XG é um formato de sintetizador MIDI proposto pela YAMAHA, que mantém compatibilidade inversa com o nível 1 do sistema GM. O formato XG suporta funções de arranjos de voz extensíveis, um grande número de vozes, modificações de voz, efeitos de 3 sintetizadores, etc.

* XG é uma marca registrada da Corporação Yamaha.


O nível 1 do sistema GM é um padrão universal para sintetizadores MIDI, que oferece formatos para arranjos de voz e função MIDI. Os dispositivos que se encontram em conformidade com o nível 1 do sistema GM são capazes de reproduzir diferentes sons no mesmo sistema de som.

* GM, que indica conformidade com o nível 1 do sistema GM, é uma marca registrada da Associação de Indústria Eletrônica Musical (Association of Musical Electronics Industry - AMEI).


Os Efeitos de Sintetizador permitem-lhe controlar a reverberação, o coro e os efeitos de variação do sintetizador XG.


A Reverberação acrescenta um efeito de ressonância ao som acústico e oferece uma ambientação de sala de concertos ao som de eco posterior.


A função de Coro proporciona um efeito de coral ao som musical.


A Variação permite que diferentes efeitos sonoros definidos pelo formato XG, tais como distorção, equalizador e mudança de passo, sejam acrescentados ao som. A Reverberação e o Coro podem ser ajustados utilizando-se a Variação.


O eco MIC aplica um efeito de eco à entrada de microfone e permite ajustar o efeito de eco de microfone.

Observe que a gravação estará desabilitada durante o uso do eco de microfone e não será habilitada até que o eco de microfone seja desativado. Para controlar o volume MIC, vá para o Controle de Volume do Windows padrão e ajuste o nível de entrada de microfone.


Quando esta opção for selecionada, o efeito de eco de microfone será habilitado para a entrada de microfone (Será desabilitado uma vez que o Windows seja reinicializado).


A função de Tempo de Retardo permite-lhe ajustar um período cíclico de repetição para o eco de microfone. Para prolongar o período cíclico, mova a barra de rolagem para a direita.


A função de Ganho de Realimentação permite-lhe ajustar o período de duração para o eco de microfone. Para prolongar o período de duração, mova a barra de rolagem para a direita.


AC-XG suporta aplicações DOS para serem executados no DOS-BOX do Windows. As configurações para executar as aplicações DOS são aqui apresentadas, mas não podem ser alteradas.


AC-XG suporta o modo de áudio estéreo de posição 3D (tridimensional) baseado na tecnologia "Sensaura", desenvolvida por Central Research Laboratories Limited na Inglaterra. Quando o modo de som 3D (tridimensional) for efetivo, o som poderá ser presenciado de todas as posições a 360 graus, através dos alto-falantes ou dos fones estéreo.

* Sensaura é uma marca registrada de Central Research Laboratories Limited.


Em geral, a aplicação DirecSound 3D determina se a saída deve ser direcionada para os alto-falantes ou para os fones. Se uma aplicação 3D não determinar o curso de saída do som, então AC-XG assumirá a decisão de forçar a saída de som 3D (tridimensional).

Ao selecionar Fones, a rotina de comutação de modo em DirectSound 3D será ignorada e forçará a saída a partir dos fones com a saída ótima de fones. Ao selecionar Alto-falante, a rotina de comutação de modo em DirectSound 3D será ignorada e forçará a saída a comutar-se do modo 3D para alto-falantes com a saída ótima de alto-falantes. Ao selecionar Aplicação, a rotina de comutação de modo será habilitada na aplicação DirectSound 3D.


Isto ignorará a rotina de comutação de modo no modo DirecSound 3D e forçará a saída a partir dos fones com a saída ótima de fones.


Isto ignorará a rotina de comutação de modo no modo DirecSound 3D e forçará a saída a partir dos alto-falantes com a saída ótima de alto-falantes.


Isto habilitará a rotina de comutação de modo na aplicação DirectSound 3D.


Quando esta opção for selecionada, a memória intermediária 3D de DirectSound será habilitada (O driver controlará a memória intermediária 3D).

Quando esta opção for selecionada, 3D Sensaura desenvolvido por CRL ficará disponível e um efeito 3D de melhor qualidade poderá ser atingido. Quando esta opção não estiver assinalada, o efeito 3D será controlado pelo padrão de Microsoft e terá qualidade geral mais aprimorada. Se encontrar algum problema quando esta opção for selecionada, retire a seleção da opção para comutar ao processo padrão de MS.

NÃO clique na caixa de verificação enquanto a aplicação DirectSound estiver em execução.


Isto habilitará/desabilitará o acelerador.


Especifique a qualidade de som do sintetizador. Faça uma seleção apropriada para a configuração do seu PC conforme a sua preferência.


Pode-se ajustar o nível de consumo de energia quando o sistema estiver no modo de Economia de Energia. Um nível mais baixo de economia de energia resultará numa geração de tonalidade mais responsiva, porém o consumo de energia será maior. Por outro lado, um nível mais alto de economia de energia diminuirá o consumo de energia, porém levará mais tempo para que o AC-XG responda e poderá provocar ruídos.


Pode-se ajustar um tempo para que o sistema entre no modo de Economia de Energia depois que o AC-XG parar de funcionar. O tempo é calculado em segundos. Quanto menor for o valor do tempo ajustado, o AC-XG entrará no modo de Economia de Energia mais rapidamente. Entretanto, se o modo de Economia Máxima de Energia estiver selecionado, o AC-XG entrará com freqüência no modo de Economia de Energia e poderá provocar um aumento da ocorrência de ruídos ou tardar a resposta do AC-XG. Se o valor do tempo ajustado for maior, menor será a freqüência em que o AC-XG entrará no modo de Economia de Energia; o que afetará significantemente na vida útil da bateria de um PC portátil. Deste modo, recomenda-se ajustar o tempo a um valor maior, cerca de 60 segundos para computadores de escritório, e a um valor menor, cerca de 5 segundos para PCs portáteis.


O estado atual (ligado, em espera ou desligado) do dispositivo de áudio AC-XG aparece indicado. "Ligado" significa que o AC-XG encontra-se atualmente em funcionamento. "Em espera" significa que o AC-XG encontra-se atualmente no modo de Economia de Energia. "Desligado" significa que o driver não foi instalado ou não está preparado para o uso por algum motivo. Neste caso, vá para o gerenciador de dispositivos para verificar o problema.


Configuração da saída SPDIF, a saída digital em conformidade com IEC958.

AC-XG pode exteriorizar dados PCM de Onda e MIDI, dados da entrada de Microfone/Linha, e dados Dolby Digital do soft do leitor DVD. O volume da saída digital é fixado a um determinado nível e não pode ser alterado através do controle de volume padrão do Windows. Para alterar o volume da saída digital é necessário utilizar um amplificador externo.


A seleção desta opção desabilitará a saída digital.


Quando esta opção for selecionada, somente as fontes digitais de Onda e MIDI serão ativadas. As entradas dos dispositivos externos, tais como as entradas de microfone e de linha, serão desligadas. Se o eco de microfone estiver seleccionado com esta opção assinalada, somente o efeito de eco de microfone será exteriorizado.


Quando esta opção for selecionada, todas as fontes sonoras serão ativadas. Na gravação, os dados de som gravados serão exteriorizados.


Habilita/Desabilita a saída analógica. Se a saída analógica estiver desabilitada, todas as saídas analógicas ficarão silenciadas e somente as saídas digitais estarão disponíveis.


Habilita a saída analógica. Os volumes das saídas analógicas podem ser ajustados através do controle de volume padrão do Windows.


Silencia todas as saídas analógicas ignorando os ajustes do controle de volume padrão do Windows.


Pode-se ajustar o nível de consumo de energia quando o sistema estiver no modo de Economia de Energia. Um nível mais baixo de economia de energia resultará numa geração de tonalidade mais responsiva, porém o consumo de energia será maior. Por outro lado, um nível mais alto de economia de energia diminuirá o consumo de energia, porém levará mais tempo para que o AC-XG responda e poderá provocar ruídos.


Pode-se ajustar um tempo para que o sistema entre no modo de Economia de Energia depois que o AC-XG parar de funcionar. O tempo é calculado em segundos. Quanto menor for o valor do tempo ajustado, o AC-XG entrará no modo de Economia de Energia mais rapidamente. Entretanto, se o modo de Economia Máxima de Energia estiver selecionado, o AC-XG entrará com freqüência no modo de Economia de Energia e poderá provocar um aumento da ocorrência de ruídos ou tardar a resposta do AC-XG. Se o valor do tempo ajustado for maior, menor será a freqüência em que o AC-XG entrará no modo de Economia de Energia; o que afetará significantemente na vida útil da bateria de um PC portátil. Deste modo, recomenda-se ajustar o tempo a um valor maior, cerca de 60 segundos para computadores de escritório, e a um valor menor, cerca de 5 segundos para PCs portáteis.


O estado atual (ligado, em espera ou desligado) do dispositivo de áudio AC-XG aparece indicado. "Ligado" significa que o AC-XG encontra-se atualmente em funcionamento. "Em espera" significa que o AC-XG encontra-se atualmente no modo de Economia de Energia. "Desligado" significa que o driver não foi instalado ou não está preparado para o uso por algum motivo. Neste caso, vá para o gerenciador de dispositivos para verificar o problema.


Isto eliminará ruídos e acelerará a resposta do AC-XG durante a transição para o modo de Economia de Energia, porém o consumo de energia será maior.


A ocorrência de ruídos durante o tempo de reinicialização será mínima e o tempo levado até a reinicialização será menor, mas o consumo de energia não diminuirá muito. Neste modo estão disponíveis as reproduções de entradas analógicas externas, como áudio de CD.


A ocorrência de ruídos durante o tempo de reinicialização será mínima, mas o tempo levado até a reinicialização será um pouco maior e o consumo de energia será menor. Este ajuste é conveniente tanto para PCs de escritório, como para PCs portáteis, quando os mesmos estiverem conectados à fonte de alimentação de CA. Neste modo não estão disponíveis as reproduções de entradas analógicas externas.


A ocorrência de ruídos durante o tempo de reinicialização será maior, o tempo levado até a reinicialização será maior, mas o consumo de energia será mínimo. Este ajuste é conveniente para PCs portáteis, cujo funcionamento depende da vida útil das baterias. Neste modo não estão disponíveis as reproduções de entradas analógicas externas.