XG är ett MIDI-synthesizerformat som föreslagits av YAMAHA och som håller bakvänd kompatibilitet med GM-systemets nivå 1. XG-formatet stöder funktioner för sträckbara röstarrangemang, ett stort antal röster, röstmodifieringar, 3-synthesizereffekter med mera.

* XG är ett varumärke tillhörande Yamaha Corporation.


GM-systemets nivå 1 är en världsstandard för MIDI-synthesizer som tillhandahåller format för röstarrangemang och MIDI-funktion. Enheter som är i överensstämmelse med GM-systemets nivå 1 kan skapa olika ljud i samma ljudystem.

* GM, vilket anger överensstämmelse med GM-systemets nivå 1, är ett varumärke tillhörande Association of Musical Electronics Industry (AMEI).


Med hjälp av synthesizereffekterna är det möjligt att styra effekterna för efterklang, körsång och variationer hos XG-synthesizer.


Efterklangen lägger på en återljudande effekt till det akustiska ljudet och skapar konserthallsatmosfär i det återkastade ljudet.


Körfunktionen skapar en körsångseffekt i musikljudet.


Variationen medger ljudpålägg av olika ljudeffekter definierade av XG-format, såsom distorsion, frekvenskorrigering och byte av tonart. Efterklang och körsång kan också justeras med hjälp av variationen.


Mikrofoneko lägger på en ekoeffekt i ljudet som matas in via mikrofoningången. Denna ekoeffekt kan justeras.

Observera att inspelning inte kan ske så länge mikrofoneko är inkopplat. Koppla ur mikrofoneko för att kunna spela in. Gå till standardfönstret för volymreglering i Windows och reglera nivån i det ingående mikrofonljudet för att styra mikrofonvolymen.


Efter val av detta alternativ kommer mikrofonekoeffekten att kunna användas för ljudet som matas in via mikrofoningången. (Funktionen kopplas ur vid omstart av Windows.)


Med hjälp av funktionen för fördröjningstid är det möjligt att ställa in en cykelperiod för mikrofonekots repetering. För skjutreglaget åt höger för att förlänga cykelperioden.


Med hjälp av funktionen för förstärkt återkoppling är det möjligt att ställa in tidslängden för mikrofoneko. För skjutreglaget åt höger för att förlänga tidslängden.


AC-XG stöder DOS-tillämpningar för körning i Windows DOS-BOX. Konfigurationerna för körning av DOS-tillämpningar visas här, men kan inte ändras.


AC-XG stöder ljudläget för 3-dimensionell positionsstereo, vilket är baserat på den s.k. Sensaura-tekniken utvecklad av Central Research Laboratories Limited i England. Medan det 3-dimensionella ljudläget är inkopplat kan ljud som återges via stereohögtalare eller hörlurar upplevas som om det kommer från alla möjliga platser inom 360 graders vinkel.

* Sensaura är ett varumärke tillhörande Central Research Laboratories Limited.


Normalt fastställer tillämpningen DirectSound 3D huruvida utmatningen ska ledas till stereohögtalarna eller hörlurarna. Om ingen tillämpning för 3-dimensionellt ljud beslutar vart det utmatade ljudet ska ledas kommer AC-XG att ta över beslutet för att tvinga ut det 3-dimensionella ljudet.

Efter val av hörlursläget kommer rutinen för lägesväxling i DirectSound 3D att ignoreras och ljudet att tvingas ut till en hörlursutgång för optimal ljudåtergivning via hörlurar. Efter val av högtalarläget kommer rutinen för lägesväxling i DirectSound 3D att ignoreras och ljudutmatningen att tvingas ändras från 3-dimensionellt läge via högtalarutgångar för optimal ljudåtergivning via högtalare. Efter val av tillämpningsläget kommer rutinen för lägesväxling i tillämpningen DirectSound 3D att kopplas in.


Detta kommer att ignorera rutinen för lägesväxling i DirectSound 3D-läget och tvinga ljudet att matas ut till en hörlursutgång för optimal ljudåtergivning via hörlurar.


Detta kommer att ignorera rutinen för lägesväxling i DirectSound 3D-läget och tvinga ljudet att matas ut till högtalarutgångar för optimal ljudåtergivning via högtalare.


Detta kommer att koppla in rutinen för lägesväxling i tillämpningen DirectSound 3D.


Efter val av detta alternativ kommer DirectSounds buffert för 3-dimensionellt ljud att kopplas in. (Drivrutinen kommer att hantera buffertar för 3-dimensionellt ljud.)

Efter val av detta alternativ kommer Sensuara 3D, som utvecklats av CRL, att kopplas in varmed en 3-dimensionseffekt av relativt hög kvalitet kan uppnås. Om detta alternativ lämnas omarkerat kommer 3-dimensionell effekt att hanteras av Microsofts standard och vara av ganska allmän kvalitet. Ta bort markeringen för detta alternativ, så att Microsofts standardbehandling kopplas in, ifall det uppstår något problem medan alternativet är valt.

Klicka INTE på kryssrutan medan tillämpningen DirectSound håller på att köras.


Detta kopplar in eller ur acceleratorn.


Ange synthesizerns ljudkvalitet. Välj en ljudkvalitet som är anpassad till datorns grundinställningar och egna preferenser.


Strömförbrukningsnivån kan ställas in medan systemet är i strömbesparingsläge. En lägre strömbesparingsnivå ger en reaktionssnabbare tongenerering, men leder till större strömförbrukning. En högre strömbesparingsnivå ger å andra sidan minskad strömförbrukning, men leder istället till att svarstiden för AC-XG blir längre vilket kan förorsaka störningar.


Det är möjligt att ställa in den tid det ska ta innan strömbesparingsläget aktiveras efter att AC-XG slutat arbeta. Tiden räknas i sekunder. Ju kortare tid som ställs in, desto snarare övergår AC-XG i strömbesparingsläge. Efter val av läget för maximal strömbesparing kommer emellertid strömbesparingsläget hos AC-XG att aktiveras väldigt ofta och därför leda till ökade störningar eller långsammare svar från AC-XG. Om en längre tid ställs in kommer AC-XG att övergå i strömbesparingsläge mindre ofta. Detta kan exempelvis få betydelsefull effekt på batterilivslängden hos en bärbar dator. Ett högre tidsvärde (omkring 60 sekunder) rekommenderas för en stationär dator, medan ett lägre tidsvärde (omkring 5 sekunder) rekommenderas för en bärbar dator.


Nuvarande status (On, Standby eller Off) för AC-XG Audio Device visas. "On" anger att AC-XG för närvarande är i drift. "Standby" anger att AC-XG för närvarande är i strömbesparingsläge. "Off" anger antingen att drivrutinen inte är installerad eller att enheten av någon anledning inte är klar att användas. Gå i så fall till enhetshanteraren för att ta reda på var problemet ligger.


Strömförbrukningsnivån kan ställas in medan systemet är i strömbesparingsläge. En lägre strömbesparingsnivå ger en reaktionssnabbare tongenerering, men leder till större strömförbrukning. En högre strömbesparingsnivå ger å andra sidan minskad strömförbrukning, men leder istället till att svarstiden för AC-XG blir längre vilket kan förorsaka störningar.


Det är möjligt att ställa in den tid det ska ta innan strömbesparingsläget aktiveras efter att AC-XG slutat arbeta. Tiden räknas i sekunder. Ju kortare tid som ställs in, desto snarare övergår AC-XG i strömbesparingsläge. Efter val av läget för maximal strömbesparing kommer emellertid strömbesparingsläget hos AC-XG att aktiveras väldigt ofta och därför leda till ökade störningar eller långsammare svar från AC-XG. Om en längre tid ställs in kommer AC-XG att övergå i strömbesparingsläge mindre ofta. Detta kan exempelvis få betydelsefull effekt på batterilivslängden hos en bärbar dator. Ett högre tidsvärde (omkring 60 sekunder) rekommenderas för en stationär dator, medan ett lägre tidsvärde (omkring 5 sekunder) rekommenderas för en bärbar dator.


Nuvarande status (On, Standby eller Off) för AC-XG Audio Device visas. "On" anger att AC-XG för närvarande är i drift. "Standby" anger att AC-XG för närvarande är i strömbesparingsläge. "Off" anger antingen att drivrutinen inte är installerad eller att enheten av någon anledning inte är klar att användas. Gå i så fall till enhetshanteraren för att ta reda på var problemet ligger.


Detta kommer att minska störningar och påskynda svaret från AC-XG vid övergång till strömbesparingsläge, men leda till ökad strömförbrukning.


Störningar som uppstår vid tidpunkten för återupptagning kommer att bli minimala samtidigt som tiden till återupptagning kommer att bli kortare. Strömförbrukningen kommer dock inte att minskas nämnvärt. I detta läge är det möjligt att återge ljudet från exempelvis en CD-spelare eller en annan yttre källa ansluten via analoga ingångar.


Störningar som uppstår vid tidpunkten för återupptagning kommer att bli minimala. Tiden till återupptagning kommer emellertid att bli en aning längre och strömförbrukningen mindre. Denna inställning är lämplig för en stationär dator liksom för en bärbar dator medan den är ansluten till ett nätuttag. Återgivning av ljud från yttre källor anslutna via analoga ingångar är inte möjlig i detta läge.


Störningar som uppstår vid tidpunkten för återupptagning kommer att bli större och tiden till återupptagning kommer att bli längre, men strömförbrukningen kommer att bli minimal. Denna inställning är lämplig för en bärbar dator som drivs uteslutande på batteri. Återgivning av ljud från yttre källor anslutna via analoga ingångar är inte möjlig i detta läge.


Konfigurerar SPDIF Output, den digitala utgång som överensstämmer med IEC958.

AC-XG kan utmata PCM-data hos Wave och MIDI, data från mikrofon/linjeingången Mic/Line och Dolby Digital data från en DVD-spelare. Volymen för den digitala utgången är fastställd på en viss nivå och kan inte ändras med Windows normala volymreglage. Ändring av volymen för den digitala utgången kan bara göras med en yttre förstärkare.


Val av detta alternativ kopplar ifrån den digitala utgången.


Vid val av detta alternativ slås enbart digitala källor från Wave och MIDI på. Ingången från yttre källor såsom Mic och Line In slås av. Om Mic Echo väljs när detta alternativ är avprickat, utmatas enbart effekten Mic Echo.


Val av detta alternativ slår på alla ljudkällor. Vid inspelning utmatatas den inspelade ljuddatan.


Aktiverar/kopplar ifrån den analoga utgången. Om denna har kopplats ifrån blir alla analoga utgångar dämpade, och endast digitala utgångar kan tillgås.


Aktiverar den analoga utgången. Volymen för analoga utgångar kan justeras med Windows normala volymreglage.


Kopplar ifrån alla analoga utgångar och ignorerar inställningarna för Windows normala volymreglage.