Свойства службы Gopher

Вкладка окна свойств «Служба» определяет свойства пользователей службы Gopher.

Порт TCP

Номер порта, через который работает служба Gopher. По умолчанию установлен порт 70, однако вместо него можно выбрать другой номер порта TCP. Чтобы изменение вступило в силу, необходимо перезагрузить компьютер.

Время ожидания до отключения

Значение интервала времени в секундах до момента, когда сервер отключает неактивного пользователя. Этот параметр обеспечивает закрытие всех подключений, если протокол Gopher не сможет закрыть подключения из-за сбоя.

Максимальное число подключений

Максимально допустимое число одновременных подключений к службе Gopher.

Администратор службы

Cведения об администраторе, которые служба Gopher будет сообщать пользователям.

Анонимный вход

Учетная запись пользователя Windows NT, используемая для определения разрешений для всех анонимных подключений. По умолчанию службы узла Web создают и используют учетную запись IUSR_имякомпьютера. Следует отметить, что указанный пароль применяется только внутри системы Windows NT, анонимные пользователи не указывают имя пользователя и пароль для подключения к компьютеру.

Во время установки служб узла Web в диспетчере пользователей Windows NT и в диспетчере служб Интернета создается учетная запись IUSR_имякомпьютера. Этой записи присваивается случайный пароль, однако выбранный пароль должен обязательно совпадать в диспетчере пользователей и в диспетчере служб Интернета. При смене пароля необходимо вносить изменения в обоих местах так, чтобы они совпадали. Примечание: учетная запись для анонимных подключений обязательно должна иметь пароль. Оставлять поле пароля пустым нельзя.

Учетной записи IUSR_имякомпьютера по умолчанию предоставлено право на локальный вход в систему. Это право необходимо все время, пока пользователям разрешен анонимный доступ к узлу. Примечание: чтобы разрешить доступ к узлу для определенного пользователя, ему необходимо предоставить право на локальный вход в систему с помощью диспетчера пользователей Windows NT Workstation.

Заметки

В этом поле вводятся заметки, отображаемые в режиме таблицы диспетчера служб Интернета.

См. также: Руководство по установке и администрированию служб узла Web. Для просмотра руководства выберите команду Документация в меню Справка (?) диспетчера служб Интернета или в группе программ служб узла Web Microsoft.


Каталоги Gopher

Вкладка «Каталоги» окна свойств Gopher служит для определения каталогов службы Gopher и их поведения.

Список каталогов

Здесь указаны все каталоги, используемые службой Gopher.

Каталог: пути к каталогам, используемым службой Gopher.

Псевдоним: путь для пользователей службы Gopher. Следует заметить, что псевдонимы в списки каталогов Gopher не включаются, поэтому для включения виртуальных каталогов в списки Gopher необходимо создать файлы ссылок.

Ошибка: перечень ошибок системы при работе с каталогом.

Кнопки «Добавить», «Удалить» и «Свойства»

Чтобы настроить каталог для службы Gopher, нажмите кнопку «Добавить» или выберите каталог в списке и нажмите кнопку «Свойства». Кнопка «Удалить» используется для удаления выбранного каталога.

См. также: Руководство по установке и администрированию служб узла Web. Для просмотра руководства выберите команду Документация в меню Справка (?) диспетчера служб Интернета или в группе программ служб узла Web Microsoft.


Свойства каталогов службы Gopher
Свойства каталога Gopher

Это диалоговое окно предназначено для настройки каталогов службы Gopher. Кнопка «Добавить» на вкладке «Каталоги» окна свойств служит для настройки новых каталогов.

Поле «Каталог»

Путь к каталогу, который используется службой Gopher.

Кнопка «Обзор»

Эта кнопка позволяет найти на диске нужный каталог для службы Gopher.

Основной каталог

Этот переключатель определяет корневой каталог для службы Gopher.

По умолчанию для службы Gopher устанавливается основной каталог \Gophroot. Все файлы и подкаталоги, помещенные в основной каталог Gopher, становятся доступны для удаленных средств просмотра. Заданное по умолчанию расположение основного каталога можно изменить.

Виртуальный каталог

Этот переключатель определяет подкаталог службы Gopher. Введите имя каталога или псевдоним, который пользователи будут указывать для доступа к каталогу.

Для доступа к каталогу пользователь указывает псевдоним в адресе URL (Uniform Resource Locator), как будто псевдоним является подкаталогом основного каталога. Это позволяет публиковать данные из различных каталогов, сохраняя доступ к ним из основного каталога. Такие каталоги называются «виртуальными».

Необходимо отметить, что виртуальные каталоги не отображаются в списке каталогов Gopher. Для предоставления доступа пользователей к виртуальным каталогам нужно задать явные гиперссылки на них в файлах ссылок. Либо, если пользователям известен псевдоним виртуального каталога, его можно указать в адресе URL, но перед псевдонимом необходимо поставить строку «11/». Например, чтобы получить доступ к виртуальному каталогу «books» на сервере Gopher с именем gopher.company.com, необходимо указать следующий адрес URL:

Gopher://gopher.company.com/11/books

Для создания виртуального каталога администратору необходимо указать настоящий путь к нему и имя (псевдоним), под которым он будет доступен для удаленных средств просмотра.

Каталоги публикации могут быть расположены на локальном или сетевом диске. Если виртуальный каталог является сетевым диском, необходимо задать имя пользователя и пароль для доступа к этому сетевому диску. Виртуальные каталоги на сетевых дисках должны находится на компьютерах в том же домене Windows NT, что и компьютер со службами узла Web.

Сведения об учетной записи

Эта группа параметров становится доступной, если в первом поле диалогового окна указан путь к каталогу на сервере в формате UNC (Universal Naming Convention), например \\Webserver\Htmlfiles. Введите имя и пароль пользователя, который имеет разрешение на доступ к сетевому каталогу. Виртуальные каталоги на сетевом диске должны принадлежать к тому же домену Windows NT, где работают службы узла Web.

Важно:  Если установлено имя пользователя и пароль для связи с сетевым диском, то при любом обращении служб узла Web к этому каталогу будут использованы эти имя пользователя и пароль. Чтобы избежать нарушения безопасности, необходимо использовать сетевые каталоги UNC с осторожностью.

См. также: Руководство по установке и администрированию служб узла Web. Для просмотра руководства выберите команду Документация в меню Справка (?) диспетчера служб Интернета или в группе программ служб узла Web Microsoft.


Журнал Gopher

Вкладка «Журнал» окна свойств Gopher служит для определения параметров ведения журнала службы.

Флажок «Вести журнал»

Этот флажок устанавливается для запуска ведения журнала выбранной службы и снимается для окончания ведения журнала.

Группа «Файл»

При выборе этой группы сведения о выбранной службе записываются в текстовый файл.

Список «Формат»

Раскрывающийся список позволяет выбрать стандартный формат журнала или формат NCSA (National Center for Supercomputing Applications).

Флажок «Заводить новый журнал»

Этот флажок следует установить, если требуется автоматически создавать новые файлы журнала через заданный промежуток времени. Если флажок не установлен, то все сведения будут записываться в один файл журнала, который может стать очень большим.

Поле «Каталог файла журнала»

В этом поле указан путь к каталогу, содержащему все файлы журнала. Для изменения расположения файлов нажмите кнопку «Обзор» и выберите другой каталог.

Строка «Имя файла журнала»

В имени файла журнала строчные буквы yy будут заменены на год, mm на месяц, dd на день записи журнала.

См. также: Руководство по установке и администрированию служб узла Web. Для просмотра руководства выберите команду Документация в меню Справка (?) диспетчера служб Интернета или в группе программ служб узла Web Microsoft.


Выберите существующий каталог или создайте новый, указав его имя в поле «Новый каталог».


Справка отсутствует.