Подробные сведения о работе с программой приведены в документации по продукту. См. раздел "Защита передачи данных с помощью
Подробные сведения о работе с программой приведены в документации по продукту. См. раздел «Защита передачи данных с помощью протокола SSL» в главе 5 «Защита узла от недозволенного доступа».


Создание нового ключа и запроса сертификата

Это окно служит для создания двух файлов. Первый из файлов является ключевым, он содержит создаваемую пару ключей. Второй файл содержит запрос сертификата, отправляемый в агентство сертификации. Введите запрашиваемые сведения в диалоговом окне и нажмите кнопку «OK». После обработки запроса агентство возвратит сертификат на использование ключей.

Поле «Имя ключа»:   в этом поле назначается имя создаваемому ключу.

Поле «Пароль»:   поле определения пароля для шифрования личного ключа.

Поле «Биты»:   по умолчанию диспетчер ключей создает пару ключей длинной 1024 бит. Для определения ключа длиной 512 или 768 бит необходимо сделать соответствующий выбор в этом поле.

Поле «Организация»:   название организации или предприятия, желательно зарегистрированное в ISO (International Organization for Standardization).

Поле «Подразделение»:   подразделение организации, например отдел рекламы.

Поле «Общее имя»:   имя домена для сервера, например www.mycompany.com.

Поле «Страна»:   двухбуквенное обозначение страны в стандарте ISO, например RU, US, FR, AU, UK и т.д.

Поле «Край/область»:   в этом поле необходимо указать полное название края, области или региона, а не сокращение. Например, Ставропольский край или Пермская область.

Поле «Расположение»:   полное имя города, где расположена компания, например Москва или Воронеж.

Поле «Файл запроса»:   введите имя создаваемого файла запроса или оставьте предложенное по умолчанию имя. Стандартное имя получается следующим образом: к имени ключа добавляется расширение .req. Например, если в поле «Имя ключа» было введено значение «security», файла запроса получит имя security.req.

Примечание.   В полях нельзя использовать запятые. Запятая воспринимается как конец поля, поэтому использование запятых приведет к созданию неверного запроса без вывода предупреждения.

После окончания заполнения всех полей нажмите кнопку «OK». Повторите ввод пароля и снова нажмите кнопку «OK». Ключ появится в окне диспетчера ключей под именем компьютера.


Выбор адреса IP

Выберите или введите адрес IP сервера, для которого будет использоваться ключ Secure Sockets Layer.


Подключение к серверу

В этом диалоговом окне создается файл запроса ключа и пара ключей для удаленного сервера.

Поле «Сервер»:   в это поле вводится имя сервера, к которому требуется подключение.


Как получить сертификат
Получение сертификата

Чтобы узнать, как получить сертификат VeriSign, обратитесь на узел Web VeriSign: www.verisign.com.


Подключение к выбранному серверу.


Отключение от выбранного сервера.


Запись изменения ключа для выбранного сервера.


Создание нового ключа.


Обновление предыдущего запроса сертификата ключа.


Установка нового ключа после получения сертификата.


Удаление выбранного ключа.


Для этого раздела справка отсутствует.


Для этого раздела справка отсутствует.


Для этого раздела справка отсутствует.


Для этого раздела справка отсутствует.


Для этого раздела справка отсутствует.


Для этого раздела справка отсутствует.


Для этого раздела справка отсутствует.


Для этого раздела справка отсутствует.