XG è un formato sintetizzatore MIDI proposto da YAMAHA, che mantiene compatibilità con il precedente sistema GM livello 1. Il formato XG supporta funzioi di arrangiamenti voce entensibili, un grande numero di voci, modificazioni voce, 3 effetti sintetizzatore e così via.

* XG è un marchio di Yamaha Corporation.


Il sistema GM livello 1 è uno standard mondiale per sintetizzatori MIDI, che fornisce formati per arrangiamenti voce e funzione MIDI. I dispositivi conformi con il sistema GM livello 1 sono in grado di riprodurre diversi suoni nello stesso sistema sonoro.

* GM, che indica conforme con il sistema GM livello 1, è un marchio di Association of Musical Electronics Industry (AMEI).


Gli effetti sintetizzatore permettono di controllare gli effetti di riverbero, coro e variazione del sintetizzatore XG.


Il riverbero aggiunge un effetto di risonanza al suono acustico e offre un ambiente da sala concerti per eco/suono posteriore.


La funzione di coro fornisce un effetto corale per il suono musicale.


La variazione permette di aggiungere al suono diversi effetti sonori definiti dal formato XG come distorsione, equalizzatore e cambiamento di tono. Riverbero e coro possono essere regolati usando la variazione.


L’eco microfono applica un effetto di eco all’ingresso microfono e l’effetto di eco microfono è regolabile.

Notare che la registrazione viene disabilitata quando si usa l’eco microfono e non sarà abilitata fino a che non si disattiva l’eco microfono. Per controllare il volume microfono, passare al comando del volume standard di Windows e regolare il livello dell’ingresso microfono.


Quando è selezionata questa opzione, l’effetto di eco microfono viene abilitato all’ingresso microfono. (Viene disabilitato quando si riavvia Windows.)


La funzione di tempo di ritardo permette di impostare un ciclo per la ripetizione dell’eco microfono. Per allungare la durata del ciclo, spostare il comando scorrevole verso destra.


La funzione di guadagno feedback permette di impstare la durata dell’eco microfono. Per allungare la durata, spostare il comando scorrevole verso destra.


AC-XG supporta applicazioni DOS per l’esecuzione dall finestra DOS di Windows. Le configurazioni per l’esecuzione di applicazioni DOS sono indicate qui, ma non possono essere cambiate.


AC-XG supporta il modo audio stereo posizionale 3D bastata sulla tecnologia “Sensaura” sviluppata da Central Research Laboratories Limited in Inghilterra. Quando il modo suono 3D è attivato, il suono può essere percepito da tutte le direzione su una circonferenza di 360 gradi tramite diffusori o cuffie stereo.

* Sensaura è un marchio di Central Research Laboratories Limited.


In general, l’applicazione DirectSound 3D definisce se l’uscita deve essere inviata ai diffusori stereo o alle cuffie. Se un’applicazione 3D non decide dove inviare l’uscita sonora, allora AC-XG prende la decisione per forzare l’uscita di suono 3D.

Quando è selezionato Cuffie, la routine di cambiamento di modo di DirectSound 3D viene ignorata e viene forzata l’uscita alle cuffie con l’uscita cuffie ottimale. Quando è selezionato Diffusore, la routine di cambiamento di modo di DirectSound 3D viene ignorata e l’uscita viene forzata a cambiare dal modo 3D ai diffusor con l’uscita diffusori ottimale. Quando è selezionato Applicazione, viene usata la routine di cambiamento di mdoo dell’applicazione DirectSound 3D.


Questo ignora la routine di cambiamento di modo nel modo DirectSound 3D e forza l’uscita dalle cuffie con l’uscita cuffie ottimale.


Questo ignora la routine di cambiamento di modo nel modo DirectSound 3D e forza l’uscita dai diffusori con l’uscita diffusori ottimale.


Quando è selezionata questa opzione, il buffer 3D di DirectSound viene abilitato. (Il driver gestisce i buffer 3D.)


Quando è selezionata questa opzione, Sensaura 3D sviluppato da CRL diventa disponibile e si può ottenere un effetto 3D di alta qualità. Quando questa opzione non è spuntata, l’effetto 3D viene gestito dallo standard Microsoft e si ottiene una qualità generica. Se si hanno problemi quando è selezionata questa opzione, deselezionare l’opzione per passare al processo standard MS.

NON cliccare il riquadro quando l’applicazione DirectSound è in funzione.


Questo abilita/disabilita l’acceleratore.


Specifica la qualità sonora del sintetizzatore. Eseguire la selezione adatta al sistema PC usato e ai propri gusti.


Si può impostare il livello di consumo di corrente quando il sistema è nel modo di risparmio energia. Un livello inferiore di risparmio energia produce una generazione di toni più pronta, ma causa un maggiore consumo di corrente. D’altro canto, un livello superiore di risparmio energia riduce il consumo di corrente ma richiede un tempo maggiore prima che AC-XG risponda e può causare disturbi.


Si può impostare un tempo per il passaggio al modo di risparmio energia dopo che AC-XG ha cessato di funzionare. Il tempo viene calcolato in secondi. Più breve è il tempo fissato, più presto AC-XG passa al modo di risparmio energia. Tuttavia, se è selezionato il modo di risparmio energia massimo, AC-XG passa frequentemente al modo di risparmio energia e può quindi far aumentare disturbi e rallentamenti nella risposta di AC-XG. Se si imposta un tempo più lungo, questo riduce la frequenza con cui AC-XG passa al modo di risparmio energia e questo ha ad esempio effetti notevoli sul consumo della batteria di un computer portatile. Si raccomandano tempi più lunghi, di circa 60 secondi, per computer desktop e tempi più brevi, di circa 5 secondi, per computer portatili.


Lo stato attuale (attivato, attesa o disattivato) del dispositivo AC-XG è indicato. “Attivato” vuol dire che AC-XG è attualmente in funzione. “Attesa” indica che AC-XG è attualmente nel modo di risparmio energia. “Disattivato” indica che il driver non è installato o per qualche ragione il dispositivo non è pronto per l’uso. In questo caso passare a Device Manager per controllare il problema.


Si configura l’uscita digitale SPDIF, in conformità a IEC958.

AC-XG può supportare l’uscita di dati PCM di Wave e MIDI, dati di Mic/Line in, e dati Dolby Digital dal soft del lettore DVD.

Il volume dell’uscita digitale è stabilito ad un certo livello e non può essere cambiato per mezzo del controllo di volume standard di Windows. Il cambio del volume dell’uscita digitale, richede di essere eseguito impiegando un amplificatore esterno.


Selezionando questa opzione si disabilita l’uscita digitale.


Quando è selezionata questa opzione, saranno attivate solo le sorgenti digitali di Wave e MIDI. Gli ingressi da apparecchiature esterne, come ad esempio l’ingresso Mic o Line in, saranno bloccati. Se è selezionato Mic Echo (eco del microfono), con questa opzione sarà in uscita solo l’effetto di eco del microfono.


Quando questa opzione è selezionata, tutte le sorgenti sonore saranno attivate. Durante la registrazione, i dati sonori in registrazione saranno disponibili in uscita.


Abilita/disabilita l’uscita analogica. Se l’uscita analogica è disabilitata, tutte le uscite analogiche diverranno mute, e saranno disponibili solo le uscite digitali.


Abilita l’uscita analogica. I volumi delle uscite analogiche possono essere regolati per mezzo del controllo di volume standard di Windows.


Rende mute tutte le uscite analogiche ignorando le impostazioni del controllo di volume standard di Windows.


Si può impostare il livello di consumo di corrente quando il sistema è nel modo di risparmio energia. Un livello inferiore di risparmio energia produce una generazione di toni più pronta, ma causa un maggiore consumo di corrente. D’altro canto, un livello superiore di risparmio energia riduce il consumo di corrente ma richiede un tempo maggiore prima che AC-XG risponda e può causare disturbi.


Si può impostare un tempo per il passaggio al modo di risparmio energia dopo che AC-XG ha cessato di funzionare. Il tempo viene calcolato in secondi. Più breve è il tempo fissato, più presto AC-XG passa al modo di risparmio energia. Tuttavia, se è selezionato il modo di risparmio energia massimo, AC-XG passa frequentemente al modo di risparmio energia e può quindi far aumentare disturbi e rallentamenti nella risposta di AC-XG. Se si imposta un tempo più lungo, questo riduce la frequenza con cui AC-XG passa al modo di risparmio energia e questo ha ad esempio effetti notevoli sul consumo della batteria di un computer portatile. Si raccomandano tempi più lunghi, di circa 60 secondi, per computer desktop e tempi più brevi, di circa 5 secondi, per computer portatili.


Lo stato attuale (attivato, attesa o disattivato) del dispositivo AC-XG è indicato. “Attivato” vuol dire che AC-XG è attualmente in funzione. “Attesa” indica che AC-XG è attualmente nel modo di risparmio energia. “Disattivato” indica che il driver non è installato o per qualche ragione il dispositivo non è pronto per l’uso. In questo caso passare a Device Manager per controllare il problema.


Questo rimuove i disturbi e accelera la risposta di AC-XG durante il passaggio al modo di risparmio energia, ma viene consumata più corrente.


I disturbi che si verificano alla ripresa sono minimi e il tempo fino alla ripresa sarà inferiore. Ma la riduzione del consumo di corrente non è grande. In questo modo la riproduzione di ingressi analogici esterni come CD audio è disponibile.


I disturbi che si verificano alla ripresa sono minimi. Tuttavia il tempo fino alla ripresa è leggermente più lungo e il consumo di corrente è inferiore. Questa impostazione è adatta a computer desktop così come a computer portatili collegati ad una sorgente di alimentazione CA. In questo modo la riproduzione di ingressi analogici esterni non è disponibile.


I disturbi che si verificano alla ripresa sono maggiori e il tempo fino alla ripresa è più lungo. Ma il consumo di corrente è minimo. Questa impostazione è adatta a computer portatili alimentati a batteria. In questo modo la riproduzione di ingressi analogici esterni non è disponibile.