Copyright: YAMAHA Corporation


Ajustes del OPL3-SAx (contenido 1)
Ajustes del OPL3-SAx

En este cuadro de diálogo podrá realizar ajustes para el sintetizador de software de la serie OPL3-SAx y el entorno del tono.

 Ajuste del volumen del micrófono

 Puerto ZV

 Ajustes del entorno del sintetizador de software

 Ajustes del entorno de tono


Ajustes del OPL3-SAx (contenido 2)
Ajustes del OPL3-SAx

En este cuadro de diálogo podrá realizar ajustes para el sintetizador de software de la serie OPL3-SAx y el entorno del tono.

 Ajuste del volumen del micrófono

 Ajustes del entorno del sintetizador de software

 Ajustes del entorno de tono


Ajustes del OPL3-SAx (contenido 3)
Ajustes del OPL3-SAx

En este cuadro de diálogo podrá realizar ajustes para el sintetizador de software de la serie OPL3-SAx y el entorno del tono.

 Ajuste del volumen del micrófono

 Puerto ZV

 Ajustes del entorno del sintetizador de software


Ajustes del OPL3-SAx (contenido 4)
Ajustes del OPL3-SAx

En este cuadro de diálogo podrá realizar ajustes para el sintetizador de software de la serie OPL3-SAx y el entorno del tono.

 Ajuste del volumen del micrófono

 Ajustes del entorno del sintetizador de software


Ajustes del OPL3-SAx (contenido 5)
Ajustes del OPL3-SAx

En este cuadro de diálogo podrá realizar ajustes para el sintetizador de software de la serie OPL3-SAx y el entorno del tono.

 Ajuste del volumen del micrófono

 Puerto ZV

 Ajustes del entorno de tono


Ajustes del OPL3-SAx (contenido 6)
Ajustes del OPL3-SAx

En este cuadro de diálogo podrá realizar ajustes para el sintetizador de software de la serie OPL3-SAx y el entorno del tono.

 Ajuste del volumen del micrófono

 Ajustes del entorno de tono


Ajustes del entorno del sintetizador de software

Especifique los ajustes de entorno para el sintetizador de software.

 Tono

 Reverberación

 Salida de MPU401


Tono

Especifique la cualidad del sonido del sintetizador de software. Realice la selección apropiada para la configuración de su PC, o a su gusto.

 Normal

 Buena

 Mejor

 La mejor


Tono : Normal

Ajuste la cualidad del sonido del sintetizador de software.

Frecuencia de muestreo : 11025Hz

Polifonía : 16notas


Tono : Buena

Ajuste la cualidad del sonido del sintetizador de software.

Frecuencia de muestreo : 11025Hz

Polifonía : 32notas


Tono : Mejor

Ajuste la cualidad del sonido del sintetizador de software.

Frecuencia de muestreo : 22050Hz

Polifonía : 16notas


Tono : La mejor

Ajuste la cualidad del sonido del sintetizador de software.

Frecuencia de muestreo : 22050Hz

Polifonía : 32notas


Reverberación

Si selecciona ON se aplicará reverberación a toda la actuación.


Salida de MPU401

Seleccione la salida utilizada para el acceso al puerto MPU401 en la casilla DOS de un entorno de Windows 95/3.1.

 Fuente de sonido externa

 Soft GM


Fuente de sonido externa

Para la salida (reproducción) del MPU401 se utilizará un generador de tonos externo.


Soft GM

El sintonizador de software se utilizará para la salida (reproducción) del MPU401.


Ajustes del entorno de tono
Entorno de Ymersion

Realice los ajustes para el entorno de Ymersion.

 Control de tono

 Tridimensional mejorado

 Valor predeterminado


Control de tono

Suba o baje los deslizadores para controlar el tono del sonido de salida.


Tridimensional mejorado

 Suba o baje el deslizador del Ymersion para ajustar la mejora tridimensional del sonido de salida.

 Alta fidelidad

 Escritorio

 PC Notebook 1

 PC Notebook 2


Valor predeterminado

Presionando el botón de valor predeterminado podrá restablecer los ajustes de tono a sus valores estándar.


Ymersion

Esto es propiedad de "tecnología estéreo amplio"  de Yamaha, que acentúa la dispersión de la fuente estéreo convencional para crear un campo acústico tridimensional utilizando solamente dos altavoces.


Sonido tridimensional

En general, el sonido tridimensional utilizando dos altavoces puede dividirse a grandes rasgos en "ubicación" y "estéreo amplio".

"Ubicación" es una tecnología que permite al equipo del oyente ubicar/mover el sonido hasta el lugar deseado en tiempo real.  "Estéreo amplio" es una tecnología que acentúa la dispersión horizontal de la señal estéreo convencional.


Ajuste del volumen del micrófono

Ajuste del volumen del micrófono

 MIC +20dB

 Silenciamiento MIC L/R


Puerto ZV

Esto habilitará las señales de audio para el puerto ZV.  En este caso, se inhabilitará la salida del sintetizador de FM o la salida de un sintetizador externo que esté reproduciéndose por la salida del MPU401.


MIC +20dB

El volumen de la entrada de micrófono se reforzará 20 dB.  Utilice este control si el nivel de la señal del micrófono externo es baja.


Silenciamiento MIC L/R

Turn off only one side of the mic output.


El volumen de la entrada de micrófono se

reforzará 20 dB.  Utilice este control si el

nivel de la señal del micrófono externo es baja.


Especifique los ajustes de entorno

para el sintetizador de software.


Especifique la cualidad del sonido del sintetizador

de software. Realice la selección apropiada para la

configuración de su PC, o a su gusto.


Frecuencia de muestreo : 11025Hz

Polifonía : 16notas


Frecuencia de muestreo : 11025Hz

Polifonía : 32notas


Frecuencia de muestreo : 22050Hz

Polifonía : 16notas


Frecuencia de muestreo : 22050Hz

Polifonía : 32notas


Si selecciona ON se aplicará reverberación a

toda la actuación.


Desactivación de la reverberación.


Activación de la reverberación.


Realice los ajustes para el entorno de Ymersion.


Suba o baje los deslizadores para

controlar el tono del sonido de salida.


Control de la gama alta.


Control de la gama baja.


Suba o baje el deslizador del Ymersion

para ajustar la mejora tridimensional

del sonido de salida.


Esto es propiedad de "tecnología

estéreo amplio" de Yamaha, que acentúa

la dispersión de la fuente estéreo

convencional para crear un campo acústico

tridimensional utilizando solamente dos

altavoces.


Modo adecuado para un sistema con

altavoces de 16 - 38 cm de diámetro.


Modo adecuado para un sistema con

altavoces de 5 - 12 cm de diámetro.


Modo adecuado para un sistema con

altavoces de aproximadamente 3 cm de diámetro.


Modo adecuado para un sistema con

altavoces de aproximadamente 1.5 cm de diámetro.


Presionando el botón de valor

predeterminado podrá restablecer los

ajustes de tono a sus valores estándar.


Cierre este cuadro de diálogo y

almacene los cambios.


Cierre este cuadro de diálogo sin haber

almacenado cambios, excepto los de tono

y sonido tridimensional.


Visualización de la versión de software.


Visualización de ayuda.


Seleccione la salida utilizada para

el acceso al puerto MPU401 en la casilla

DOS de un entorno de Windows 95/3.1.


Para la salida (reproducción) del MPU401

se utilizará un generador de tonos externo.


El sintonizador de software se utilizará para

la salida (reproducción) del MPU401.


Puerto ZV
Esto habilitará las señales de audio para

el puerto ZV.  En este caso, se inhabilitará la

salida del sintetizador de FM o la salida de un

sintetizador externo que esté reproduciéndose por

la salida del MPU401.


No Help
Para este ítem no existe ayuda.


Desactive solamente un lado de la salida de micrófono.


Ajuste del volumen del micrófono


Usted podrá seleccionar entre activación y desactivación del sintetizador de software.


Generated by HelpWriter.Document end...