Met de Synthesizer-effecten kunt u de nagalm-, chorus- en variatie-effecten van de XG-synthesizer regelen.

* XG is een handelsmerk van Yamaha Corporation.


De Nagalm voegt een weerklankeffect toe aan het akoestische geluid en verleent een concertzaal-ambiantie aan het weerkaatste geluid.


De Koor-functie geeft een kooreffect aan het geluid.


De Variatie biedt de mogelijkheid om verschillende geluidseffecten die gedefinieerd zijn volgens XG-formaat, zoals vervorming, equalizer en toonhoogteregeling, toe te voegen aan het geluid. Nagalm en Koor kunnen worden bijgeregeld met Variatie.


De Sondius-XG produceert akoestisch geluid door middel van een virtuele simulatie van de bespeling van het feitelijke akoestische instrument. Aangezien de Sondius-XG geen gebruik maakt van bewerkte akoestische geluidsopnamen die zijn gemaakt met de Wavetable geluidsgenerator, klinkt de muziek even realistisch alsof deze in een concertzaal ten gehore wordt gebracht.

De DS-XG ondersteunt een enkele, virtuele akoestische geluidsbron door de virtuele akoestische geluidssignalen te combineren met MIDI-gegevens. De Sondius-XG werkt alleen op PC's met Pentium II 233 MHz of beter.

* Sondius-XG (http://www.sondius-xg.com) is een handelsmerk waarvan de rechten gemeenschappelijk worden beheerd door de Stanford Universiteit in de Verenigde Staten en YAMAHA Corporation.

* XG is een handelsmerk van Yamaha Corporation.


Met de Nagalm klinkt het geluid alsof u in een concertzaal bent.


De MIC Echo voegt een echo-effect toe aan het microfoon-ingangssignaal en kan gebruikt worden om de instellingen van de huidige Mic Echo te wijzigen.


Merk op dat opname niet mogelijk is wanneer de Mic Echo in gebruik is; opname is pas weer mogelijk nadat de Mic Echo is uitgeschakeld. Om het MIC volume te regelen, gaat u naar de standaard Windows Volumeregeling en stelt daar het microfoon-ingangsniveau in.


Wanneer deze optie wordt geselecteerd, wordt het Mic Echo geluidseffect voor de microfooningang ingeschakeld. (Het effect wordt uitgeschakeld wanneer Windows opnieuw wordt gestart.)


Met de Vertragingstijd-functie kunt u een cyclusduur voor herhaling van de Mic Echo instellen. Schuif de regelaar naar rechts om de cyclusduur te verlengen.


De Feedbackversterking-functie wordt gebruikt om de tijdsduur voor de Mic Echo in te stellen. Schuif de regelaar naar rechts om de tijdsduur te verlengen.


De DS-XG ondersteunt DOS-applicaties die in de Windows DOS-BOX werken. De instellingen voor het gebruik van de DOS-applicaties worden hier getoond, maar kunnen niet gewijzigd worden.


In deze optie kunt u de externe MIDI-poort of de interne XG-synthesizer selecteren voor het uitvoeren van de MIDI-gegevens die de MPU401 vanaf de DOS-applicatie ontvangt.


Wanneer deze optie wordt geselecteerd, zullen de MIDI-gegevens die de MPU401 vanaf de DOS-applicatie ontvangt, via de DS-XG poort worden uitgevoerd naar de externe MIDI-poort.


De MIDI-gegevens die de MPU401 vanaf de DOS-applicatie ontvangt, worden naar de interne XG-synthezier van de DS-XG uitgevoerd. In dit geval kan de DS-XG akoestische geluiden via de XG-synthesizer op de Windows DOS-BOX voortbrengen.


De DS-XG ondersteunt de 3D ruimtelijke stereo-audiofunctie die gebaseerd is op de "Sensaura" technologie die ontwikkeld is door de Central Research Laboratories Limited in Engeland. Wanneer de 3D-geluidsfunctie actief is, hoort u via de stereo luidsprekers of de hoofdtelefoon het geluid vanuit alle richtingen 360 graden rondom u heen. Over het algemeen bepaalt de DirectSound 3D applicatie of het uitgangsgeluid naar de stereo luidsprekers of de hoofdtelefoon wordt gestuurd. Als een bepaalde 3D-applicatie niet aangeeft waarnaar het geluid geleid moet worden, zal de DS-XG de 3D-geluidsfunctie instellen.

* Sensaura is een handelsmerk van Central Research Laboratories Limited.


Negeert de modus-omschakelroutine in de DirectSound 3D-modus en zorgt voor omschakeling naar de optimale uitvoer voor de hoofdtelefoon.


Negeert de modus-omschakelroutine in de DirectSound 3D-functie en zorgt voor omschakeling naar de optimale uitvoer voor de stereo luidsprekers.


Zorgt ervoor dat de modus-omschakelroutine in de DirectSound3D applicatie uitgevoerd kan worden.


Zorgt voor 4-kanaals luidsprekerweergave. Controleer deze optie alvorens de DirectSound applicatie te starten. Deze optie wordt alleen ondersteund wanneer de optie voor een 4-kanaals uitvoer in de Analoge uitgang van het tabblad Uitgang is geselecteerd.


Wanneer Hoofdtelefoon is geselecteerd, wordt de modus-omschakelroutine in de DirectSound3D genegeerd en wordt er vanaf de 3D-functie overgeschakeld naar de optimale uitvoer voor de hoofdtelefoon. Wanneer Luidspreker is geselecteerd, wordt de modus-omschakelroutine  in de DirectSound3D genegeerd en wordt er vanaf de 3D-functie overgeschakeld naar de optimale uitvoer voor de luidsprekers. Wanneer Applicatie is geselecteerd, kan de modus-omschakelroutine in de DirectSound3D applicatie worden verricht.

* Sensaura is een handelsmerk van Central Research Laboratories Limited.


Wanneer Hoofdtelefoon is geselecteerd, wordt de modus-omschakelroutine in de DirectSound3D genegeerd en wordt er vanaf de 3D-functie overgeschakeld naar de optimale uitvoer voor de hoofdtelefoon. Wanneer Luidspreker is geselecteerd, wordt de modus-omschakelroutine  in de DirectSound3D genegeerd en wordt er vanaf de 3D-functie overgeschakeld naar de optimale uitvoer voor de luidsprekers. Wanneer Applicatie is geselecteerd, kan de modus-omschakelroutine in de DirectSound3D applicatie worden verricht. De optie voor 4-kanaals luidsprekerweergave kan alleen geselecteerd worden wanneer 4-kanaals uitvoer is geselecteerd voor de analoge uitgang in het tabblad Uitgang. De optie moet ingesteld worden voordat de applicatie wordt gestart

* Sensaura is een handelsmerk van Central Research Laboratories Limited.


Selecteer òf software òf hardware voor de verwerking van de DirectSound uitvoer.


Wanneer H/W Accelerator wordt geselecteerd voor de verwerking van de DirectSound uitvoer, zal het CPU gebruik tot een minimum worden teruggebracht. Het is echter mogelijk dat de hardware-accelerator en de DirectSound applicatie niet juist werken. In dat geval klikt u op deze optie om dit probleem te verhelpen. In vergelijking met het gebruik van hardware zal bij het selecteren van software voor de verwerking van de DirectSound uitvoer, de CPU belasting hoger zijn; maar u voorkomt wel de problemen die kunnen optreden door de combinatie van de hardware-accelerator en de DirectSound applicatie. Klik NIET op het aankruisvakje wanneer de DirectSound applicatie in gebruik is.


Bij het spelen van het DirectSound-spel "NHL97" kunnen er soms stoorgeluiden hoorbaar zijn. Klik op deze optie om dit probleem te verhelpen. Schakel deze optie niet in wanneer u niet het NHL97 spel speelt.


Voor het inschakelen van de H/W accelerator.


Wanneer deze optie wordt aangekruist, zal de H/W accelerator worden uitgeschakeld en kunnen de instellingen van de DirectSound applicatie gebruikt worden.


Voor het uitschakelen van de H/W accelerator.


U kunt de DS-XG ook instellen voor het ondersteunen van digitale uitvoer.


De ondersteunde digitale uitgangen zijn de PCM uitgang, Dolby Digital uitgang en Direct Digital uitgang van de IEC958-conforme digitale ingang. PCM-gegevens van Wave en MIDI worden via de PCM uitgang uitgevoerd. De Elementary Stream van Dolby Digital van de Soft DVD-speler wordt via de Dolby Digital uitgang uitgevoerd. IEC958-conforme digitale invoer wordt direct via de digitale uitgang uitgevoerd. Deze optie moet worden ingesteld voordat de applicatie wordt gestart.


Aangezien het volume van de digitale uitgang vast is ingesteld en onafhankelijk van de Windows standaard volumeregeling werkt, moet u het volume via een externe versterker instellen.


Voor het uitschakelen van alle digitale uitgangen. Akoestisch geluid wordt via de analoge signaalpinnen uitgevoerd.


Voor het uitvoeren van alleen de digitale bronnen van Wave en MIDI-gegevens.


Externe invoer zoals van Microfoon en Lijn wordt niet uitgevoerd. Wanneer er echter 2 audio-codecs in het systeem zijn aangesloten kan, afhankelijk van de aangesloten CODEC, geluid via de analoge uitgang worden uitgevoerd.


Voor de analoge uitgangen zullen alle geluiden worden uitgevoerd.


Voor het uitvoeren van alle geluidsbronnen via de digitale uitgang. De analoge uitgangen zijn gedempt. Bovendien kan tijdens opnemen de externe invoer van Mic en Lijn niet uitgevoerd worden. Wanneer er echter 2 audio-codecs in het systeem zijn aangesloten kan, afhankelijk van de aangesloten CODEC, geluid via de analoge uitgang worden uitgevoerd.


Voor het rechtstreeks uitvoeren van de digitale invoer. Wanneer deze optie ingeschakeld is, zullen de digitale uitgangen voor de andere geluidsbronnen uitgeschakeld zijn.


De Elementary Stream uitvoer van Dolby Digital wordt ingeschakeld. Wanneer deze optie ingeschakeld is, is alleen de Dolby Digital uitvoer beschikbaar.


Voorkeur voor de Dolby Digital uitvoer.


De Elementary Stream gegevens van Dolby Digital gaan aan de uitvoer vooraf.


In aanvulling op de 2-kanaals luidspreker-uitvoer zal de DS-XG tevens 4-kanaals luidspreker-uitvoer ondersteunen wanneer dit in het systeem mogelijk is. Het aantal uitgangskanalen moet worden ingesteld voordat de applicatie wordt gestart. Wanneer 4-kanaals uitvoer en Dolby Digital beide geselecteerd zijn, zal de weergave via de achterluidsprekers uitgeschakeld worden.


Voor het inschakelen van 2-kanaals luidspreker-uitvoer.


Voor het inschakelen van 4-kanaals luidspreker-uitvoer.


De Wave en MIDI stereo- en monobronnen kunnen worden omgezet in een 4-kanaals-achtige geluidsuitvoer en naar de 4 luidsprekers worden gestuurd.


Deze optie stelt de uitvoerbestemming in wanneer het docking-station in het systeem wordt ondersteund.


Voor het inschakelen van de geluidsuitvoer vanaf de hoofdcomputer (Notebook-PC).


Voor het inschakelen van de geluidsuitvoer vanaf het docking-station.


Voor het inschakelen van de geluidsuitvoer vanaf zowel de hoofdcomputer als het docking-station.


Wanneer de bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz is, zal de WaveOut voorziening de software-SRC gebruiken om de THV (totale harmonische vervorming) te verbeteren.


Activeer de HiFi-modus om de software-SRC voorziening in te schakelen.


Initialiseer de DS-XG configuratie om deze op de standaardwaarden terug te stellen.


Versienummer van het DS-XG stuurprogramma.


Wanneer IEC958-conforme digitale invoergegevens in het systeem worden ondersteund, zal deze optie de kanaalstatus en de opnamestatus van de digitale ingangsgegevens tonen.


Toont de bemonsteringsfrequentie van de digitale invoergegevens.


Toont het gegevensformaat van de digitale invoergegevens.


Copyright-informatie van de digitale invoergegevens. Afhankelijk van het copyright dat van toepassing is, is het mogelijk dat er alleen stille geluidsgegevens worden opgenomen.


Toont de opnamestatus van de digitale ingangsgegevens. Bij directe opname zal de DS-XG rechtstreeks de digitale invoergegevens opnemen zonder dat omzetting van de bemonsteringsfrequentie plaatsvindt.


Als de ZV-poort in het systeem wordt ondersteund, zal hier de ingangsstatus van de ZV-poort worden aangegeven.


Toont de bemonsteringsfrequentie van de gegevens voor de ZV-poort.


U kunt het stroomverbruikniveau instellen wanneer het systeem in de stroombesparingsstand staat. Bij een geringe stroombesparing is er een snelle toonopwekking. Bij een hoger stroombesparingsniveau reageert de DS-XG langzamer en kunnen er stoorgeluiden zijn.


U kunt de tijdsduur instellen wanneer de stroombesparingsfunctie geactiveerd moet worden. Hoe korter de tijdsduur is, des te sneller zal het systeem in de stroombesparingsstand worden geschakeld. Wanneer echter de maximale stroombesparingsinstelling is gekozen, zal de DS-XG zeer vaak in de stroombesparingsstand geschakeld worden met stoorgeluiden en een langzame reactie van de DS-XG tot gevolg. Als een langere tijdsduur wordt ingesteld, schakelt de DS-XG minder vaak in de stroombesparingsstand; bij gebruik van een notebook-computer kan dit een grote invloed hebbben op de batterij-gebruiksduur. Het wordt aanbevolen een hogere waarde (ongeveer 60 seconden) voor een desktop-computer in te stellen en een lagere waarde (ongeveer 5 seconden) voor een notebook-PC.


De huidige status (In bedrijf, Wachtstand, Stroombesparing of Geen stuurprogramma) van het DS-XG audioapparaat wordt aangegeven. "In bedrijf" betekent  dat de DS-XG in werking is. "Wachtstand" betekent  dat de DS-XG niet werkt en dat het apparaat ook niet in de stroombesparingsstand staat. "Stroombesparing" betekent dat het systeem in de stroombesparingsstand staat. "Geen stuurprogramma" betekent dat het stuurprogramma niet geïnstalleerd is of dat het apparaat om een andere reden niet kan worden gebruikt. In dit geval moet u naar Apparaatbeheer gaan om het probleem te verhelpen.


De stroombesparingsfunctie wordt niet ingeschakeld nadat de DS-XG gestopt is. Er zal geen ruis zijn en de reactie van de DS-XG is sneller dan bij gebruik van de stroombesparingsfunctie, maar er wordt natuurlijk wel meer stroom verbruikt.


Nadat de DS-XG gestopt is, schakelt het systeem in de stroombesparingsstand zodra de ingestelde tijdsduur is verstreken (de tijdsduur ingesteld voor activering van de stroombesparingsfunctie). De ruis die optreedt bij het hervatten zal minimaal zijn. De tijd tot het hervatten zal echter iets langer zijn, maar het stroomverbruik is minder. Deze instelling is geschikt voor desktop-PC's en notebook-PC's aangesloten op het lichtnet. In deze stand is weergave van de Mic of Lijningang en externe analoge invoer zoals CD-audio mogelijk.


Nadat de DS-XG gestopt is, schakelt het systeem in de stroombesparingsstand zodra de ingestelde tijdsduur is verstreken (de tijdsduur ingesteld voor activering van de stroombesparingsfunctie). De ruis die optreedt bij het hervatten zal minimaal zijn en de tijd tot het hervatten zal korter zijn, maar de stroombesparing is gering.  In deze stand is weergave van de Mic of Lijningang, analoge invoer van CD-audio en digitaal geluid van de ZV-poort mogelijk.


Nadat de DS-XG gestopt is, schakelt het systeem in de maximale stroombesparingsstand zodra de ingestelde tijdsduur is verstreken (de tijdsduur ingesteld voor activering van de stroombesparingsfunctie). De ruis die optreedt bij het hervatten zal sterker zijn en de tijd tot het hervatten is langer, maar het stroomverbruik zal minimaal zijn. Deze instelling is geschikt voor een notebook-PC die op batterijen werkt.