XG는 YAMAHA가 제안한 MIDI 신디사이저 형식으로써 GM 시스템 레벨 1과 역방향 호환이 가능합니다. XG형식은 광범위한 음성 편집, 다수의 음성, 음성 조절 및 3종류의 신디사이저 효과 등을 지원합니다.

* XG는 Yamaha Corporation의 상표명입니다.


GM 시스템 레벨 1은 MIDI 신디사이저의 표준 규격으로써 음성 편집 및 MIDI 기능에 필요한 형식을 제공합니다. GM 시스템 레벨 1 규격을 따르는 디바이스는 동일한 사운드 시스템에서 다른 사운드를 연주할 수 있습니다.

* GM 시스템 레벨 1을 나타내는 GM은 AMEI(Association of Musical Electronics)의 상표명입니다.


Synthesizer Effects 기능을 사용하여 XG 신디사이저의 잔향 및 코러스 효과를 조절할 수 있습니다.


Reverberation 기능은 음향 사운드를 반향시켜서 콘서트홀 수준의 에코 효과를 제공합니다.


Chrous 기능은 음악 사운드에 합창 효과를 제공합니다.


Variation 기능을 사용하면 XG형식에서 지정된 사운드 효과인 음향 왜곡, 이퀄라이저 기능 및 피치 변경을 사용하여 사운드를 합성할 수 있습니다.


MIC Echo 기능은 조절이 가능한 에코 효과를 마이크 입력단에 제공합니다. 주의할 점은  MIC Echo 기능을 사용 중이면 녹음 기능은 작동하지 않으며, MIC Echo 기능을 해제해야만 녹음 기능이 작동합니다. 마이크 볼륨 조절은 표준 Windows Volume Control에서 마이크 입력 레벨을 조절하면 됩니다.


이 옵션을 선택하면 마이크 입력단에 MIC Echo 효과가 설정됩니다.(Windows 시스템을 다시 시작하면 설정은 해제됩니다.)


Delay Time 기능을 사용하여 MIC Echo 반복 주기를 설정합니다. 반복 주기를 연장하려면 이동줄을 오른쪽으로 움직입니다.


Feedback Gain 기능을 사용하여 MIC Echo 지속 기간을 설정합니다. 지속 기간을 연장하려면 이동줄을 오른쪽으로 움직입니다.


AC-XG는 DOS 애플리케이션을 Windows DOS-BOX에서 실행할 수 있도록 지원합니다. DOS 애플리케이션 제품 실행에 필요한 설정은 다음과 같으며 변경이 불가능합니다.


AC-XG는 3D 포지션 스테레오 오디오 모드를 지원합니다. 이 모드는 영국 CRLL(Central Research Laboratories Limitted)에서 개발한"Sensaura" 기술에 기반을 두고 있습니다. 3D 사운드 모드가 작동하면 스테레오 스피커 또는 헤드폰을 통해서 360도 방면에서 나오는 사운드를 실감할 수 있습니다.

* Sensaura는 CRLL의 상표명입니다.


일반적으로 DirectSound 3D 애플리케이션은 사운드 출력이 스테레오 스피커인지 헤드폰인지를 지정합니다. 3D 애플리케이션이 사운드를 출력할 장치를 지정하지 않으면, AC-XG이 자동으로 3D 사운드 출력을 지정합니다.

헤드폰이 지정되면 DirectSound 3D의 모드 변경 경로는 무시되고, 최적의 헤드폰 출력을 가진 헤드폰으로 출력을 지정합니다. 스피커가 지정되면 DirectSound 3D의 모드 변경 경로는 무시되고, 3D모드 출력에서 최적의 스피커 출력을 가진 스피커로 출력을 변경합니다. 애플리케이션이 지정되면 DirectSound 3D의 모드 변경 경로가 실행됩니다.


이 경우 DirectSound 3D의 모드 변경 경로를 무시하고 최적의 헤드폰 출력을 가진 헤드폰에서 3D 모드 출력으로 변경합니다.


이 경우 DirectSound 3D의 모드 변경 경로를 무시하고 최적의 스피커 출력을 가진 스피커에서 3D 모드 출력으로 변경합니다.


이 경우 DirectSound 3D 애플리케이션의 모드 변경 경로를 실행합니다.


이 옵션을 선택하면 DirectSound의 3D 버퍼가 작동합니다. (드라이버에서 3D 버퍼를 실행합니다.) 이 옵션을 지정하면 CRLL이 개발한 Sensaura를 사용하여 고품질의 3D 효과를 얻을 수 있습니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 Microsoft 표준에 따른 일반적인 품질의 3D 효과를 얻을 수 있습니다. 옵션을 선택한 후 문제가 발생한다면 옵션을 해제하고 MS 표준으로 전환합니다.

DirectSound 애플리케이션이 실행 중인 경우 checkbox를 클릭하지 마십시오.


이 경우 accelerator를 실행 또는 중지시킵니다.


신디사이저의 사운드 품질을 지정합니다. 사용 중인 PC setup 및 preference에 알맞은 선택을 합니다.


시스템이 절전 모드에 있는 경우 소비 전력 레벨을 설정할 수 있습니다. 절전 모드의 단계가 낮을수록 발생되는 톤은 보다 명확하지만 소비 전력은 증가합니다. 반대로, 절전 모드의 단계가 높을수록 소비 전력은 감소하지만 AC-XG 응답 시간이 길어져서 잡음이 발생할 수 있습니다.


AC-XG이 동작을 멈춘 다음 절전 모드로 전환되기 까지 걸리는 시간을 설정할 수 있습니다. 이 시간은 초단위로 설정합니다. 설정 시간이 짧을수록 AC-XG는 보다 빨리 절전 모드로 전환됩니다. 하지만, 최대 절전 모드로 선택한 경우 AC-XG는 수시로 절전 모드로 전환되어서 잡음 유발을 증가시키고 AC-XG의 응답 속도를 저하시킬 수 있습니다. 설정 시간이 길어지면 AC-XG가 절전 모드로 전환되는 빈도가 줄어듭니다. 예를 들면, 이 설정 시간은 노트북 컴퓨터의 배터리 수명에 상당한 영향을 미칩니다. 데스크탑 컴퓨터에는 약 60초의 설정값이 적절하며 노트북 PC에는 약 5초가 적절합니다.


다음은 AC-XG 오디오 디바이스의 현재 상태(On, Standby, 또는 Off)를 나타냅니다. "On" 상태는 AC-XG가 현재 동작 중임을 나타냅니다. "Standby" 상태는 AC-XG가 현재 절전 모드에 있음을 나태내고, "Off" 상태는 드라이버가 설치되지 않았거나 디바이스를 사용할 준비가 되지 않았음을 나타냅니다. 이 경우 디바이스 관리자에서 문제를 확인합니다.


SPDIF 출력을 구성하는 것이 IEC958-컴플라이언트 디지털 출력입니다.

AC-XG는 Wave와 MIDI, 마이크/Line In에서의 데이터 및 소프트 DVD 플레이어에서의 돌비

디지털 데이터의 PCM 데이터를 출력할 수 있습니다. 디지털 출력 볼륨은 일정 단계에서

고정되어 있으며 윈도우 스탠다드 볼륨 조절 기능으로 변경시킬 수 없습니다. 디지털

출력 볼륨을 변경하려면 외부 앰프를 사용하여야 합니다.


이 옵션을 선택하면 디지털 출력을 할 수 없습니다.


이 옵션을 선택하면, Wave와 MIDI의 디지털 자원만 켜집니다. 가령 외부 장비인 마이크

나 Line In에서의 입력은 차단됩니다. 만약 이 옵션으로 마이크 에코를 선택하였다면,

마이크 에코음향만 출력됩니다.


이 옵션을 선택하면, 모든 음향자원이 켜집니다. 녹음에서는 녹음음향 데이터가 출력됩니다.


아날로그 출력을 가능케/불가능케 합니다. 만약 아날로그 출력이 안될 경우에는 모든 아날

로그 출력은 정지상태가 되며 단, 디지털 출력만 살아 있습니다.


아날로그 출력을 가능케합니다. 아날로그 출력의 볼륨은 윈도우 스탠다드 볼륨 조절 기능으로

수정할 수 있습니다.


윈도우 스탠다드 볼륨 조절 설정을 무시하고 모든 아날로그 출력을 정지합니다.


시스템이 절전 모드에 있는 경우 소비 전력 레벨을 설정할 수 있습니다. 절전 모드의 단계가 낮을수록 발생되는 톤은 보다 명확하지만 소비 전력은 증가합니다. 반대로, 절전 모드의 단계가 높을수록 소비 전력은 감소하지만 AC-XG 응답 시간이 길어져서 잡음이 발생할 수 있습니다.


AC-XG이 동작을 멈춘 다음 절전 모드로 전환되기 까지 걸리는 시간을 설정할 수 있습니다. 이 시간은 초단위로 설정합니다. 설정 시간이 짧을수록 AC-XG는 보다 빨리 절전 모드로 전환됩니다. 하지만, 최대 절전 모드로 선택한 경우 AC-XG는 수시로 절전 모드로 전환되어서 잡음 유발을 증가시키고 AC-XG의 응답 속도를 저하시킬 수 있습니다. 설정 시간이 길어지면 AC-XG가 절전 모드로 전환되는 빈도가 줄어듭니다. 예를 들면, 이 설정 시간은 노트북 컴퓨터의 배터리 수명에 상당한 영향을 미칩니다. 데스크탑 컴퓨터에는 약 60초의 설정값이 적절하며 노트북 PC에는 약 5초가 적절합니다.


다음은 AC-XG 오디오 디바이스의 현재 상태(On, Standby, 또는 Off)를 나타냅니다. "On" 상태는 AC-XG가 현재 동작 중임을 나타냅니다. "Standby" 상태는 AC-XG가 현재 절전 모드에 있음을 나태내고, "Off" 상태는 드라이버가 설치되지 않았거나 디바이스를 사용할 준비가 되지 않았음을 나타냅니다. 이 경우 디바이스 관리자에서 문제를 확인합니다.


이 설정은 잡음을 제거해 주고 절전 모드로 전환하는 경우 AC-XG의 응답 시간을 줄여주지만 소비 전력은 증가합니다.


화면 복귀(resume) 시에 발생하는 잡음이 최소가 되고 화면 복귀 시간은 짧아지지만, 소비 전력이 많이 감소되지는 않습니다.


화면 복귀 시에 발생하는 잡음은 최소가 되지만, 화면 복귀 시간은 약간 길어지고 소비 전력은 줄어듭니다. AC 전원을 사용할 경우 이 설정은 노트북 PC뿐 아니라 데스크탑 PC에도 적합합니다. 이 모드에서는 CD 오디오와 같은 외부 아날로그 입력을 재생할 수 없습니다.


화면 복귀 시에 발생하는 잡음이 커지고 화면 복귀 시간은 길어지지만, 소비 전력은 최소가 됩니다. 이 설정은 배터리 수명에 의존하여 동작하는 노트북 PC에 적합합니다. 이 모드에서는 외부 아날로그 입력을 재생할 수 없습니다.