XG es un formato de sintetizador propuesto por YAMAHA que mantiene la compatibilidad con el nivel 1 del sistema GM.  El formato XG  soporta características de arreglos extensibles de voces, un gran número de voces, modificaciones de voces, 3 efectos de sintetizador, etc.

* XG es marca comercial de Yamaha Corporation.


El nivel 1 del sistema GM es una norma mundial para sintetizador MIDI que proporciona formatos para arreglos de voz y la función MIDI.  Los dispositivos compatibles con el nivel 1 del sistema GM pueden reproducir diferentes sonidos en el mismo sistema de sonido.

* GM, que indica compatibilidad con el nivel 1 del sistema GM, es marca comercial de Association of Musical Electronics Industry (AMEI).


Los efectos de sintetizador le permitirán controlar los efectos de  reverberación, coro, y variación del sintetizador XG.


La reverberación añade un efecto de resonación al sonido acústico y proporciona un ambiente de sala de conciertos al sonido con fondo de eco.


La función de coro ofrece un efecto coral al sonido musical.


La función de variación permite añadir al sonido efectos diferentes definidos por el formato XG, tales como distorsión, ecualizador, y cambio de diapasón.  Utilizando la función de variación podrá ajustar el efecto de reverberación y de coro.


El eco de micrófono (MIC) aplica un efecto de eco a la entrada de micrófono, y el efecto de eco de micrófono es ajustable.

Tenga en cuenta que la grabación estará inhabilitada mientras no desactive el eco de micrófono.  Para controlar el volumen del micrófono (MIC), vaya al control de volumen de Windows estándar y ajuste el nivel de entrada del micrófono.


Cuando seleccione esta opción, el efecto de eco de micrófono se habilitará para la entrada de micrófono.  (Esta entrada se inhabilitará cuando reinicie Windows.)


La función de tiempo de retardo le permitirá ajustar un período de ciclo para la repetición del eco de micrófono.  Para aumentar la duración del período, mueva el control deslizable hacia la derecha.


La función de ganancia de retroalimentación le permitirá ajustar la duración del período para el eco del micrófono.  Para aumentar la duración del período, mueva el control deslizable hacia la derecha.


El AC-XG soporta aplicaciones de DOS para ejecutarse con Windows DOS-BOX.  Las configuraciones para ejecutar aplicaciones de DOS se muestran aquí, y no podrán cambiarse.


El AC-XG soporta el modo de audio estéreo posicional tridimensional (3D) basado en la tecnología "Sensaura" desarrollada por Central Research Laboratories Limited de Inglaterra.  Cuando active el modo de sonido 3D, podrá experimentar el sonido desde todas las posiciones en 360 grados a través de altavoces o auriculares estéreo.

* Sensaura es marca comercial de Central Research Laboratories Limited.


En general, la aplicación DirectSound 3D define si la salida se enrutará a altavoces o auriculares estéreo.  Si una aplicación 3D no decide a dónde enrutar la salida del sonido, el AC-XG tomará la decisión de forzar la salida a sonido tridimensional.

Cuando seleccione Headphone, la rutina de cambio de modo de DirectSound 3D se ignorará, y la salida se forzará a los auriculares con la calidad óptima.  Cuando seleccione Speaker, la rutina de cambio de modo de DirectSound 3D se ignorará, y la salida se forzará a cambiar del modo tridimensional a los altavoces con la calidad óptima.  Cuando seleccione Application, se habilitará la rutina de cambio de modo en la aplicación DirectSound 3D.


Esto ignorará la rutina de cambio de modo en el modo DirectSound 3D y forzará la salida a los auriculares con la calidad óptima.


Esto ignorará la rutina de cambio de modo en el modo DirectSound 3D y forzará la salida a los altavoces con la calidad óptima.


Esto habilitará la rutina de cambio de modo en la aplicación DirectSound 3D.


Cuando seleccione esta opción, se habilitará la memoria intermedia tridimensional de DirectSound.  (El controlador manejará memorias intermedias tridimensionales.)  Cuando seleccione esta opción, Sensaura 3D, desarrollado por CRL, estará disponible y podrá lograrse un efecto tridimensional de mayor calidad.  Cuando esta opción no esté marcada, el efecto tridimensional se controlará mediante las normas de Microsoft con una calidad más general.  Si encuentra problemas cuando haya seleccionado esta opción, desmárquela para cambiar al proceso estándar de MS.

NO haga clic en la casilla de verificación mientras esté ejecutándose la aplicación DirectSound.


Esto habilitará/inhabilitará el acelerador.


Especifique la calidad del sonido del sintetizador.  Realice la selección de acuerdo con la configuración de su PC y sus gustos.


Usted podrá ajustar el nivel de consumo de energía cuando el sistema esté en el modo de ahorro de energía.  Un nivel inferior de ahorro de energía resultará en una generación de tonos con más respuesta, pero con mayor consumo de energía.  Por el contrario, un nivel más alto de ahorro de energía reducirá el consumo, pero el AC-XG tardará más en responder y puede causar ruido.


Usted podrá ajustar el tiempo de entrada en el modo de ahorro de energía después de que el AC-XG deje de funcionar.

El tiempo se calcula en segundos.  Cuanto más corto sea el tiempo, más pronto entrará el AC-XG en el modo de ahorro de energía.  Sin embargo, Si selecciona el modo de ahorro de energía máximo, el AC-XG entrará frecuentemente en el modo de ahorro de energía y, por lo tanto, podrá causar la ocurrencia de ruido o de la reducción de la respuesta.  Si el tiempo es más largo, se reducirá la frecuencia con la que el AC-XG entrará en el modo de ahorro de energía; esto, por ejemplo, afectará significativamente en la duración de un PC Notebook.  Para un PC Notebook, se recomienda un valor de tiempo más largo, de unos 60 segundos, y un valor inferior, de unos 5 segundos, para un PC Notebook.


Se mostrará el estado actual (Conexión, Espera, o Desconexión) del dispositivo de audio AC-XG.  "Conexión" indica que el AC-XG está actualmente en funcionamiento.  "Espera" indica que el AC-XG está actualmente en el modo de ahorro de energía.  "Desconexión" indica que el controlador no está instalado o que, por alguna otra razón, el dispositivo no está listo para utilizarse.  En este caso, vaya al administrador de dispositivos para comprobar el problema.


Configuración de la salida SPDIF, salida digital compatible con IEC958.

El AX-XG puede dar salida a datos PCM de Wve y MIDI, de micrófono/línea, Dolby Digital de un reproductor de discos DVD.  El volumen de salida digital está fijado a cierto nivel y no podrá cambiarse a través del control de volumen estándar de Windows.  El cambio del volumen de salida digital deberá realizarse utilizando un amplificador externo.


Si selecciona esta opción, se inhabilitará la salida digital.


Cuando seleccione esta opción, solamente se activarán las fuentes digitales de Wave y MIDI.  Las entradas de dispositivos externos, como entrada de micrófono y línea, se desactivarán.  Si selecciona eco con micrófono con esta opción marcada, solamente saldrá el efecto de eco de micrófono.


Cuando seleccione esta opción, todas las fuentes de sonido se activarán.  En el modo de grabación, saldrán los datos de sonido grabados.


Habilita/inhabilita la salida analógica.  Si inhabilita la salida analógica, se silenciarán todas las salidas analógicas y solamente estarán disponibles las digitales.


Habilita la salida analógica.  El volumen de las salidas digitales podrá cambiarse a través del control de volumen estándar de Windows.


Silencia todas las salidas analógicas ignorando el ajuste del control de volumen estándar de Windows.


Usted podrá ajustar el nivel de consumo de energía cuando el sistema esté en el modo de ahorro de energía.  Un nivel inferior de ahorro de energía resultará en una generación de tonos con más respuesta, pero con mayor consumo de energía.  Por el contrario, un nivel más alto de ahorro de energía reducirá el consumo, pero el AC-XG tardará más en responder y puede causar ruido.


Usted podrá ajustar el tiempo de entrada en el modo de ahorro de energía después de que el AC-XG deje de funcionar.

El tiempo se calcula en segundos.  Cuanto más corto sea el tiempo, más pronto entrará el AC-XG en el modo de ahorro de energía.  Sin embargo, Si selecciona el modo de ahorro de energía máximo, el AC-XG entrará frecuentemente en el modo de ahorro de energía y, por lo tanto, podrá causar la ocurrencia de ruido o de la reducción de la respuesta.  Si el tiempo es más largo, se reducirá la frecuencia con la que el AC-XG entrará en el modo de ahorro de energía; esto, por ejemplo, afectará significativamente en la duración de un PC Notebook.  Para un PC Notebook, se recomienda un valor de tiempo más largo, de unos 60 segundos, y un valor inferior, de unos 5 segundos, para un PC Notebook.


Se mostrará el estado actual (Conexión, Espera, o Desconexión) del dispositivo de audio AC-XG.  "Conexión" indica que el AC-XG está actualmente en funcionamiento.  "Espera" indica que el AC-XG está actualmente en el modo de ahorro de energía.  "Desconexión" indica que el controlador no está instalado o que, por alguna otra razón, el dispositivo no está listo para utilizarse.  En este caso, vaya al administrador de dispositivos para comprobar el problema.


Esto eliminará el ruido y acelerará la respuesta del AC-XG durante la transición al modo de ahorro de energía, pero se consumirá más energía.


El ruido producido en el momento de la reanudación será mínimo y el tiempo de reanudación más corto.  Pero la reducción del consumo de energía no será demasiado.  En este modo, podrá reproducir entradas analógicas externas, como la de un reproductor de discos compactos de audio.


El ruido producido en el momento de la reanudación será más alto, y el tiempo hasta tal reanudación más largo.  Pero el consumo de energía será mínimo.  Este ajuste será adecuado para un PC Notebook que funcione dependiendo de la duración de la batería.  En este modo la reproducción no podrá reproducir entradas analógicas externas.


Después de que el AC-XG deje de funcionar, entrará en el modo de ahorro máximo de energía tan pronto como haya transcurrido el tiempo especificado.  El ruido ocurrido en el momento de la reanudación será mayor, y el tiempo hasta la reanudación será más largo.  Sin embargo, el consumo será mínimo.Este ajuste es adecuado tanto para un PC Notebook que funcione con batería.