Med synthesizer-effektene kan du kontrollere gjenklang, kor og variasjonseffekter på XG-synthesizer.

*XG er et varemere for Yamaha Corporation.


Gjenklangfunksjonen legger en rungende effekt til den akustiske lyden og gir fen konsertsalatmosfære til ekkobakgrunnslyden.


Korfunksjonen gir lydbildet et høytidsstemt preg.


Med Variasjon kan du legge ulike lydeffekter definert av XG-formatet som f.eks. forvrengning, equalizer og endringer i tonehøyde til lyden. Gjenklang og kor kan justeres ved hjelp av Variasjon.


Sondius-XG produserer akustisk lydgjengivelse  ved å kjøre en virtuell stimulasjon av driften av det aktuelle  akustiske instrumentet. Siden Sondius-XG ikke bruker de bearbeidede akustiske lydopptakene som er produsert av Wavetable-lydgeneratoren, kan lyden høres om det var en konsertsaloppførelse. DS-XG støtter en enkel virtuell akustisk lydkilde ved å kombinere de virtuelle akustiske lydsignalene med MIDI-data. Sondius-XG kjører bare på Pcer md Pentium !! 233MHz eller høyere.

* Sondius-XG (http://www:sondius-xg.com) er et varemerke som eies i felleskap av Standford University i U.S.A og YAMAHA Corporation.

*XG er et varemerke for Yamaha Corporation.


Gjenklang-funksjonen gir et lydbilde som om man befinner seg i en konsertsal.


MIC-ekko legger en ekkoeffekt på mikrofoninngangen og kan endre innstillingene for gjeldende Mic-ekko.

Vær oppmerksom på at opptak settes ut av funksjon mens Mic-ekko er i bruk og vil ikke koples inn før Mic-ekko slås av. Volumet i MIC kan kontrolleres ved å gå til standard Wondows Volum Kontroll og justere mikrofoninngangsnivået.


Når dette alternativet velges, vil Mic-ekkolydeffekten koples inn på mikrofoninngangen. (Funksjonen koples ut når Windows startes opp på nytt.)


Med funksjonen for sforsinket tid  kan du stille inn en syklusperiode som Mic-ekko vil gjenta. Syklusen kan forlenges ved å skyve spaken mot høyre.


Med funksjonen for Feedback Gain kan du stille varighetsperioden for Mic-ekko. Perioden kan forlenges ved å skyve spaken mot høyre.


DS-XG støtter DOS-applikasjoner som kjører på Windows DOS-BOKS. Innstillingene for å kjøre DOS-applikasjonen vises her, men kan ikke endres.


I dette alternativet kan du velge om den eksterne MIDI-porten eller den interne XG-synthesizeren skal sende ut MIDI-data som MPU401 mottar fra DOS-applikasjonen.


Når dette alternativet velges, vil MIDI-data som MPU401 mottar fra DOS-applikasjonen sendes ut fra den eksterne MIDI-porten via DS-XG MIDI-porten.


Dette vil sende ut de MIDI-data som MPU401 mottar fra DOS-applikasjonen til DS-XG’s interne XG-synthesizer. Med denne egenskapen, kan DS-XG generere akustisk lyd via XG-Synthesizeren på Windows DOS-BOKS.


DS-XG støtter 3D posisjonell audiomodus basert på “Sensaura”-teknologien utviklet av Central Research Laboratories i England. Når 3D-lydeffekten er aktivert, kan lyden høres fra alle posisjoner i en radius på 360 grader via stereohøyttalere eller hodetelefoner. Generelt definerer 3D-applikasjonen om utgangen skal gå via stereohøyttalerne eller hodetelefonene.  Hvis 3D-applikasjonen ikke avgjør hvor lyden skal gå, vil DS-XG overta og forsere frem 3D-lydutgangen.

*Sensaura er et varemerke for Central Research Laboratories Limited.


Dette vil ignorere rutinen for modusveksling i DirectSound 3D-modus og forsere veksling til optimal utgang for hodetelefonene.


Dette vil ignorere rutinen for modusveksling i DirectSound 3D-modus og forsere veksling til optimal utgang for sterohøyttalerne.


Dette vil gjøre det mulig å følge rutinen for modusveksling i DirectSound 3D-applikasjonen.


Dette gijør det mulig å kople inn 4-kanals hoyttalerutgang. Sjekk dette alternativet før DirectSound-applikasjonen startes. Dette alternativet støttes bare når alternativet for 4-kanal utgang i Anlogisk utgang på Utgang-tappen velges.


Når Hodetelefoner velges, vil rutinen for modusveksling i DirectSound 3D ignoreres og forsere vekling fra 3D-modus til optimal utgang for hodetelefonene. Når Høyttaler velges, vil rutinen for modusveksling i DirectSound 3D ignoreres og forsere veksling fra 3D-modus til optimal utgang for høyttalere. Når Applikasjon velges, vil det bli mulig å følge rutinen for modusveksling i DirectSound 3D-applikasjonen.

*Sensaura er et varemerke for Central Reasearch Laboratories Limited.


Når Hodetelefoner velges, vil rutinen for modusveksling i DirectSound 3D ignoreres og foresere veksling fra 3D-modus til optimal utgang for hodetelefoner. Når Høyttaler velges, vil rutinen for modusveksling i DirectSound 3D ignoreres og forsere veksling fra 3D-modus til optimal utgang for høyttalere. Når Applikasjon velges, vil det bli mulig å følge rutinen for modusveksling i DirectSound 3D-applikasjonen. Alternativet for 4-kanals høyttaler kan kun velges når 4-kanals utgang velges for analogisk utgang på Utgang-tappen. 4-kanals høyttalerutgang vil bli virksom når 4-kanals høyttaler velges. Alternativet må settes opp før applikasjonen startes.

* Sensaura er et varemerke for Central Research Laboratories Limited.


Velg enten programvare eller maskinvare til å ta hånd om DirectSound utgang.

Når H/W Akselerator velges til å håndtere DirectSound-utgangen, vil CPU-utnyttelsen minimaliseres. Men det kan forårsake at maskinvareakseleratoren og DirectSound-applikasjonen ikke fungerer korrekt. I dette tilfellet klikker du på alternativet for å unngå problemet. Sammenlignet med maskinvarevalg, vil programvarevalget til behandling av DirectSound-utgangen øke CPU-belastningen; men feilfunksjon som forårsakes av kombinasjonen av maskinvareakselerasjon og DirectSound-applikasjonen vil unngås. KLIKK IKKE på avkrysningsboksen mens DirectSound-applikasjonen kjører.


Mens DirectSound-spill “NHL97” spilles, kan det oppstå støy fra tid til annen. Kryss av dette alternativet for å unngå støyproblemer. Dette alternativet må ikke slås på med mindre du spiller NHL97.


Dette vil kople inn H/W-akesleratoren.


Når dette alternativet krysses av,  vil H/W-akseleratoren koples ut og det blir mulig å følge innstillingene for DirectSound-applikasjonen.


Dette vil kople inn 3D H/W-akseleratoren.


Det er mulig å sette opp DS-XG slik at den støtter Digital utgang.

Digitale utganger som støtter PCM-utgang, Dolby Gigital utgang og Direkte Digital utgang i IEC958-samsvarende digital inngang. PCM-data for Wave og MIDI sendes ut via PCM-utgang. Elementærstrømmen av Dolby Digital fra Programvare DVD-spiller sendes ut via Dolby Digital Output. IEC958-smasvarende digitale innganger sendes direkte ut ved digital utgang. Alternativet  må settes opp før applikasjonen startes. Siden volumet i digital utgang er fastsatt og uavhengig av Windows standard volumkontroll, må volumet justeres via en ekstern forsterker.


Dette vil kople ut all digital utgang. Akustisk lyd vil komme via analogsignalstifter.


Dette vil bare sende ut digitale kilder fra Wave og MIDI-data. Eksterne innganger slik som Mikrofon og Linje vil ikke produseres. Men hvis 2 audio-codeks (COder/DECoder) er koplet i systemet, avhengig av det tilkoplede CODEC, kan lyd produseres fra den analoge utgangen. Når det gjelder analoge utganger, vil alle lyder produseres..


Alle lydkilder vil høres via digital utgang. Analoge utganger vil dempes. Dessuten kan ikke eksterne innganger fra Mic og Linje ikke produseres under opptak. Men hvis 2 codecs er koplet i systemet, avhengig av det tilkoplede CODEC, kan kilden produseres fra den analoge utgangen.


Dette vil produsere digitale innganger direkte.Når dette alternativet er påslått, vil  den digitale utgangen fra andre lydkilder koples ut.


Elementærstrømutgangen for Dolby digital vil koples inn.

Når dette alternativet er påslått, vil bare Dolby Digital utgang være tilgjengelig.


Dolby Digital utgang foretrekkes.


Elementærstrømdata for Dolby Digital prioriteres.


I tillegg til 2-kanals høyttalerutgang, vil DS-XG vekselsvis støtte4-kanals høyttalerutgang når dette støttes av systemet.  Antall utgangskanaler må mates inn før applikasjonen startes. Når både 4-kanals utgang og Dolby l Digtal velges, vil utgangen fra de bakre høyttalerne dempes.


Dette vil kople inn 2-kanals høyttalerutgang.


Dette vil kople inn 4-kanals høyttalerutgang.


Stereo- og monokilder i Wave (Bølge), MIDI kan rearrangeres til 4-kanals lydutgang og sendes ut til 4 høyttalere.


Dette alternativet stiller inn utgangsdestinasjonen når dokkingstasjonen støttes av systemet.


Dette kopler inn lydutgangen fra hoved-datamaskinen (Bærbar PC).


Dette kopler inn lydutgangen fra dokkingstasjonen.


Dette kopler inn lydutgangen både fra hoved-datamaskinen og dokkingstasjonen..


Når samlingsveriden er 44.1kHz, vil WaveOut-funksjonen bruke programvare SRC til å endre THD (Total Harmonic Distortion = Total Harmonisk Forvrengning) Audiokvaliteten til et høyere nivå.


Programvare SRC-funksjonen kan koples inn ved å slå HiFI-modus på.


Formater DS-XG Konfigurasjonen til standardverdien.


DS-XG-driverversjonens nummer.


Når IEC958-samsvarende digitale inngangsdata støttes i systemet, vil dette alternativet vise kanalstatus og opptaksstatus for digitale inngangsdata.


Dette viser samplingsverdien for digitale inngangsdata.


Dette viser dataformatet for digitale inngangsdata.


Opphavsrettinformasjon for digitale inngangsdata. Avhengig av systemet,  kan det skje at innspilte data ikke høres når dataopphavsretten ivaretas


Dette viser opptaksstatus for digitale inngangsdata. For direkte opptak vil DS-XG ta opp de digitale inngangsdata direkte uten å foreta konvertering av samplingsverdi.


Når ZV-porten støttes av systmet, vil denne vise inngangsstatus for  ZV-porten.


Dette viser samplingsverdien for ZV-portdata.


Strømforbruket kan settes opp når systemet er i Strømsparemodus. Et lavere strømsparenivå vil resultere i tonegenerering med større respons, men med høyere strømforbruk. Tvert imot vil et høyere strømsparenivå redusere strømforbruket, men responsen fra DS-XG vil ta lenger tid og det vil forårsake støy.


Tiden det tar før systemet går over i strømsparemodus kan syilles inn. Tiden regnes i sekunder. En lavere verdi betyr kortere tid før systemet går over strømsparemodus. Men hvis Maksimum Strømsparemodus velges, vil frekvensen hvor DS-XG Audio-enheten går over i strømsparemodus øke og dette kan forårsake støy eller langsom respons fra et tilkoplet DS-XG. Tvert imot vil en høyere verdi øke frekvensen for DS-XG Audio-enehten å gå over i Strømsparemodus; dette kan virke betraktelig inn på levetiden til batteriet i en bærbar CD. Det anbefales derfor å stille inn en høyere verdi (ca. 60 sekunder) for en desktop PC og en mindre verdi (ca. 5 sekunder) for en bærbar PC.


Gjeldende status (Working, Waiting, PowerSaving, eller No Driver) for DS-XG Audio-enheten vises. “Working” (Arbeider) betyr at DS-XG er i drift i øyeblikket. “Waiting” (Venter) betyr DS-XG ikke er i drift, og at enheten ikke er satt i Strømsparemodus. “PowerSaving” (Strømsparing) betyr at systemet nå er i Strømsparemodus. “No Driver” (Ingen Driver) angir at driveren ikke er installert eller at den av en eller annen grunn ikke er klar til bruk. I dette tilfellet går du til administrator for å finne årsaken.


Den vil ikke gå over i Strømsparemodus når DS-XG blir inaktiv. Det vil ikke oppstå støy og responsen fra DS-XG vil være raskere under overgang til Strømsparemodus, men strømforbruket vil være større.


Når DS-XG driften opphører, vil systemet gå over i Strømsparemodus straks den spesifiserte tiden (tiden for overgang til Strømsparemodus) er inne. Støy som oppstår når driften gjenopptas, vil være minimal. Men det vil ta litt lenger tid før driften gjenopptas og strømforbruket vil være mindre. Denne innstillingen passer både til en desktop PC og en bærbar PC når koplet til vekselstrøm. I denne modusen vil avspilling av Mic- og Linje-innganger og eksterne anlog-innganger som CD-audio være mulig.


Når DS-XG driften opphører, vil systemet gå over i Strømsparemodus straks den spesifiserte tiden (tiden for overgang til Strømsparemodus) er inne. Støy som oppstår når driften gjenopptas, vil være minimal og tiden det tar før driften gjenopptas vil være kortere. Men strømforbruket vil øke redueres noe særlig. I denne modusen vil avspilling av Mic- eller Linje-innganger, anlaog-inngang fra CD-audio og digital lyd fra ZV-port være mulig.


Etter at DS-XG driften opphører, vil systemet gå over i Maksimum Strømsparemodus straks tiden (tiden for overgang til Strømsparemodus) er inne. Støy som oppstår når driften gjenopptas vil være større og tiden det tar før driften gjenopptas vil være lenger. Men strømforbruket vil være minimal. Denne innstillingen passer til bærbar PC som går på batteri.