XG er et mini synthesizer format fra Yamaha. Det er kompatibelt med tidligere utgave GM system nivå 1. XG-formatet understøtter egenskaper som utvidete stemme-

arangementer, et stort antall stemmer, stemmemodifikasjoner, 3 synthesizer-effekter, og så videre.

*XG er et varmerke for Yamaha Corporation.


GM systemnivå 1, er en verdensstandard for MIDI-synthesizer. Det tilbyr formater for stemmearrangementer og MIDI-funksjon. Enheter som er i overensstemmelse med GM systemnivå 1, kan spille forskjellige klanger i et og samme lydsystem.

*GM som angir overensstemmelse med GM systemnivå 1, er et varemerke for Association of Musical Electronics Industry (AMEI).


Med Synthesizer-effektene kan du kontrollere gjenklang, korstemmer og diverse effekter i XG sysnthesizer.


Gjenklangen legger en rungende effekt til den akustiske lyden og gir bakgrunnslyden en konsertsal-atmosfære.


Koregenskapen vil gi den musikalske opplevelsen et høytidsstemt preg.


Med Variation kan ulike lydeffekter definert av XG-formatet, f.eks. forvrengning, equalizer og endring av tonehøyde, legges til lyden. Gjenklang og kor kan justeres ved hjelp av Variation.


MIC-ekko benytter en ekkoeffekt på mikrofoninngangen og Mic-ekko effekten kan justeres.

Vær oppmerksom på at opptak vil settes ut av funksjon mens Mic-ekko er i bruk og vil ikke fungere før Mic-ekko funksjonen slås av. MIC-volumet kontrolleres ved å gå til Windows Volum Kontroll og justere mikrofon-inngangsnivået.


Når dette alternativet velges, vil Mic-ekko effekten koples inn til mikrofoninngangen. (Den vil settes ut av funksjon straks Windows startes opp på nytt.)


Funksjonen for forsinket tid lar deg stille inn en syklusperiode for gjentaking av Mic-ekko. Denne perioden kan forlenges ved å skyve spaken mot høyre.


Med Feedback Gain-funksjonen kan du stille inn varighetsperioden for Mic-ekko. Denne perioden kan forlenges ved å skyve spaken mot høyre.


AC-XG støtter DOS-applikasjoner for å kjøre Windows DOS-BOKS. Konfigurasjonene for å kjøre DOS-applikasjonene vises her, men kan ikke endres.


AC-XG støtter 3D-posisjons stereo audio modus basert på “Sensaura” teknologien som er utviklet av Central Research Laboratories Limited i Englang. Når 3D-lydmodusen er effektiv, kan lyd høres i 360 graders radius via stereo-høyttalere eller hodetelefoner.

Sensaura er et varmerke for Central Research Laboratories Limited.


Generelt definerer DirectSound 3D-applikasjonen om utgangen skal gå via stereo-høyttalerne eller hodetelefoner. Hvis en 3D-applikasjon ikke avgjør hvor lydutgangen skal gå, vil AC-XG overta og forsere frem 3D-lyutgangen.

Når hodetelefones velges, vil rutinen for modusveksling i DirectSound3D ignoreres og forsere utgangen til hodetelefonene med optimal hodetelefonutgang. Når høyttalerutgang velges, vil rutinen for modusveksling  i DirectSound3D ignoreres og forsere utgangen til å skifte fra 3D-modus til høyttalere med optimal høyttalerutgang. Når Applikasjon velges, vil rutinen for modusskifting i DirectSound3D-applikasjonen koples inn.


Dette vil ignorere rutinen for modusveksling i DirectSound 3D-modus og forsere utgang fra hodetelefoner med optimal hodetelefonutgang.


Dette vil ignorere rutinen for modusveksling i DirectSound 3D-modus og forsere utgang fra høyttalere med optimal høyttalerutgang.


Dette vil kople inn rutinen for modusveksling i DirectSound3D-applikasjonen.


Når dette alternativet velges, vil 3D bufferen for DirectSound koples inn. (Driveren vil håndtere 3D-buffere.) Når dette alternativet velges blir Sensaura 3D, utviklet av CRL, tilgjengelig og det kan oppnås en en ganske høy-kvalitets 3D-effekt. Når dette alternativet ikke krysses av, vil 3D-effekten håndteres av Microsoft Standard og være av ganske ordinær kvalitet. Hvis du får problemer når dette alternativet velges, lar du det være ikke-avkrysset slik at det skiftes til MS standard prosess. IKKE KLIKK på avkrysningsboksen mens DirectSound-applikasjonen kjører.


Dette vil kople inn/kople ut akseleratoren.


Spesifiser synthesizerens lydkvalitet. Foreta de valg som passer til din PC og dine behov.


Strømforbruknivået kan settes opp når systemet er i strømsparemodus. Et lavere strømsparenivå vil resultere i en tonegenerering med større respons, men det krever høyere strømforbruk. I motsatt fall vil et høyere strømsparenivå redusere  strømforbruket, men det tar lenger tid for AC-XG å gi respons og det kan forårsake støy.


Det er mulig å stille inn tiden fra AC-XG stanser å fungere til systemet går over i strømsparemodus.  Tiden regnes i sekunder. Jo kortere tid som er innstilt, dess raskere vil AC-XG gå over i Strømsparemodus. Men hvis det velges Maksimum strømsparemodus, vil AC-XG rett som det er gå over i strømsparemodus og på den måten forårsake økt støy eller sette ned responshastigheten. Hvis tiden er lenger, vil det redusere frekvensen for når AC-XG går over i Strømsparemodus; dette vil f.eks. ha betraktelig innvirkning på levetiden til batteriet i en bærbar PC. Det anbefales en større tidsverdi på cirka 60 sekunder,  for en desktop PC, og en lavere verdi på cirka 5 sekunder for en bærbar PC.


Gjeldende status (På, Standby, eller Av) for AC-XG Audio-enhet vises. “På” angir at AC-XG er operativ  i øyeblikket. “Standby” angir at AC-XG er i Strømsparemodus. “Av” angir enten at driveren ikke er installert, eller at enheten av en eller annen grunn ikke er klar til bruk. I dette tilfellet går du til administrator for å finne ut hva problemet er.


Konfigurering av SPDIF-utgang, IEC958-samsvarende digital utgang.

AC-XG kan levere PCM-data i Wawe og MIDI, data fra Mic/Line in og Dolby Digital-data fra programvare DVD-spiller. Det digitale utgangsvolumet er fastsatt til et bestemt nivå og kan ikke endres via Windows standard volumkontroll.  Endring av det digitale utgangsvolumet må gjøres med en ekstern forsterker.


Hvis dette alternativet velges, koples den digitale utgangen ut.


Når dette alternativet velges, vil bare digitale kilder fra Wawe og Midi slås på. Inngang fra eksterne enheter som Mic og Line in, vil stenges av. Hvis Mic-ekko velges når dette alternativet er avkrysset, vil bare Mic-ekko effekten være effektiv.


Når dette alternativet velges, vil alle lydkilder slås på. I opptaksmodus vil de innspilte lyddata høres.


Kople inn/kople ut analogisk utgang. Hvis analogisk utgang koples ut, vil alle analogiske utganger dempes og bare digital utgang være tilgjengelig.


Kople inn analogisk utgang. Volumet for analogisk utgang kan justeres via Windows standard volumkontroll.


Dempe alle analogiske utganger og ignorere innstillingene på Windows standard volumkontroll.