Copyright: YAMAHA Corporation


Impostazioni OPL3-SAx (indice 1)
Impostazioni OPL3-SAx

In questa finestra di dialogo si possono eseguire impostazioni per l'ambiente del sintetizzatore software della serie OPL3-SAx e del tono.

 Impostazione volume microfono

 Porta ZV

 Impostazioni ambiente sintetizzatore software

 Impostazioni ambiente tono


Impostazioni OPL3-SAx (indice 2)
Impostazioni OPL3-SAx

In questa finestra di dialogo si possono eseguire impostazioni per l'ambiente del sintetizzatore software della serie OPL3-SAx e del tono.

 Impostazione volume microfono

 Impostazioni ambiente sintetizzatore software

 Impostazioni ambiente tono


Impostazioni OPL3-SAx (indice 3)
Impostazioni OPL3-SAx

In questa finestra di dialogo si possono eseguire impostazioni per l'ambiente del sintetizzatore software della serie OPL3-SAx e del tono.

 Impostazione volume microfono

 Porta ZV

 Impostazioni ambiente sintetizzatore software


Impostazioni OPL3-SAx (indice 4)
Impostazioni OPL3-SAx

In questa finestra di dialogo si possono eseguire impostazioni per l'ambiente del sintetizzatore software della serie OPL3-SAx e del tono.

 Impostazione volume microfono

 Impostazioni ambiente sintetizzatore software


Impostazioni OPL3-SAx (indice 5)
Impostazioni OPL3-SAx

In questa finestra di dialogo si possono eseguire impostazioni per l'ambiente del sintetizzatore software della serie OPL3-SAx e del tono.

 Impostazione volume microfono

 Porta ZV

 Impostazioni ambiente tono


Impostazioni OPL3-SAx (indice 6)
Impostazioni OPL3-SAx

In questa finestra di dialogo si possono eseguire impostazioni per l'ambiente del sintetizzatore software della serie OPL3-SAx e del tono.

 Impostazione volume microfono

 Impostazioni ambiente tono


Impostazioni ambiente sintetizzatore software

Specificare le impostazioni di ambiente per il sintetizzatore software.

 Tono

 Riverbero

 Uscita MPU401


Tono

Specificare la qualità sonora per il sintetizzatore software. Eseguire la selezione in base all'impostazione del computer o alle preferenze personali.

 Normale

 Buona

 Più buona

 Migliore


Tono : Normale

Impostare la qualità sonora del sintetizzatore software.

Frequenza di campionamento : 11025Hz

Polifonia : 16note


Tono : Buona

Impostare la qualità sonora del sintetizzatore software.

Frequenza di campionamento : 11025Hz

Polifonia : 32note


Tono : Più buona

Impostare la qualità sonora del sintetizzatore software.

Frequenza di campionamento : 22050Hz

Polifonia : 16note


Tono : Migliore

Impostare la qualità sonora del sintetizzatore software.

Frequenza di campionamento : 22050Hz

Polifonia : 32note


Riverbero

Se si seleziona ON, il riverbero (riverberazione) viene applicato all'intera esecuzione.


Uscita MPU401

Selezionare l'uscita usata per l'accesso porta MPU401 nella finestra DOS di un ambiente Windows 95/3.1.

 Fonte sonora esterna

 GM software


Fonte sonora esterna

Un generatore di suoni esterno sarà usato per l'uscita MPU401 (riproduzione).


GM software

Il sintetizzatore software sarà usato per l'uscita MPU401 (riproduzione).


Impostazioni ambiente tono
Ambiente Ymersion

Eseguire le impostazioni per l'ambiente Ymersion.

 Comando di tono

 Potenziato 3D

 Default


Comando di tono

Alzare o abbassare gli interruttori scorrevoli degli alti e dei bassi per controllare il tono del suono in uscita.


Potenziato 3D

 Alzare o abbassare l'interruttore scorrevole Ymersion per regolare il potenziamento 3D del suono in uscita.

 Hi-fi

 Desktop

 Notebook PC 1

 Notebook PC 2


Default

Premendo il tasto di default è possibile riportare le impostazioni di tono ai valori standard.


Ymersion

Questa è la "tecnologia stereo ampio" esclusiva Yamaha, che accentua la diffusione di una fonte stereo convenzionale per creare un campo sonoro tridimensionale usando solo due diffusori.


Suono 3D

In generale, il suono 3D che impiega due diffusori può essere diviso in "posizionamento" e "stereo ampio".

Il "posizionamento" è una tecnologia che permette alle apparecchiature dell'ascoltatore di collocare/spostare il suono alla posizione desiderata in tempo reale. Lo "stereo ampio" è una tecnologia che accentua la diffusione orizzontale di un segnale stereo convenzionale.


Impostazione volume microfono

Impostazione volume microfono

 microfono +20dB

 Silenziamento microfono L/R


Porta ZV

Questo abilita i segnali audio per la porta ZV. In questo caso l'uscita del sintetizzatore FM o l'uscita di un sintetizzatore esterno riprodotto dall'uscita MPU401 viene disabilitata.


microfono +20dB

Il volume dell'ingresso microfono viene potenziato di 20 dB. Usare questo se il livello del segnale del microfono esterno è basso.


Silenziamento microfono L/R

Disattivare un solo lato dell'uscita microfono.


Il volume dell'ingresso microfono viene potenziato

di 20 dB. Usare questo se il livello del segnale

del microfono esterno è basso.


Specificare le impostazioni di ambiente

per il sintetizzatore software.


Specificare la qualità sonora per il

sintetizzatore software. Eseguire la

selezione in base all'impostazione del

computer o alle preferenze personali.


Frequenza di campionamento : 11025Hz

Polifonia : 16note


Frequenza di campionamento : 11025Hz

Polifonia : 32note


Frequenza di campionamento : 22050Hz

Polifonia : 16note


Frequenza di campionamento : 22050Hz

Polifonia : 32note


Se si seleziona ON, il riverbero (riverberazione)

viene applicato all'intera esecuzione.


Disattivare il riverbero.


Attivare il riverbero.


Eseguire le impostazioni per l'ambiente Ymersion.


Alzare o abbassare gli interruttori

scorrevoli degli alti e dei bassi per

controllare il tono del suono in uscita.


Controllare la gamma alta.


Controllare la gamma bassa.


Alzare o abbassare l'interruttore

scorrevole Ymersion per controllare

il potenziamento 3D del suono in uscita.


Questa è la "tecnologia stereo ampio"

esclusiva Yamaha, che accentua la diffusione

di una fonte stereo convenzionale per creare

un campo sonoro tridimensionale usando solo

due diffusori.


Modo adatto per un sistema con diffusori

da 16 - 38 cm.


Modo adatto per un sistema con diffusori

da 5 - 12 cm.


Modo adatto per un sistema con diffusori

da 3 cm circa


Modo adatto per un sistema con diffusori

da 1.5 cm circa


Si può premere il tasto di default per

riportare le regolazioni di tono

ai valori standard.


Chiudere questa finestra di dialogo e

salvare le modifiche.


Chiudere questa finestra di dialogo senza

salvare le modifiche diverse da Tono e 3D.


Visualizzare la versione software.


Visualizzare l'aiuto.


Selezionare l'uscita per accesso porta

MPU401 nella finestra DOS di un

ambiente Windows 95/3.1.


Un generatore di suoni esterno sarà usato

per l'uscita MPU401 (riproduzione).


Il sintetizzatore software sarà usato per

l'uscita MPU401 (riproduzione).


Porta ZV
Questo abilita i segnali audio per la

porta ZV. In questo caso l'uscita del

sintetizzatore FM o l'uscita di un

sintetizzatore esterno riprodotto

dall'uscita MPU401 viene disabilitata.


No Help
Non esiste aiuto per questa voce.


Disattivare un solo lato dell'uscita microfono.


Impostazione volume microfono


Si può scegliere se abilitare/disabilitare il sintetizzatore software.


Generated by HelpWriter.Document end...