Copyright: YAMAHA Corporation


OPL3-SAx-Einstellungen (Inhalt 1)
OPL3-SAx-Einstellungen

In diesem Dialogfenster können Sie den Soft Synthesizer der OPL3-SAx-Serie sowie die Wie-dergabeparameter einstellen.

 Mikrofonlautstärke

 ZV-Port

 Soft Synthesizer-Einrichtung

 Klangregelung


OPL3-SAx-Einstellungen (Inhalt 2)
OPL3-SAx-Einstellungen

In diesem Dialogfenster können Sie den Soft Synthesizer der OPL3-SAx-Serie sowie die Wie-dergabeparameter einstellen.

 Mikrofonlautstärke

 Soft Synthesizer-Einrichtung

 Klangregelung


OPL3-SAx-Einstellungen (Inhalt 3)
OPL3-SAx-Einstellungen

In diesem Dialogfenster können Sie den Soft Synthesizer der OPL3-SAx-Serie sowie die Wie-dergabeparameter einstellen.

 Mikrofonlautstärke

 ZV-Port

 Soft Synthesizer-Einrichtung


OPL3-SAx-Einstellungen (Inhalt 4)
OPL3-SAx-Einstellungen

In diesem Dialogfenster können Sie den Soft Synthesizer der OPL3-SAx-Serie sowie die Wie-dergabeparameter einstellen.

 Mikrofonlautstärke

 Soft Synthesizer-Einrichtung


OPL3-SAx-Einstellungen (Inhalt 5)
OPL3-SAx-Einstellungen

In diesem Dialogfenster können Sie den Soft Synthesizer der OPL3-SAx-Serie sowie die Wie-dergabeparameter einstellen.

 Mikrofonlautstärke

 ZV-Port

 Klangregelung


OPL3-SAx-Einstellungen (Inhalt 6)
OPL3-SAx-Einstellungen

In diesem Dialogfenster können Sie den Soft Synthesizer der OPL3-SAx-Serie sowie die Wie-dergabeparameter einstellen.

 Mikrofonlautstärke

 Klangregelung


Soft Synthesizer-Einrichtung

Hier können Sie den Soft Synthesizer einrichten.

 Klangregelung

 Hall (Reverb)

 MPU401-Ausgang


Klangregelung

Hier können Sie die Klangqualität des Soft Synthesizers einstellen. Verwenden Sie immer den für Ihren Rechner optimalen Wert.

 Normal

 Gut

 Sehr gut

 Ausgez.


Klangregelung : Normal

Soft Synthesizer-Klangqualität

(Sampling-Frequenz) beträgt : 11025Hz

Polyphonie : 16Stimmen


Klangregelung : Gut

Soft Synthesizer-Klangqualität

(Sampling-Frequenz) beträgt : 11025Hz

Polyphonie : 32Stimmen


Klangregelung : Sehr gut

Soft Synthesizer-Klangqualität

(Sampling-Frequenz) beträgt : 22050Hz

Polyphonie : 16Stimmen


Klangregelung : Ausgez.

Soft Synthesizer-Klangqualität

(Sampling-Frequenz) beträgt : 22050Hz

Polyphonie : 32Stimmen


Hall (Reverb)

Wenn Sie AN wählen, werden alle Parts mit Hall versehen.


MPU401-Ausgang

Den Ausgang für den MPU401- Portzugriff wählen Sie bitte im DOS-Fenster von Windows 95/3.1.

 Externer Klangerzeuger

 Soft GM


Externer Klangerzeuger

In diesem Fall wird ein externer Klangerzeuger mit dem MPU401-Port verbunden (Wiederga-be)


Soft GM

In diesem Fall wird der Soft Synthesizer mit dem MPU401-Port verbunden (Wiedergabe)


Klangregelung
Ymersion

Hier können die Ymersion-Parameter eingestellt werden.

 Klangregelung

 3D Enhanced

 Vorgabe


Klangregelung

Stellen Sie die Klangregelung mit den betreffenden Reglern ein.


3D Enhanced

 Mit diesem Ymersion-Regler können Sie die 3D-Tiefe einstellen.

 HiFi

 Desktop

 Notebook PC1

 Notebook PC2


Vorgabe

Wenn Sie auf Vorgabe klicken, rufen Sie wieder die Werkseinstellungen auf.


Ymersion

Hierbei handelt es sich um eine von Yamaha entwickelte "Breitstereotechnologie", die das Schallbild einer herkömmlichen Stereoquelle derart bearbeitet, daß trotz Verwendung nur zwei-er Lautsprecher ein 3D-Schallfeld entsteht.


3D-Wiedergabe

Ganz allgemein läßt sich das Erstellen eines 3D-Schallfeldes mit zwei Lautsprechern mit den Begriffen "Anordnung" und "Breitstereo" erklären.

"Anordnung" ist ein Verfahren, mit dem der Hörer den Schall wunschgemäß anordnen/ver-schieben kann - und zwar in Echtzeit. "Breitstereo" ist ein Verfahren, das die waagerechte Ver-teilung eines herkömmlichen Stereosignals verbessert.


Mikrofonlautstärke

Mikrofonlautstärke

 Mikrofoni +20dB

 Mikrofoni L/R stummgeschaltet


ZV-Port

Hiermit können Sie Audiosignale an den ZV-Port anlegen. In dem Fall können weder der FM-Synthesizer noch der über den MPU401-Port angesprochene externe Klangerzeuger verwendet werden.


Mikrofoni +20dB

Der Pegel des Mikrofoneingangs kann um 20dB angehoben werden. Verwenden Sie diesen Schalter, wenn das verwendete Mikrofon einen schwachen Ausgangspegel hat.


Mikrofoni L/R stummgeschaltet

Ausschalten eines Mikrofonkanals.


Der Pegel des Mikrofoneingangs kann um 20dB

angehoben werden. Verwenden Sie diesen Schalter,

wenn das verwendete Mikrofon einen schwachen

Ausgangspegel hat.


Hier können Sie den Soft

Synthesizer einrichten.


Hier können Sie die Klangqualität des Soft

Synthesizers einstellen. Verwenden Sie immer

den für Ihren Rechner optimalen Wert.


(Sampling-Frequenz) beträgt : 11025Hz

Polyphonie : 16Stimmen


(Sampling-Frequenz) beträgt : 11025Hz

Polyphonie : 32Stimmen


(Sampling-Frequenz) beträgt : 22050Hz

Polyphonie : 16Stimmen


(Sampling-Frequenz) beträgt : 22050Hz

Polyphonie : 32Stimmen


Wenn Sie AN wählen, werden alle Parts

mit Hall versehen.


EINschalten des Halls.


AUSschalten des Halls.


Hier können die Ymersion-Parameter eingestellt werden.


Stellen Sie die Klangregelung mit den

betreffenden Reglern ein.


Einstellen des Höhenanteils.


Einstellen des Baßanteils.


Ymersion-Regler können Sie die 3D-Tiefe

des Ausgangssignals einstellen.


Hierbei handelt es sich um eine von

Yamaha entwickelte "Breitstereotechnologie",

die das Schallbild einer herkömmlichen

Stereoquelle derart bearbeitet, daß trotz

Verwendung nur zwei-er Lautsprecher ein

3D-Schallfeld entsteht.


Eignet sich für Lautsprecher mit einem

Durchmesser von 16 - 38cm.


Eignet sich für Lautsprecher mit einem

Durchmesser von 5 - 12cm.


Eignet sich für Lautsprecher mit einem

Durchmesser von 3cm.


Eignet sich für Lautsprecher mit einem

Durchmesser von 1.5cm.


Klicken Sie den Vorgabe-Button an, um

wieder die Werkseinstellungen aufzurufen.


Schließen Sie das Dialogfenster und

speichern Sie die Einstellungen.


Schließen Sie dieses Dialogfenster, um

nur die Klangregelung und 3D-Einstellung

zu spei-chern.


Anzeige der Software-Version.


Anzeige der Hilfe-Funktion.


Wählen Sie den Ausgang für den MP401-Portzugriff

im DOS-Fenster von Windows 95/3.1.


In diesem Fall wird ein externer Klangerzeuger

mit dem MPU401-Port verbunden (Wiederga-be).


In diesem Fall wird der Soft Synthesizer mit

dem MPU401-Port verbunden (Wiedergabe).


ZV-Port
Hiermit können Sie Audiosignale an den ZV-Port

anlegen. In dem Fall können weder der FM-Synthesizer

noch der über den MPU401-Port angesprochene externe

Klangerzeuger verwendet werden.


No Help
Keine Hilfe verfügbar.


Ausschalten eines Mikrofonkanals.


Mikrofonlautstärke


Der Soft Synthesizer kann wahlweise ein- oder ausgeschaltet werden.


Generated by HelpWriter.Document end...