XG為由YAMAHA公司提議的MIDI合成器格式，它保持同GM system level 1反向播放的兼容性。XG格式支持擴展聲音排列的特性，大量的聲音數，聲音修正以及3合成器效果等等。

* XG為YAMAHA株式會社的商標。


GM system level1為MIDI合成器的世界標準，它提供聲音排列和MIDI功能的格式。適應于GM system level 1的裝置具有在同樣的聲音系統上播放不同格式的聲音的特點。

* GM（表示適應于GM system level1）為音樂電子工業協會(AMEI)的商標。


合成器效果允許您控製XG合成器的回響，合奏以及變奏3種效果。


回響是將共鳴效果追加到音響聲音上，並對音樂廳的回音聲音進行合成。


合奏具有如唱贊美詩一樣的效果提供到音樂聲音上。


變奏可以使由XG格式定義的不同的聲音效果，例如失真，均衡器以及傾斜變化等追加到聲音上。回響和合奏可以通過變奏來進行調節。


MIC回音是將回音效果應用到麥克風輸入上，而且麥克風回音效果是可以調節的。

當使用麥克風回音時，注意錄音功能將消失。直到麥克風回音關閉為止一直無效。為了控製MIC音量，請使用標準視窗音量控製並調節麥克風輸入電平。


在選項以后，麥克風回音效果將對麥克風輸入有效（視窗重新啟動以后無效）。


延遲時間功能可以使您設定麥克風回音的重複周期。為延長周期，請向由移動滑條。


反饋增益功能允許您設定麥克風回音的持續時間周期。為延長持續時間周期，請向由移動滑條。


AC-XG支持在DOS-BOX窗口上運行DOS應用程序。在此顯示了運行DOS應用程序的配置，但是不能變更。


AC-XG支持由英格蘭的有限中央研究實驗室開發而成，基于"Sensaura" 技術的3D空間立體聲音頻模式。當3D聲音模式有效時，聲音可以經由立體聲揚聲器或者耳機來自360度全方位。

* Sensaura為有限中央研究實驗室的商標。（Central Research Laboratories Limited）


一般DirectSound 3D應用程序定義了不管輸出是否發送到立體聲揚聲器或耳機上，只要3D應用程序沒有決定向何處進行聲音輸出，AC-XG將強製進行3D聲音輸出。

當選擇了耳機時，在DirectSound3D上的模式轉變程序將被無視，並以最理想的耳機輸出，強製地輸出到耳機上。當選擇了揚聲器時，在DirectSound3D上的模式轉變程序將被無視，並以最理想的揚聲器輸出，強製地將輸出從3D模式改變為揚聲器。當選擇應用程序時，3D應用程序上的模式轉變程序將有效。


這將無視DirectSound 3D模式上的模式轉變程序，並以最理想的耳機輸出，強製地從耳機上進行輸出。


這將無視DirectSound 3D模式上的模式轉變程序，並以最理想的揚聲器輸出，強製地從揚聲器上進行輸出。


這將使DirectSound 3D應用程序的模式轉變程序有效。


在進行選項后，DirectSound的3D緩沖器將有效。（驅動器運用3D緩沖器）

在進行選項后，由CRL開發的Sensuara 3D將有效，而且可以得到更高音質的3D效果。在沒有進行這種選項時，3D效果將由微軟標準控製，並得到更一般的音質。如果在選項時遇到什么問題，請不要選項而將開關撥倒MS標準處理上。

在DirectSound應用程序執行期間，切勿單擊檢查欄。


它可以使加速器有效或無效。


指定合成器的聲音質量。按照您的喜好以及電腦的設定進行適當的選擇。


當系統處于功率節省模式時，您可以設定功耗電平。低電平的功率節省可以導致更大的音調產生響應。相反大的功耗時，高電平的功率節省可以減少功耗，但是，對于AC-XG將需要更多的響應時間而且容易產生噪音。


在AC-XG停止功能以后，您可以設定進入功率保護模式的時間。時間以秒單位計算。設定的時間越短，AC-XG進入功率保護模式的時間就越短。但是，如選擇了最大功率保護模式，AC-XG將會頻繁地進入功率保護，並且可能導致噪音的發生或者AC-XG的響應遲鈍。如果時間設定更長一些，會降低AC-XG進入功率保護模式的頻率。例如，這對于筆記本電腦的電池有很重要的意義。我們推荐對于台式電腦需要較大的時間值，大約60秒鐘。對于筆記本電腦需要較小的時間時間值，大約5秒鐘。


顯示AC-XG音頻裝置現在的狀態（打開，待機或者關閉）。“打開”表示AC-XG現在處于操作中。“待機”表示AC-XG現在處于功率保護模式。“關閉”表示或者驅動器沒有安裝或者因某種原因裝置處于不能使用的狀態。在這種情況下，應請裝置管理者進行原因檢查。


配置SPDIF 輸出(IEC958-compliant 數碼輸出)

AC-XG可輸出Wave和MIDI的PCM資料, 以及來自Mic/Line in的資料, 軟體DVD放影機的Dolby數碼資料。數碼輸出音量被固定在某電平, 不能通過視窗標準音量控制進行變換, 變換數碼輸出音量需要使用外接放大器。


選擇該任選項便不能進行數碼輸出。


當選擇該任選項時, 僅可打開來自Wave和MIDI的數碼聲源。來自諸如麥剋風和線路輸入的外接裝置的輸入被斷開。若用該任選項選擇麥剋風回聲, 則僅可輸出麥剋風回聲效應。


當選擇該任選項時, 所有的聲源被打開。當錄音時, 會輸出錄製的聲音資料。


能夠／不能進行類比輸出。若不能進行類比輸出, 所有的類比輸出會變為靜噪, 僅可使用數碼輸出。


能夠進行類比輸出。可通過視窗標準音量控制來調節類比輸出的音量。


能夠使所有的類比輸出靜噪, 可忽視在視窗標準音量控制上的設置。


當系統處于功率節省模式時，您可以設定功耗電平。低電平的功率節省可以導致更大的音調產生響應。相反大的功耗時，高電平的功率節省可以減少功耗，但是，對于AC-XG將需要更多的響應時間而且容易產生噪音。


在AC-XG停止功能以后，您可以設定進入功率保護模式的時間。時間以秒單位計算。設定的時間越短，AC-XG進入功率保護模式的時間就越短。但是，如選擇了最大功率保護模式，AC-XG將會頻繁地進入功率保護，並且可能導致噪音的發生或者AC-XG的響應遲鈍。如果時間設定更長一些，會降低AC-XG進入功率保護模式的頻率。例如，這對于筆記本電腦的電池有很重要的意義。我們推荐對于台式電腦需要較大的時間值，大約60秒鐘。對于筆記本電腦需要較小的時間時間值，大約5秒鐘。


顯示AC-XG音頻裝置現在的狀態（打開，待機或者關閉）。“打開”表示AC-XG現在處于操作中。“待機”表示AC-XG現在處于功率保護模式。“關閉”表示或者驅動器沒有安裝或者因某種原因裝置處于不能使用的狀態。在這種情況下，應請裝置管理者進行原因檢查。


在轉變到功率保護模式之間，它可以消除噪音以及加速來自AC-XG的響應。但是要消耗更多的功率。


在重新啟動期間發生的噪音將為最小，並且到重新啟動的時間將被縮短。但是，功耗的減小量並不大。在這種模式時，如CD音頻等外部模擬輸入的重放是有效的。


在重新啟動期間發生的噪音將為最小。但是，到重新啟動的時間將稍被延長，並且功耗的減小。這種設定適合于台式電腦也適合于連接到交流電源上的筆記本電腦。在這種模式時，外部模擬輸入的重放是有效的。


在重新啟動期間發生的噪音將變大，並且到重新啟動的時間將被變長。但是，功耗為最小。這種設定適合于獨立使用電池的筆記本電腦。在這種模式時，外部模擬輸入的重放是有效的。