控制XG合成器的3种效果（混响，合奏，变奏）。分别选择后效果开始有效。而且选择的物理模式音源（Virtual Acoustic）模块安装以后，可以对应Sondius-XG。

* Sondius-XG (http://www.sondius-xg.com) 为美国Stanford University大学和YAMAHA公司的商标。

* XG 为YAMAHA公司的商标。


混响对回音反馈声音产生如音乐厅的共鸣效果。


合奏特性对音乐音提供象赞美诗一样的效果。


根据XG格式，如变形，均衡器以及倾斜的各种变化不同，变奏产生不同的声音效果。混响和合奏可以通过使用变奏来进行调节。


Sondius-XG通过执行实际的乐器的模拟而产生的声音输出。这种物理模式音源技术被XG格式化以后追加为Sondius XG。物理模式音源是将弦的振动，空气的流动等乐器的发音构造进行模式化，这个模式在经过数字信号处理以及高度演算而形成的音色合成的音源方式。其声音与实际的音乐厅所听到的声音相同。

DS-XG支持由MIDI数据和实际声音信号合成的实际音源。Sondius-XG只有在Pentium II 233MHz以上环境的电脑上才能执行。

* Sondius-XG (http://www.sondius-xg.com) 为美国Stanford University大学和YAMAHA公司的商标。

* XG 为YAMAHA公司的商标。


混响产生的声音是您犹如身在音乐大厅之中。


麦克风回音作为回音效果被应用到麦克风输入并且可以改变现在的麦克风回音设定。

请注意在使用麦克风回音时，录音将是无效的。直至麦克风回音被关闭为止。为了控制麦克风的音量，请执行标准窗口音量控制并调节耳机输入电平。


用此功能，可以设定麦克风输入有效（当Windows重新启动时变为无效）。


延迟时间功能可以设定麦克风回音的重复周期。滑条向右移动，重复周期变长。


反馈增益功能可以设定麦克风回音的重复次数。滑条向右移动，回音变长。


DS-XG在Windows的DOS-BOX上支持DOS程序的互换功能。表示DOS互换设定。在此不能改变DOS互换设定。


此功能可以选择，从DOS程序向MPU401输出的MIDI数据，是通过外接音源还是通过内部XG合成器口向外部进行输出。


从DOS程序向MPU401输出的MIDI数据，通过DS-XG的MIDI接口向外接音源进行输出。


从DOS程序向MPU401输出的MIDI数据在DS-XG内部的XG合成器上输出。这样，使用DOS BOX可以在XG合成器上产生声音。


DS-XG是基于英国CRL社的Sensaura技术而开发出的支持3D声音（3D位置音响）。使用立体声扬声器或者耳机，可以得到全方位360度的定位感。一般对应DirectSound 3D的应用程序，作为输出方式可以指定立体声扬声器或者耳机，但是因为不能对应部分的应用程序，而准备了强制切换模式。

* Sensaura为英国CRL（Central Research Laboratories Limited）的登录商标。


无视DirectSound3D的模式切换，强制设定3D模式适用于耳机。


无视DirectSound3D的模式切换，强制设定3D模式适用于扬声器。


使DirectSound3D的模式切换有效。


使用4通道扬声器输出时，进行此切换。请在启动DirectSound应用程序之前要保持此设定有效。而且对于4通道扬声器，用输出控制面板上的模拟输出，只有设定4通道的情况下才可以进行这样的设定。


选择使用耳机时，从DirectSound3D的模式转换被无视，3D的模式被切换为强制适用耳机。选择使用扬声器时， 从DirectSound3D的模式转换被无视，3D的模式被切换为强制适用扬声器。按照应用程序的设定进行选择时，DirectSound3D的模式的切换有效。

* Sensaura为英国CRL（Central Research Laboratories Limited）的登录商标。


选择使用耳机时，从DirectSound3D的模式转换被无视，3D的模式被切换为强制适用耳机。选择使用扬声器时， 从DirectSound3D的模式转换被无视，3D的模式被切换为强制适用扬声器。按照应用程序的设定进行选择时，DirectSound3D的模式的切换有效。选择使用4通道扬声器时，从4通道扬声器上输出。在启动应用程序之前要保持此设定有效。而且对于4通道扬声器，用输出控制面板上的模拟输出，只有设定4通道的情况下才可以进行这样的设定。

* Sensaura为英国CRL（Central Research Laboratories Limited）的登录商标。


选择DirectSound的输出是在硬件上执行还是用软件来执行。

在使用硬件的情况下，CPU的负担会减轻，但是存在使用软件而不能正常工作的情况。在这种情况下，选择此功能。使用软件的情况下，与使用硬件相比增加了CPU的负担，但是可以解决问题。而且，在执行应用程序中（DirectSound程序执行中时），要进可能避免切换选择。


使用DirectSound的游戏搣NHL97攠在播放之间发生杂音时，使用此功能，可以回避杂音问题。但是通常在不使用使用NHL97时请不要此项选择。


#设定3D H/W加速器有效。


在进行项目选择时，可以使H/W加速器无效而使DirectSound应用程序有效。


设定3D H/W加速器无效。


DS-XG可以被设定为支持数字输出的设定。

数字输出支持PCM输出和杜比数字输出，以及而且由厂家选择符合IEC958标准的直接数字数字输出。PCM输出可以输出Wave以及MIDI等的PCM数据。并且，杜比数字输出进行来自Soft DVD播放机杜比数字的初始状态数据输出。符合IEC958标准的数字输入，直接进行数字输出。在启动应用程序之前将此保持有效。

另外，数字输出与Windows的标准音量控制设定无关，是以一定的音量输出的，因此，音量的调节请使用外接的放大器进行。


数字输出无效，声音只能通过通常的输出接口被输出。


只输出Wave和MIDI数据等数字音源。

外部输入的麦克风/外线等声音不能被输出，但是，如果系统连接了2个音频电缆，则根据所使用的音频CODEC，通常的模拟声音可以被输出。

当使用麦克风回音时，只有回音被输出。作为模拟输出，所有的声音都可以被输出。


输出所有的声音。但是，通常输出被静音。而且，录音中或者在使用麦克风时外部输入的麦克风/外线等的声音不能输出。如果系统连接了2个音频电缆，则根据所使用的音频CODEC，通常的模拟声音也可以输出。


直接输出数字输入。如果是在选项时，只有其他音源的数字输出将无效。


杜比数字的初始状态数据将输出有效。

如果是在选项时，只有杜比数字输出有效。


杜比数字输出优先。


杜比数字的初始状态数据将被优先输出。


通常用2通道扬声器进行输出，在想要DS-XG系统支持的4通道扬声器输出时，要进行设定转换。

在应用程序启动之前要保持此设定有效。而且输出设定为4通道，杜比数字进行工作时，请注意后扬声器的声音输出被静音。


使2个扬声器的输出有效。


使4个扬声器的输出有效。


Wave， MIDI以及Direct Sound的立体声和单通道音源可以模拟4通道设定，使4个扬声器的输出有效。


当系统支持引入配置时，此项选择设定输出目标文件。


它可以使来自主电脑（笔记本电脑）的声音输出有效。


它可以使来自引入配置的声音输出有效。


它可以使来自主电脑和引入配置双方的声音输出有效。


当取样频率为44.1kHz时，由软件将THD音质(Total Harmonic Distortion)进行转换从而可以设定高音质。


调节HiFi 模式使软件SRC特性有效。


设定DS-XG配置的初始缺省值。


表示DS-XG驱动程序的版本序号。


表示符合由系统支持的IEC958标准的数字输入数据的通道状态或者录音状态。


表示数字输入数据的取样频率。


表示数字输入数据的数据格式。


表示数字输入数据的著作版权保护的信息。根据系统不同，当著作版权保护的信息表示为原版时，不能录音或者成为无声录制。


表示数字输入数据的录音状态。对于直接录音，在DS-XG内部将直接录制数字输入数据而不对取样频率进行转换。


表示由系统支持的ZV接口上数据的输入状态


表示ZV接口数据的取样频率。


当系统处于省功耗模式时，可以设定功耗电平。设定“低节功耗电平”时则使至音源工作为止的时间缩短。设定“高节功耗电平”时消耗电量将变短。至DS-XG音源工作的时间越长，越容易产生噪音。


设定至电源保护的时间。单位为秒。设定时间越短，电源回马上进入保护状态。特别是节功耗设定为“高节功耗电平”时，因为电源保护的频度增加，噪音的产生频度也要增加，音源的响应也会渐渐地迟钝。如果设定时间越长，电源保护的频度会减少，例如笔记本电脑时会影响到电池的寿命。所以台式电脑设定时间稍长些（大约60秒），笔记本电脑设定时间稍短些（大约为5秒）较为合适。


表示现在DS-XG音频装置的“工作中”，“等待中”，“省功耗中”或者没有“驱动程序”等状态。“工作中”表示现在音源正在使用。“等待中”表示还没有使用音源或者没有在省功耗模式。而“省功耗中”表示处于省功耗模式状态。“驱动程序”表示没有被安装或者因某种原因而没有使用装置的状态。此时，请用装置管理器来进行确认。


即使DS-XG的功能已经结束但也不能进入省功耗模式。省功耗模式转换时不发生噪音。而且，音源的响应快，但消耗的电力变多、。


在DS-XG的功能完了以后，超过指定的“至电源保护执行的时间”时，进入省功耗模式，但是回复时噪音变小，至回复的时间比较短的状态。但省功耗电力效果却不大。处于这种模式时，麦克风和外部输入，以及再生CD音响等来自外部的模拟声音等。


在DS-XG的功能完了以后，超过指定的“至电源保护执行的时间”时，进入省功耗模式，但是回复时噪音只会在很小的范围。至回复的时间比节省时要长，但功耗电力却相对减小。这种设定最适合于台式电脑。而且使用AC电源的笔记本电脑也可以使用。处于这种模式时，麦克风和外部输入，以及再生CD音响等来自外部接口ZV的模拟声音等。


在DS-XG的功能完了以后，超过指定的“至电源保护执行的时间”时，可以达到最大的功耗节省。但是，回复时噪音会增大，至回复的时间变长，而功耗变为最小。这种设定最适合于靠电池工作的笔记本电脑。