XG为由YAMAHA公司提议的MIDI合成器格式，它保持同GM system level 1反向播放的兼容性。XG格式支持扩展声音排列的特性，大量的声音数，声音修正以及3合成器效果等等。

* XG为YAMAHA株式会社的商标。


GM system level1为MIDI合成器的世界标准，它提供声音排列和MIDI功能的格式。适应于GM system level 1的装置具有在同样的声音系统上播放不同格式的声音的特点。

*GM（表示适应于GM system level1）为音乐电子工业协会(AMEI)的商标。


合成器效果允许您控制XG合成器的回响，合奏以及变奏3种效果。


回响是将共鸣效果追加到音响声音上，并对音乐厅的回音声音进行合成。


合奏具有如唱赞美诗一样的效果提供到音乐声音上。


变奏可以使由XG格式定义的不同的声音效果，例如失真，均衡器以及倾斜变化等追加到声音上。回响和合奏可以通过变奏来进行调节。


MIC回音是将回音效果应用到麦克风输入上，而且麦克风回音效果是可以调节的。

当使用麦克风回音时，注意录音功能将消失。直到麦克风回音关闭为止一直无效。为了控制MIC音量，请使用标准视窗音量控制并调节麦克风输入电平。


在选项以后，麦克风回音效果将对麦克风输入有效（视窗重新启动以后无效）。


延迟时间功能可以使您设定麦克风回音的重复周期。为延长周期，请向由移动滑条。


反馈增益功能允许您设定麦克风回音的持续时间周期。为延长持续时间周期，请向由移动滑条。


AC-XG支持在DOS-BOX窗口上运行DOS应用程序。在此显示了运行DOS应用程序的配置，但是不能变更。


AC-XG支持由英格兰的有限中央研究实验室开发而成，基于搣Sensaura攠 技术的3D空间立体声音频模式。当3D声音模式有效时，声音可以经由立体声扬声器或者耳机来自360度全方位。

* Sensaura为有限中央研究实验室的商标。（Central Research Laboratories Limited）


一般DirectSound 3D应用程序定义了不管输出是否发送到立体声扬声器或耳机上，只要3D应用程序没有决定向何处进行声音输出，AC-XG将强制进行3D声音输出。

当选择了耳机时，在DirectSound3D上的模式转变程序将被无视，并以最理想的耳机输出，强制地输出到耳机上。当选择了扬声器时，在DirectSound3D上的模式转变程序将被无视，并以最理想的扬声器输出，强制地将输出从3D模式改变为扬声器。当选择应用程序时，3D应用程序上的模式转变程序将有效。


这将无视DirectSound 3D模式上的模式转变程序，并以最理想的耳机输出，强制地从耳机上进行输出。


这将无视DirectSound 3D模式上的模式转变程序，并以最理想的扬声器输出，强制地从扬声器上进行输出。


这将使DirectSound 3D应用程序的模式转变程序有效。


在进行选项后，DirectSound的3D缓冲器将有效。（驱动器运用3D缓冲器）

在进行选项后，由CRL开发的Sensuara 3D将有效，而且可以得到更高音质的3D效果。在没有进行这种选项时，3D效果将由微软标准控制，并得到更一般的音质。如果在选项时遇到什么问题，请不要选项而将开关拨倒MS标准处理上。

在DirectSound应用程序执行期间，切勿单击检查栏。


它可以使加速器有效或无效。


指定合成器的声音质量。按照您的喜好以及电脑的设定进行适当的选择。


当系统处于功率节省模式时，您可以设定功耗电平。低电平的功率节省可以导致更大的音调产生响应。相反大的功耗时，高电平的功率节省可以减少功耗，但是，对于AC-XG将需要更多的响应时间而且容易产生噪音。


在AC-XG停止功能以后，您可以设定进入功率保护模式的时间。时间以秒单位计算。设定的时间越短，AC-XG进入功率保护模式的时间就越短。但是，如选择了最大功率保护模式，AC-XG将会频繁地进入功率保护，并且可能导致噪音的发生或者AC-XG的响应迟钝。如果时间设定更长一些，会降低AC-XG进入功率保护模式的频率。例如，这对于笔记本电脑的电池有很重要的意义。我们推荐对于台式电脑需要较大的时间值，大约60秒钟。对于笔记本电脑需要较小的时间时间值，大约5秒钟。


显示AC-XG音频装置现在的状态（打开，待机或者关闭）。“打开”表示AC-XG现在处于操作中。“待机”表示AC-XG现在处于功率保护模式。“关闭”表示或者驱动器没有安装或者因某种原因装置处于不能使用的状态。在这种情况下，应请装置管理者进行原因检查。


配置SPDIF 输出(IEC958-compliant 数字输出)

AC-XG可输出Wave和MIDI的PCM资料, 以及来自Mic/Line in的资料, 软件DVD放影机的Dolby数字资料。数字输出音量被固定在某电平, 不能通过窗口标准音量控制进行变换, 变换数字输出音量需要使用外接放大器。


选择该任选项便不能进行数字输出。


当选择该任选项时, 仅可打开来自Wave和MIDI的数字声源。来自诸如麦克风和线路输入的外接装置的输入被断开。若用该任选项选择麦克风回声, 则仅可输出麦克风回声效应。


当选择该任选项时, 所有的声源被打开。当录音时, 会输出录制的声音资料。


能够／不能进行模拟输出。若不能进行模拟输出, 所有的模拟输出会变为静噪, 仅可使用数字输出。


能够进行模拟输出。可通过窗口标准音量控制来调节模拟输出的音量。


能够使所有的模拟输出静噪, 可忽视在窗口标准音量控制上的设定。


当系统处于功率节省模式时，您可以设定功耗电平。低电平的功率节省可以导致更大的音调产生响应。相反大的功耗时，高电平的功率节省可以减少功耗，但是，对于AC-XG将需要更多的响应时间而且容易产生噪音。


在AC-XG停止功能以后，您可以设定进入功率保护模式的时间。时间以秒单位计算。设定的时间越短，AC-XG进入功率保护模式的时间就越短。但是，如选择了最大功率保护模式，AC-XG将会频繁地进入功率保护，并且可能导致噪音的发生或者AC-XG的响应迟钝。如果时间设定更长一些，会降低AC-XG进入功率保护模式的频率。例如，这对于笔记本电脑的电池有很重要的意义。我们推荐对于台式电脑需要较大的时间值，大约60秒钟。对于笔记本电脑需要较小的时间时间值，大约5秒钟。


显示AC-XG音频装置现在的状态（打开，待机或者关闭）。“打开”表示AC-XG现在处于操作中。“待机”表示AC-XG现在处于功率保护模式。“关闭”表示或者驱动器没有安装或者因某种原因装置处于不能使用的状态。在这种情况下，应请装置管理者进行原因检查。


在转变到功率保护模式之间，它可以消除噪音以及加速来自AC-XG的响应。但是要消耗更多的功率。


在重新启动期间发生的噪音将为最小，并且到重新启动的时间将被缩短。但是，功耗的减小量并不大。在这种模式时，如CD音频等外部模拟输入的重放是有效的。


在重新启动期间发生的噪音将为最小。但是，到重新启动的时间将稍被延长，并且功耗的减小。这种设定适合于台式电脑也适合于连接到交流电源上的笔记本电脑。在这种模式时，外部模拟输入的重放是有效的。


在重新启动期间发生的噪音将变大，并且到重新启动的时间将被变长。但是，功耗为最小。这种设定适合于独立使用电池的笔记本电脑。在这种模式时，外部模拟输入的重放是有效的。