbrauch optimal gesteuert. Diese Einstellung eignet sich für Notebooks, weil der Akku nur im Bedarfsfall angesprochen wird. In dieser Betriebsart können die an den Analog-Eingängen anliegenden Signale nicht abgespielt werden.