Gli effetti sintetizzatore permettono di controllare effetti di riverbero, coro e variazione sul sintetizzatore XG. L'opzione di Sondius-XG è supportata solo quando sono installati i Virtual Acoustic Modules.

* Sondius-XG (http://www.sondius-xg.com) è un marchio detenuto in comune da Stanford University negli Stati Uniti e da YAMAHA Corporation.

* XG è un marchio di Yamaha Corporation.


Il riverbero aggiunge un effetto di risonanza al suono acustico e produce un ambiente da sala concerti al suono echeggiato.


La funzione di coro aggiunge un effetto corale al suono musicale.


La variazione permette di aggiungere al suono varie effetti sonori definiti dal formato XG, come distorsione, equalizzatore e cambiamento di tono. Riverbero e coro possono essere regolati usando la variazione.


Sondius-XG produce uscite di suono acustico eseguendo una simulazione virtuale del funzionamento dello strumento acustico reale. Poiché Sondius-XG non impiega le registrazioni di suono acustico elaborato generate dal generatore di suoni di tabella d'onde, il suono è udibile con la stessa realtà di una presentazione in una sala concerti.DS-XG supporta una singola fonte sonora acustica virtuale combinando i segnali di suono acustico virtuale con dati MIDI. Sondiux-XG gira solo su computer con Pentium II a 233 MHz o superiore.

* Sondius-XG (http://www.sondius-xg.com) è un marchio detenuto in comune da Stanford University negli Stati Uniti e da YAMAHA Corporation.

* XG è un marchio di Yamaha Corporation.


Il riverbero produce il suono che si può sentire in una sala concerti.par


L'eco MIC applica un effetto di eco all'ingresso microfono e può cambiare le impostazioni di eco MIC attuali.Notare che la registrazione sarà disabilitata mentre si usa l'eco MIC e non sarà abilitata finché l'eco MIC non viene disattivata. Per controllare il volume di MIC, passare al controllo volume standard di Windows e regolare il livello di ingresso del microfono.


Quando è selezionata questa opzione, l'effetto di suono eco microfono è abilitato all'ingresso microfono. (Viene disabilitato quando Windows viene riavviato.)


La funzione di tempo di ritardo permette di impostare un periodo ciclico per la ripetizione dell'eco microfono. Per allungare il periodo del ciclo, spostare il comando scorrevole verso destra.


La funzione di guadagno feedback permette di impostare la durata dell'eco microfono. Per allungare la durata, spostare il comando scorrevole verso destra.


DS-XG supporta applicazioni DOS per l'esecuzione nella finestra DOS di Windows. Le impostazioni per l'esecuzione di applicazioni DOS sono indicate qui, ma non possono essere cambiate.


In questa opzione, si può selezionare la porta MIDI esterna o il sintetizzatore XG interno per emettere i dati MIDI che la MPU401 riceve dall'applicazione DOS.


Quando è selezionata questa opzione, i dati MIDI che la MPU401 riceve dall'applicazione DOS sono messi alla porta MIDI esterna tramite la porta MIDI DS-XG.


Questo emette i dati MIDI che la MPU401 riceve dall'applicazione DOS al sintetizzatore XG interno di DS-XG. Con questa funzione, DS-XG può generare suoni acustici tramite il sintetizzatore XG nella finestra DOS di Windows.


DS-XG supporta il modo audio stereo a posizionamento 3D basato sulla tecnologia "Sensaura" sviluppata da Central Research Laboratories Limited in Inghilterra. Quando il modo 3D Sound è attivato, il suono può essere percepito da tutte le direzioni su 360 gradi tramite diffusori o cuffie stereo. In generale, l'applicazione DirectSound 3D definisce se l'uscita deve essere inviata ai diffusori o alle cuffie stereo. Se un'applicazione 3D non decide dove inviare l'uscita sonora, DS-XG assume la decisione per forzare l'uscita di suono 3D.

* Sensaura è un marchio di Central Research Laboratories Limited.


Questo ignora la routine di cambiamento di modo nel modo DirectSound 3D e forza il cambiamento all'uscita ottimale per le cuffie.


Questo ignora la routine di cambiamento di modo nel modo DirectSound 3D e forza il cambiamento all'uscita ottimale per i diffusori stereo.


Questo permette di seguire la routine di cambiamento di modo nell'applicazione DirectSound.


Questo abilita l'uscita diffusori a 4 canali. Contrassegnare questa opzione prima di avviare l'applicazione DirectSound. Questa opzione è supportata solo quando è selezionata l'opzione di uscita a 4 canali di Analog Output nella scheda Output.


Quando è selezionato Headphone, ignora la routine di cambiamento di modo in DirectSound 3D e forza il cambiamento dal modo 3D all'uscita ottimale per le cuffie. Quando è selezionato Speaker, ignora la routine di cambiamento di modo in DirectSound 3D e forza il cambiamento dal modo 3D all'uscita ottimale per i diffusori. Quando è selezionato Application, permette di seguire la routine di cambiamento del modo nell'applicazione DirectSound.

* Sensaura è un marchio di Central Research Laboratories Limited.


Quando è selezionato Headphone, ignora la routine di cambiamento di modo in DirectSound 3D e forza il cambiamento dal modo 3D all'uscita ottimale per le cuffie. Quando è selezionato Speaker, ignora la routine di cambiamento di modo in DirectSound 3D e forza il cambiamento dal modo 3D all'uscita ottimale per i diffusori. Quando è selezionato Application, permette di seguire la routine di cambiamento del modo nell'applicazione DirectSound. L'opzione di diffusori a 4 canali è selezionabile solo quando l'uscita a 4 canali è selezionata per l'uscita analogica nella scheda Output. L'uscita diffusori a 4 canali viene eseguita quando l'opzione di diffusori a 4 canali è selezionata. L'opzione deve essere impostata prima dell'avvio dell'applicazione.

* Sensaura è un marchio di Central Research Laboratories Limited.


Selezionare software o hardware per la gestione dell'uscita DirectSound.Quando l'acceleratore hardware è selezionato per la gestione dell'uscita DirectSound, l'utilizzo della CPU viene minimizzato. Tuttavia, può causare un funzionamento improprio dell'acceleratore hardware e dell'applicazione DirectSound. In questo caso, cliccare l'opzione per evitare il problema. Rispetto alla selezione hardware, la selezione del software per l'elaborazione dell'uscita DirectSound aumenta il carico sulla CPU; tuttavia, il funzionamento improprio causato dalla combinazione di acceleratore hardware e applicazione DirectSound può essere evitato. NON cliccare il riquadro mentre l'applicazione DirectSound è in funzione.


Selezionare software o hardware per la gestione dell'uscita DirectSound.Quando l'acceleratore hardware è selezionato per la gestione dell'uscita DirectSound, l'utilizzo della CPU viene minimizzato. Tuttavia, può causare un funzionamento improprio dell'acceleratore hardware e dell'applicazione DirectSound. In questo caso, cliccare l'opzione per evitare il problema. Rispetto alla selezione hardware, la selezione del software per l'elaborazione dell'uscita DirectSound aumenta il carico sulla CPU; tuttavia, il funzionamento improprio causato dalla combinazione di acceleratore hardware e applicazione DirectSound può essere evitato. NON cliccare il riquadro mentre l'applicazione DirectSound è in funzione.


Selezionare software o hardware per la gestione dell'uscita DirectSound.Quando l'acceleratore hardware è selezionato per la gestione dell'uscita DirectSound, l'utilizzo della CPU viene minimizzato. Tuttavia, può causare un funzionamento improprio dell'acceleratore hardware e dell'applicazione DirectSound. In questo caso, cliccare l'opzione per evitare il problema. Rispetto alla selezione hardware, la selezione del software per l'elaborazione dell'uscita DirectSound aumenta il carico sulla CPU; tuttavia, il funzionamento improprio causato dalla combinazione di acceleratore hardware e applicazione DirectSound può essere evitato. NON cliccare il riquadro mentre l'applicazione DirectSound è in funzione.


Quando si usa il gioco DirectSound "NHL97", si possono avere occasionalmente disturbi. Contrassegnare questa opzione per evitare problemi di disturbi. Non attivare questa opzione se non si usa il gioco NHL97.


Questo abilita l'acceleratore hardware.


Quando questa opzione è contrassegnata, disabilita l'acceleratore hardware e permette di seguire le impostazioni dell'applicazione DirectSound.


Questo disabilita l'acceleratore hardware 3D.


Si può impostare DS-XG per supportare l'uscita digitale.Le uscite digitali supportate sono uscita PCM, uscita Dolby Digital e uscita Direct Digital dell'ingresso digitale conforme IEC958. I dati PCM di Wave e MIDI sono messi via l'uscita PCM. Elementary Stream di Dolby Digital da un lettore DVD software sono messi dall'uscita Dolby Digital. Gli ingressi digitali conformi IEC958 sono messi direttamente dall'uscita digitale. L'opzione deve essere impostata prima di avviare l'applicazione. Poiché il volume dell'uscita digitale è fisso e indipendente dal controllo del volume standard di Windows, è necessario regolare il volume tramite un amplificatore esterno.


Questo disabilita tutte le uscite digitali. Il suono acustico viene emesso tramite pine di segnale analogico.


Questo emette solo le fonti digitali di dati Wave e MIDI.Gli ingressi esterni come microfono e linea non sono emessi. Tuttavia, se 2 codec audio sono collegati nel sistema, a seconda del CODEC collegato, il suono può essere emesso dall'uscita analogica.Quando si usa l'eco microfono, viene emesso solo l'eco. Quanto alle uscite analogiche, tutti i suoni sono emessi.par


Questo emette tutte le fonti sonore tramite uscita digitale. Le uscite analogiche diventano silenziate. Inoltre durante la registrazione o mentre si usa l'eco microfono, gli ingressi esterni da microfono e linea non possono essere emessi. Tuttavia, se 2 codec audio sono collegati nel sistema, a seconda del CODEC collegato, il suono può essere emesso dall'uscita analogica.


Questo emette direttamente gli ingressi digitali. Quando questa opzione è attivata, le uscite digitali per altre fonti sonore sono disabilitate.


L'uscita di Elementary Stream di Dolby Digital sarà abilitata.Quando questa opzione è attivata, solo l'uscita Dolby Digital è disponibile.


Preferire l'uscita Dolby Digital.


I dati Elementary Stream di Dolby Digital hanno la precedenza all'uscita.


Oltre all'uscita diffusori a 2 canali, DS-XG supporta come alternativa l'uscita diffusori a 4 canali quando è supportata nel sistema. Il numero di canali in uscita deve essere impostato prima di avviare l'applicazione. Quando l'uscita a 4 canali e Dolby Digital sono entrambi selezionati, l'uscita dai diffusori posteriori viene silenziata.


Questo abilita l'uscita diffusori a 2 canali.


Questo abilita l'uscita diffusori a 4 canali.


Le fonti sonore stereo e monofoniche di Wave, MIDI e DirectSound possono essere riordinate su uscite di suono di tipo a 4 canali e inviate a 4 diffusori.


Questa opzione imposta la destinazione di uscita quando la docking station è supportata nel sistema.


Questo abilita l'uscita del suono dal computer (Note PC).


Questo abilita l'uscita del suono dalla docking station.


Questo abilita l'uscita del suono sia dal computer che dalla docking station.


Quando la frequenza di campionamento è 44,1 kHz, la funzione WaveOut impiega SRC software per cambiare la qualità audio THD (distorsione armonica totale) su una qualità superiore.


L'attivazione del modo HiFi può abilitare la funzione SRC software.


Inizializzare la configurazione DS-XG al valore predefinito.


Numero di versione del driver DS-XG.


Quando dati di ingresso digitale conforme IEC958 sono supportati nel sistema, questa opzione visualizza lo stato canale e lo stato registrazione dei dati di ingresso digitale.


Questo visualizza la frequenza di campionamento dei dati di ingresso digitale.


Questo visualizza la frequenza di campionamento dei dati di ingresso digitale.


Questo visualizza il formato dati dei dati di ingresso digitale.


Questo visualizza il formato dati dei dati di ingresso digitale.


Informazioni di copyright dei dati di ingresso digitale. A seconda dei sistemi, quando i copyright dei dati sono riservati originariamente, la registrazione dei dati può produrre solo dati di suono silenzioso.


Informazioni di copyright dei dati di ingresso digitale. A seconda dei sistemi, quando i copyright dei dati sono riservati originariamente, la registrazione dei dati può produrre solo dati di suono silenzioso.


Questo visualizza lo stato di registrazione dei dati di ingresso digitale. Per la registrazione diretta, DS-XG registra direttamente i dati di ingresso digitale senza eseguire la conversione della frequenza di campionamento.


Questo visualizza lo stato di registrazione dei dati di ingresso digitale. Per la registrazione diretta, DS-XG registra direttamente i dati di ingresso digitale senza eseguire la conversione della frequenza di campionamento.


Quando la porta ZV è supportata nel sistema, questo visualizza lo stato di ingresso della porta ZV.


Questo visualizza la frequenza di campionamento dei dati di porta ZV.


Questo visualizza la frequenza di campionamento dei dati di porta ZV.


Si può impostare il livello di consumo di corrente quando il sistema è nel modo di risparmio energia. Un livello di risparmio energia più basso permette una generazione di toni più efficace, ma consuma più corrente. D'altro canto, un livello di risparmio energia più alto riduce il consumo di corrente ma richiede un tempo maggiore per la risposta di DS-XG e causa disturbi.


Si può impostare il tempo che deve trascorrere prima che il sistema passi al modo di risparmio energia. Il tempo è calcolato in secondi. Un valore più piccolo abbrevia il tempo necessario al sistema per passare al modo di risparmio energia. Tuttavia, se si seleziona il modo di massimo risparmio energia, la frequenza con cui il dispositivo audio DS-XG passa al modo di risparmio energia aumenta e questo causare il verificarsi di disturbi o rallentare la risposta di un DS-XG collegato. Invece, un valore più grande diminuisce la frequenza con cui il dispositivo audio DS-XG passa al modo di risparmio energia; questo, ad esempio, avrà un effetto significativo sulla durata della batteria di un computer portatile. Consigliamo quindi di impostare un valore più alto (circa 60 secondi) per un computer da tavolo e un valore più basso (circa 5 secondi) per un computer portatile.


Si può impostare il tempo che deve trascorrere prima che il sistema passi al modo di risparmio energia. Il tempo è calcolato in secondi. Un valore più piccolo abbrevia il tempo necessario al sistema per passare al modo di risparmio energia. Tuttavia, se si seleziona il modo di massimo risparmio energia, la frequenza con cui il dispositivo audio DS-XG passa al modo di risparmio energia aumenta e questo causare il verificarsi di disturbi o rallentare la risposta di un DS-XG collegato. Invece, un valore più grande diminuisce la frequenza con cui il dispositivo audio DS-XG passa al modo di risparmio energia; questo, ad esempio, avrà un effetto significativo sulla durata della batteria di un computer portatile. Consigliamo quindi di impostare un valore più alto (circa 60 secondi) per un computer da tavolo e un valore più basso (circa 5 secondi) per un computer portatile.


Si può impostare il tempo che deve trascorrere prima che il sistema passi al modo di risparmio energia. Il tempo è calcolato in secondi. Un valore più piccolo abbrevia il tempo necessario al sistema per passare al modo di risparmio energia. Tuttavia, se si seleziona il modo di massimo risparmio energia, la frequenza con cui il dispositivo audio DS-XG passa al modo di risparmio energia aumenta e questo causare il verificarsi di disturbi o rallentare la risposta di un DS-XG collegato. Invece, un valore più grande diminuisce la frequenza con cui il dispositivo audio DS-XG passa al modo di risparmio energia; questo, ad esempio, avrà un effetto significativo sulla durata della batteria di un computer portatile. Consigliamo quindi di impostare un valore più alto (circa 60 secondi) per un computer da tavolo e un valore più basso (circa 5 secondi) per un computer portatile.


Si può impostare il tempo che deve trascorrere prima che il sistema passi al modo di risparmio energia. Il tempo è calcolato in secondi. Un valore più piccolo abbrevia il tempo necessario al sistema per passare al modo di risparmio energia. Tuttavia, se si seleziona il modo di massimo risparmio energia, la frequenza con cui il dispositivo audio DS-XG passa al modo di risparmio energia aumenta e questo causare il verificarsi di disturbi o rallentare la risposta di un DS-XG collegato. Invece, un valore più grande diminuisce la frequenza con cui il dispositivo audio DS-XG passa al modo di risparmio energia; questo, ad esempio, avrà un effetto significativo sulla durata della batteria di un computer portatile. Consigliamo quindi di impostare un valore più alto (circa 60 secondi) per un computer da tavolo e un valore più basso (circa 5 secondi) per un computer portatile.


Lo stato attuale (in funzione, in attesa, risparmio energia o nessun driver), del dispositivo audio DS-XG è indicato. "In funzione" significa che il DS-XG è attualmente in fase di impiego. "In attesa" significa che il DS-XG non è in funzione ma non è ancora in modo di risparmio energia. "Risparmio energia" significa che il sistema si trova ora nel modo di risparmio energia. "Nessun driver" indica che il driver non è stato installato o per qualche ragione il dispositivo non è pronto per l'uso. In questo caso, passare a Device Manager e risolvere il problema.


Lo stato attuale (in funzione, in attesa, risparmio energia o nessun driver), del dispositivo audio DS-XG è indicato. "In funzione" significa che il DS-XG è attualmente in fase di impiego. "In attesa" significa che il DS-XG non è in funzione ma non è ancora in modo di risparmio energia. "Risparmio energia" significa che il sistema si trova ora nel modo di risparmio energia. "Nessun driver" indica che il driver non è stato installato o per qualche ragione il dispositivo non è pronto per l'uso. In questo caso, passare a Device Manager e risolvere il problema.


Non passa al modo di risparmio energia dopo che DS-XG ha finito di funzionare. Non si verificano disturbi e la risposta di DS-XG sarà più rapida durante il passaggio al modo di risparmio energia, ma viene consumata più corrente.


Dopo che DS-XG ha finito di funzionare, il sistema passa al modo di risparmio energia non appena è trascorso il tempo specificato (tempo fino al passaggio al modo di risparmio energia). I disturbi che si verificano al momento della ripresa sono minimi. Tuttavia il tempo fino alla ripresa sarà leggermente più lungo e il consumo di corrente inferiore. Questa impostazione è adatta sia a computer da tavolo che computer portatili collegati a fonti di alimentazione CA. In questo modo, la riproduzione degli ingressi microfono e linea e ingressi analogici esterni come CD audio è possibile.


Dopo che DS-XG ha finito di funzionare, il sistema passa al modo di risparmio energia non appena è trascorso il tempo specificato (tempo fino al passaggio al modo di risparmio energia). I disturbi che si verificano al momento della ripresa sono minimi e il tempo fino alla ripresa sarà più breve. Ma la riduzione nel consumo di corrente non sarà di grande entità. In questo modo, la riproduzione degli ingressi microfono e linea, degli ingressi analogici da CD audio e del suono digitale dalla porta ZV è possibile.


Dopo che DS-XG ha finito di funzionare, passa al modo di risparmio energia massimo non appena è trascorso il tempo specificato (tempo fino al passaggio al modo di risparmio energia). I disturbi che si verificano al momento della ripresa sono maggiori e il tempo fino alla ripresa sarà più lungo. Ma il consumo di corrente sarà minimo. Questa impostazione è adatta a computer portatili che sono alimentati a batteria.