控製XG合成器的3種效果（混響，合奏，變奏）。分別選擇后效果開始有效。而且選擇的物理模式音源（Virtual Acoustic）模塊安裝以后，可以對應Sondius-XG。

* Sondius-XG (http://www.sondius-xg.com) 為美國Stanford University大學和YAMAHA公司的商標。

* XG 為YAMAHA公司的商標。


混響對回音反饋聲音產生如音樂廳的共鳴效果。


合奏特性對音樂音提供象贊美詩一樣的效果。


根據XG格式，如變形，均衡器以及傾斜的各種變化不同，變奏產生不同的聲音效果。混響和合奏可以通過使用變奏來進行調節。


Sondius-XG通過執行實際的樂器的模擬而產生的聲音輸出。這種物理模式音源技術被XG格式化以后追加為Sondius XG。物理模式音源是將弦的振動，空氣的流動等樂器的發音構造進行模式化，這個模式在經過數字信號處理以及高度演算而形成的音色合成的音源方式。其聲音與實際的音樂廳所聽到的聲音相同。

DS-XG支持由MIDI數據和實際聲音信號合成的實際音源。Sondius-XG只有在Pentium II 233MHz以上環境的電腦上才能執行。

* Sondius-XG (http://www.sondius-xg.com) 為美國Stanford University大學和YAMAHA公司的商標。

* XG 為YAMAHA公司的商標。


混響產生的聲音是您猶如身在音樂大廳之中。


麥克風回音作為回音效果被應用到麥克風輸入並且可以改變現在的麥克風回音設定。

請注意在使用麥克風回音時，錄音將是無效的。直至麥克風回音被關閉為止。為了控製麥克風的音量，請執行標準窗口音量控製並調節耳機輸入電平。


用此功能，可以設定麥克風輸入有效（當Windows重新啟動時變為無效）。


延遲時間功能可以設定麥克風回音的重複周期。滑條向右移動，重複周期變長。


反饋增益功能可以設定麥克風回音的重複次數。滑條向右移動，回音變長。


DS-XG在Windows的DOS-BOX上支持DOS程序的互換功能。表示DOS互換設定。在此不能改變DOS互換設定。


此功能可以選擇，從DOS程序向MPU401輸出的MIDI數據，是通過外接音源還是通過內部XG合成器口向外部進行輸出。


從DOS程序向MPU401輸出的MIDI數據，通過DS-XG的MIDI接口向外接音源進行輸出。


從DOS程序向MPU401輸出的MIDI數據在DS-XG內部的XG合成器上輸出。這樣，使用DOS BOX可以在XG合成器上產生聲音。


DS-XG是基于英國CRL社的Sensaura技術而開發出的支持3D聲音�i3D位置音響�j�B使用立體聲揚聲器或者耳機，可以得到全方位360度的定位感。一般對應DirectSound 3D的應用程序，作為輸出方式可以指定立體聲揚聲器或者耳機，但是因為不能對應部分的應用程序，而準備了強製切換模式。

* Sensaura為英國CRL�iCentral Research Laboratories Limited�j的登錄商標。


無視DirectSound3D的模式切換，強製設定3D模式適用于耳機。


無視DirectSound3D的模式切換，強製設定3D模式適用于揚聲器。


使DirectSound3D的模式切換有效。


使用4通道揚聲器輸出時，進行此切換。請在啟動DirectSound應用程序之前要保持此設定有效。而且對于4通道揚聲器，用輸出控製面板上的模擬輸出，只有設定4通道的情況下才可以進行這樣的設定。


選擇使用耳機時，從DirectSound3D的模式轉換被無視，3D的模式被切換為強製適用耳機。選擇使用揚聲器時， 從DirectSound3D的模式轉換被無視，3D的模式被切換為強製適用揚聲器。按照應用程序的設定進行選擇時，DirectSound3D的模式的切換有效。

* Sensaura為英國CRL�iCentral Research Laboratories Limited�j的登錄商標。


選擇使用耳機時，從DirectSound3D的模式轉換被無視，3D的模式被切換為強製適用耳機。選擇使用揚聲器時， 從DirectSound3D的模式轉換被無視，3D�I模式被切換為強製適用揚聲器。按照應用程序的設定進行選擇時，DirectSound3D的模式的切換有效。選擇使用4通道揚聲器時，從4��道揚聲器上輸出。在啟動應用程序之前要保持此設定有效。而且對于4通道揚聲器，用輸出控製面板上的模擬輸出，只有設定4通道的情況下才可以進行這樣的設定。

* Sensaura為英國CRL�iCentral Research Laboratories Limited�j的登錄商標。


選擇DirectSound的輸出是在硬件上執行還是用軟件來執行。

在使用硬件的情況下，CPU的負擔會減輕，但是存在使用軟件而不能正常工作的情況。在這種情況下，選擇此功能。使用軟件的情況下，與使用硬件相比增加了CPU的負擔，但是可以解決問題。而且，在執行應用程序中�iDirectSound程序執行中時�j，要進可能避免切換選擇。


使用DirectSound的游戲"NHL97"在播放之間發生雜音時，使用此功能，可以回避雜音問題。但是通常在不使用使用NHL97時請不要此項選擇。


設定3D H/W加速器有效。


在進行項目選擇時，可以使H/W加速器無效而使DirectSound應用程序有效。


設定3D H/W加速器無效。


DS-XG可以被設定為支持數字輸出的設定。

數字輸出支持PCM輸出和杜比數字輸出，以及而且由廠家選擇符合IEC958標準的直接數字數字輸出。PCM輸出可以輸出Wave以及MIDI等的PCM數據。並且，杜比數字輸出進行來自Soft DVD播放機杜比數字的初始狀態數據輸出。符合IEC958標準的數字輸入，直接進行數字輸出。在啟動應用程序之前將此保持有效。

另外，數字輸出與Windows的標準音量控製設定無關，是以一定的音量輸出的，因此，音量的調節請使用外接的放大器進行。


數字輸出無效，聲音只能通過通常的輸出接口被輸出。


只輸出Wave和MIDI數據等數字音源。

外部輸入的麥克風/外線等聲音不能被輸出，但是，如果系統連接了2個音頻電纜，則根據所使用的音頻CODEC，通常的模擬聲音可以被輸出。

當使用麥克風回音時，只有回音被輸出。作為模擬輸出，所有的聲音都可以被輸出。


輸出所有的聲音。但是，通常輸出被靜音。而且，錄音中或者在使用麥克風時外部輸入的麥克風/外線等的聲音不能輸出。如果系統連接了2個音頻電纜，則根據所使用的音頻CODEC，通常的模擬聲音也可以輸出。


直接輸出數字輸入。如果是在選項時，只有其他音源的數字輸出將無效。


杜比數字的初始狀態數據將輸出有效。

如果是在選項時，只有杜比數字輸出有效。


杜比數字輸出優先。


杜比數字的初始狀態數據將被優先輸出。


通常用2通道揚聲器進行輸出，在想要DS-XG系統支持的4通道揚聲器輸出時，要進行設定轉換。

在應用程序啟動之前要保持此設定有效。而且輸出設定為4通道，杜比數字進行工作時，請注意后揚聲器的聲音輸出被靜音。


使2個揚聲器的輸出有效。


使4個揚聲器的輸出有效。


Wave�C MIDI以及Direct Sound的立體聲和單通道音源可以模擬4通道設定，使4個揚聲器的輸出有效。


當系統支持引入配置時，此項選擇設定輸出目標文件。


它可以使來自主電腦（筆記本電腦）的聲音輸出有效。


它可以使來自引入配置的聲音輸出有效。


它可以使來自主電腦和引入配置雙方的聲音輸出有效。


當取樣頻率為44.1kHz時，由軟件將THD音質(Total Harmonic Distortion)進行轉換從而可以設定高音質。


調節HiFi 模式使軟件SRC特性有效。


設定DS-XG配置的初始缺省值。


表示DS-XG驅動程序的版本序號。


表示符合由系統支持的IEC958標準的數字輸入數據的通道狀態或者錄音狀態。


表示數字輸入數據的取樣頻率。


表示數字輸入數據的數據格式。


表示數字輸入數據的著作版權保護的信息。根據系統不同，當著作版權保護的信息表示為原版時，不能錄音或者成為無聲錄製。


表示數字輸入數據的錄音狀態。對于直接錄音，在DS-XG內部將直接錄製數字輸入數據而不對取樣頻率進行轉換。


表示由系統支持的ZV接口上數據的輸入狀態


表示ZV接口數據的取樣頻率。


當系統處于省功耗模式時，可以設定功耗電平。設定“低節功耗電平”時則使至音源工作為止的時間縮短。設定“高節功耗電平”時消耗電量將變短。至DS-XG音源工作的時間越長，越容易產生噪音。.


設定至電源保護的時間。單位為秒。設定時間越短，電源回馬上進入保護狀態。特別是節功耗設定為“高節功耗電平”時，因為電源保護的頻度增加，噪音的產生頻度也要增加，音源的響應也會漸漸地遲鈍。如果設定時間越長，電源保護的頻度會減少，例如筆記本電腦時會影響到電池的壽命。所以台式電腦設定時間稍長些（大約60秒），筆記本電腦設定時間稍短些（大約為5秒）較為合適。


表示現在DS-XG音頻裝置的“工作中”，“等待中”，“省功耗中”或者沒有“驅動程序”等狀態。“工作中”表示現在音源正在使用。“等待中”表示還沒有使用音源或者沒有在省功耗模式。而“省功耗中”表示處于省功耗模式狀態。“驅動程序”表示沒有被安裝或者因某種原因而沒有使用裝置的狀態。此時，請用裝置管理器來進行確認。


即使DS-XG的功能已經結束但也不能進入省功耗模式。省功耗模式轉換時不發生噪音。而且，音源的響應快，但消耗的電力變多。


在DS-XG的功能完了以后，超過指定的“至電源保護執行的時間”時，進入省功耗模式，但是回複時噪音變小，至回複的時間比較短的狀態。但省功耗電力效果卻不大。處于這種模式時，麥克風和外部輸入，以及再生CD音響等來自外部的模擬聲音等。


在DS-XG的功能完了以后，超過指定的“至電源保護執行的時間”時，進入省功耗模式，但是回複時噪音只會在很小的范圍。至回複的時間比節省時要長，但功耗電力卻相對減小。這種設定最適合于台式電腦。而且使用AC電源的筆記本電腦也可以使用。處于這種模式時，麥克風和外部輸入，以及再生CD音響等來自外部接口ZV的模擬聲音等。


在DS-XG的功能完了以后，超過指定的“至電源保護執行的時間”時，可以達到最大的功耗節省。但是，回複時噪音會增大，至回複的時間變長，而功耗變為最小。這種設定最適合于靠電池工作的筆記本電腦。