Содержание

После установки служб узла Web дополнительные сведения можно найти в файлах справки диспетчера служб Интернета и в документации по продукту.

Приветствие

Выбор компонентов для установки

Сообщения об ошибках установки


Вас приветствует программа установки служб узла Web

Эта программа устанавливает компоненты служб узла Web Microsoft.

Во время установки программа не сможет установить системные файлы или обновить файлы общего пользования, если они в данный момент используются. Поэтому перед началом установки следует закрыть все открытые программы.

Чтобы закрыть приложение, не выходя из программы установки

1.  Найдите открытые приложения, их значки выведены на панели задач Windows NT в нижней части экрана.

2.  Щелкните правой кнопкой мыши каждое окно задачи на панели задач.

3.  Выберите команду Закрыть.

4.  Проделайте это для каждого открытого приложения.

Примечание: панель управления Windows NT и программа установки служб узла Web должны оставаться открытыми.


Выбор компонентов служб узла Web для установки или удаления

Все следующие компоненты выбраны для установки по умолчанию. Если не нужно устанавливать какой-либо компонент, щелкните соответствующую строку, чтобы снять флажок выбора.

Диспетчер служб Интернета: административная программа для управления службами.

World Wide Web: создание сервера публикации WWW.

Примеры службы WWW: установка файлов примеров языка HTML (HyperText Markup Language, язык гипертекстовой разметки документов).

Диспетчер служб Интернета (HTML): версия HTML диспетчера служб Интернета, позволяющая управлять службами через средства просмотра Web.

Служба Gopher: создание сервера публикации Gopher.

Служба FTP: создание сервера публикации FTP (File Transfer Protocol).

Драйверы и управление ODBC: установка драйверов ODBC (Open Database Connectivity). Эти драйверы необходимы для доступа к базам данных ODBC из службы WWW.

Важно: если необходимо обеспечить доступ к базе данных через службы узла Web Microsoft, то необходимо установить драйверы ODBC и настроить источники данных с помощью значка ODBC из панели управления Windows NT.

Если в это время в системе выполняется приложение, использующее механизм ODBC, то на экране появится сообщение о том, что используются один или несколько компонентов. Перед продолжением работы закройте все приложения и службы, использующие ODBC.

Установка компонента служб узла Web Microsoft

Убедитесь, что в окне рядом с параметрами компонента установлен флажок. Возле имени компонента должно появиться слово “установка”. Если слова нет, то компонент уже установлен.

Удаление компонента служб узла Web Microsoft

Снимите флажок в окне рядом с параметрами компонента. Возле имени компонента должно появиться слово “удаление”. Если слова нет, компонент не был установлен.

Смена каталога для установки служб узла Web Microsoft

Нажмите кнопку “Сменить каталог” и введите в диалоговое окно имя каталога с указанием полного пути.


 Программа поддержки установки

Программа установки переходит в режим поддержки, когда на локальном компьютере обнаружены установленные компоненты служб узла Web Microsoft. Несколько копий программы служб узла Web Microsoft не могут находиться на одном компьютере.

Для изменения установки служб узла Web Microsoft на локальном компьютере нажмите соответствующую кнопку.

* Кнопка “Добавить/Удалить” позволяет добавлять и удалять отдельные компоненты установки служб узла Web Microsoft. Из представленного списка можно выбрать элементы, которые не были установлены ранее и будут установлены сейчас, и элементы, которые уже были установлены и их нужно удалить.

* Кнопка “Переустановить” позволяет установить более поздние копии уже существующих компонентов и файлов. В этом режиме дополнительные компоненты в настройку системы не устанавливаются. Происходит обновление программных файлов текущей настройки.

* Кнопка “Удалить все” удаляет все службы и программные файлы служб узла Web. Этот режим не удаляет файлы данных и примеров. Если необходимо удалить все файлы, нужно воспользоваться проводником Windows NT.


 Расположение диска

Программе установки необходимо сообщить, где находятся установочные файлы служб узла Web Microsoft.

Если установка производится впервые, то файлы находятся на компакт-диске Microsoft Windows NT Workstation.

Если компьютер подключен к сети, то установочные файлы могут находиться в общем сетевом каталоге.


 Выбор каталога

Программа установки указывается каталог, куда будет установлена программа служб узла Web Microsoft. В диалоговом окне выберите подходящий каталог.


 Удаление выполняемой службы

Программа установки пытается удалить выполняемую службу. Необходимо остановить работу данной службы, для этого нажмите кнопку “Да”, чтобы программа удалила службу из установки программы служб узла Web Microsoft.


 Ошибки при копировании файлов

Программа установки не может найти установочные файлы службы узла Web Microsoft или не может создать каталог или файлы, куда будут установлены файлы службы узла Web Microsoft, поскольку нет разрешения или не работает удаленный компьютер.


 Установка закончена

Программа установки была прервана либо успешно завершила установку или удаление отдельных компонентов.


 Каталоги для публикации

Для каждой установленной службы нужно указать путь к основному (корневому) каталогу. Можно оставить стандартный каталог и поместить туда все публикуемые файлы. В этом случае, файлы из этого каталога и все подкаталоги будут доступны для клиентов.

Если уже есть файлы для публикации, то нужно указать полный путь к ним.

Программа установки не позволяет использовать сетевые ресурсы в качестве каталогов для публикации. Необходимо использовать диспетчер служб Интернета для настройки каталогов публикации после завершения установки программы.


 Каталог для установки

Программное обеспечение можно установить в стандартный каталог или выбрать другой. Для выбора каталога нажмите на кнопку “Изменить” и введите имя нового каталога в диалоговое окно. Если каталог еще не существует, программа установки его создаст.


Сообщения об ошибках установки

Не удается копировать имя файла.

Программа установки не может скопировать данный файл. Возможно, на диске нет места. Удалите некоторые файлы для освобождения дискового пространства.

Не удается загрузить файл INETSTP.INF. Запустите установку из каталога установки служб узла Web Microsoft.

Программа установки не может найти файл Inetstp.dll. Убедитесь, что файл Inetstp.dll находится в том же каталоге, что и Install.exe. Также, убедитесь, что используется правильная версия Microsoft Windows NT Workstation (версия 4.0).

Неверный каталог. Проверьте правильность ввода имени каталога.

Программа установки не может найти указанный каталог. Необходимо ввести правильное имя каталога.

Установка служб узла Web Microsoft прервана до завершения. Чтобы полностью установить все файлы, повторите установку служб узла Web Microsoft позже.

Установка была прервана. Необходимо удалить все файлы с помощью кнопки “Удалить все” и переустановить систему.

Установка служб узла Web Microsoft не завершена.

Во время установки возникли какие-то ошибки. Воспользуйтесь кнопкой “Удалить все” и переустановите службы узла Web Microsoft.

Для установки служб узла Web Microsoft требуются права администратора. Попросите администратора Windows NT установить этот продукт.

Используемая учетная запись пользователя не имеет прав администратора. Только учетная запись с правами администратора может выполнять установку.

Пароль и подтверждение не совпадают.

Слово, введенное в качестве подтверждения, не совпадает с паролем. Введите правильный пароль.

Не удается создать каталог имя каталога.

Программа установки не может создать указанный каталог. Убедитесь, что на диске достаточно места и каталог правильный.

Не удается копировать имя каталога. Проверьте наличие прав администратора для конечного компьютера.

Программа установки не может записать в указанный каталог. Убедитесь, что на диске достаточно места и в указанном каталоге нет этих файлов.

Не удается определить тип операционной системы удаленного компьютера. Установка служб узла Web Microsoft возможна только на компьютерах Windows NT. Проверьте правильность ввода имени компьютера.

Программа установки не может определить тип операционной системы компьютера. Сообщите об этом администратору. Возможно, необходимо обновить систему Windows NT Workstation на версию 4.0.

Не удается загрузить файл INETSTP.INF. Запустите установку из каталога установки служб узла Web Microsoft.

Программа установки не может найти файл Inetstp.inf в каталоге установки. Убедитесь, что файл находится в этом каталоге.

Не удается открыть имя файла для копирования.

Программа установки не может открыть исходный файл для копирования. Убедитесь, что данный файл есть на компакт диске или на другом носителе.

Выбранный для установки каталог не находится на жестком диске. Укажите каталог на жестком диске.

Каталог \Inetsrv, выбранный для установки, находится на сетевом диске или на удаляемом устройстве. Указанный диск должен находится на локальном компьютере и быть разрешенным для записи.

На диске имя диска недостаточно места для установки служб узла Web Microsoft. Удалите с диска ненужные файлы и повторите попытку.

На данном компьютере не хватает дискового пространства для установки служб узла Web Microsoft. Необходимо удалить часть файлов, чтобы освободить место на диске.

Не удается создать каталог.

Программа установки не может создать каталог. Убедитесь, что на диске достаточно места и имя каталога верно.

Вызов: setup <-b имя пакетного файла>

Вызов программы установки не верен. В сообщении об ошибке указан правильный вызов.

Компонент уже установлен. Для удаления компонента воспользуйтесь кнопкой “Удалить все”.

Была использована кнопка “Добавить/Удалить”, когда были установлены все компоненты. Нажмите кнопку “Удалить все”, чтобы удалить компонент, а затем переустановите его.

Использование сетевых каталогов публикации не допускается.

В качестве каталогов публикации укажите каталог компьютера.

Не задано имя домена Интернета для данного компьютера. Чтобы обеспечить работу программы Gopher, необходимо настроить имя домена Интернета с помощью значка “Сеть” панели управления.

Необходимо указать имя домена для данного компьютера.


Справка отсутствует.


 Справка отсутствует.


Справка отсутствует.


 Справка отсутствует.


 Справка отсутствует.