TrackPoint med Vælg ved at trykke samler museknappernes funktion og pegeudstyrets funktion til én funktion. Tryk på den røde TrackPoint-knap for at bevæge markøren. Med Vælg ved at trykke kan du trykke på TrackPoint-knappen, som du trykker på en museknap. Tryk let, men hurtigt på TrackPoint-knappen for at starte programmer, trykke på knapper, bruge menuer osv.

Justér funktionerne af Vælg ved at trykke vha. knapperne på denne side.


Hvis der står et hak i dette felt, kan du starte programmer, trykke på knapper, bruge menuer osv. med et hurtigt tryk på TrackPoint-knappen.

Du kan altid bruge venstre og højre klikknap som museknapper.


Hvis der står et hak i dette felt, kan du trække og placere med Vælg ved at trykke. Tryk på TrackPoint-knappen for at tage fat i objektet. Træk herefter objektet ved at trykke på TrackPoint-knappen. Placér objektet ved at slippe TrackPoint-knappen.


Hvis der står et hak i dette felt, kan du klikke blot ved hurtigt at løfte fingeren fra TrackPoint-knappen.

Vha. Vælg ved at slippe er det nemmere at dobbeltklikke. Når du placerer markøren på en ikon og slipper TrackPoint-knappen, klikker du (Vælg ved at slippe). Når du så trykker på TrackPoint-knappen igen, klikker du igen. Det resulterer i et dobbeltklik.


Vælg ved at trykke  simulerer kun én museknap. Brug denne valgmulighed til at angive, om Vælg ved at trykke skal fungere som venstre eller højre klikknap.

Bemærk, at egenskaberne for Venstre klikknap og Højre klikknap kan ændres i Egenskaber for Mus i Kontrolpanel. Hvis du har angivet Egenskaber for Mus - Knapper som Højre hånd, fungerer Venstre klikknap som Normal markering, og Højre klikknap fungerer som Genvejsmenu. Hvis du har angivet Egenskaber for Mus - Knapper som Venstre hånd, fungerer Venstre klikknap som Genvejsmenu, og Højre klikknap fungerer som Normal markering.


Justerer, hvor hurtigt du skal trykke på TrackPoint-knappen for at få klik og dobbeltklik. Hvis du angiver hastigheden til at være for langsom, kan du risikere klik, når du ikke vil have det, markørforsinkelse eller forsinket trækfunktion. Hvis du på den anden side angiver hastigheden til at være for hurtig, kan det være svært at bruge Vælg ved at trykke.


Vælg denne knap for at deaktivere Bladring og Forstørrelsesglas.


Angiv , hvad der skal ske, når du flytter TrackPoint samtidigt med, du trykker på midterknappen.


Bladringsfunktionen gør det let for dig at blade i lange dokumenter eller store regneark ved et tryk på en knap. Du behøver aldrig at bruge bladringsfeltet igen.

Tryk på midterknappen, og brug herefter TrackPoint i stedet for bladringsfelterne i programmet.


Forstørrelsesglasset kan bruges til at forstørre et flytbart område på skærmen. Du kan klikke på objekter via forstørrelsesglasset. Du kan ændre størrelsen og forstørrelsesevnen via den pop op-menu, der vises, når du trykker på venstre eller højre knap samtidigt med, du trykker på midterknappen.

Flyt det forstørrede område på samme måde, som du bruger bladringsfunktionen. Som standard skal du trykke på midterknappen og derefter bruge TrackPoint til at flytte det forstørrede område.


Vælg den inputenhed, som skal være ”bladringsenheden”, dvs. den enhed, der styrer Bladring og Forstørrelsesglas.


Når du trykker på midterknappen på ThinkPad-tastaturet styrer TrackPoint Bladring og Forstørrelsesglas. TrackPoint fungerer normalt (styrer musens pilmarkør), når du ikke trykker på midterknappen.


Denne mulighed angiver, om TrackPoint skal blade vandret eller lodret. Brug en ekstern mus som pegeudstyr. Denne indstilling anbefales, hvis der er tilsluttet en mus.

Bemærk: Du kan stadigvæk bruge TrackPoint til at styre musens pilmarkør ved at trykke på midterknappen.


Denne funktion får en eksternt tilsluttet mus til at blade eller flytte forstørrelsesglasset vandret eller lodret. Brug TrackPoint som pegeudstyr.


Justér det tryk, du skal bruge til markørbevægelser og Vælg ved at trykke. Skub skyderen mod Fast tryk for at øge det tryk, du skal bruge for at flytte markøren og aktivere Vælg ved at trykke. Skub skyderen mod Let tryk for at mindske det tryk, du skal bruge for at flytte markøren og aktivere Vælg ved at trykke. Tip: Afprøv indstillingen ved at redigere tekst.


Hvis denne mulighed er aktiveret, startes Tip til TrackPoint-bladring, når du trykker på midterknappen tre gange.


Vælg denne knap for at få vist oplysninger om TrackPoint-programversionen.


Vælg denne knap for at konfigurere faciliteterne i Vælg ved at trykke, f.eks. Træk, Vælg ved at slippe, Venstre/Højre klikknap og Klikkehastighed.


Vælg den inputenhed, der skal bruges til Bladring og Forstørrelsesglas.


Hvis denne mulighed er aktiveret, vises TrackPoint-ikonen i meddelelsesområdet.


Vælg denne knap for at justere indstillingerne for Bladring og Forstørrelsesglas.


Denne mulighed bruger standard TrackPoint-bladring. Hvis du vælger denne mulighed, fungerer bladringsfunktionen i de fleste programmer.


Denne valgmulighed bruger blød bladring i Windows. Hvis du vælger denne mulighed, fungerer midterknappen som en standardmidterknap.

Det afhænger af programmet, om blød bladring fungerer eller ej. Hvis det ikke fungerer, kan du prøve standardbladring eller Vælg automatisk.


Denne valgmulighed vælger automatisk standard TrackPoint-bladring eller blød bladring afhængigt af det program, du blader i.


Denne valgmulighed forstørrer billedet 1 gang i forstørrelsesglasset.


Denne valgmulighed forstørrer billedet 2 gange i forstørrelsesglasset.


Denne valgmulighed forstørrer billedet 4 gange i forstørrelsesglasset.


Denne valgmulighed forstørrer billedet 8 gange i forstørrelsesglasset.


Denne valgmulighed vælger et lille forstørrelsesglas (160x120).


Denne valgmulighed vælger et mellemstort forstørrelsesglas (240x180).


Denne valgmulighed vælger et stort forstørrelsesglas (320x240).


Brug denne valgmulighed til at tilpasse forstørrelsesglassets størrelse. Træk rammen af forstørrelsesglasset, eller brug værdierne for bredde og højde til at angive en tilpasset størrelse af glasset.


Dette er den aktuelle bladringstype. Standard bruger normal TrackPoint-bladring, Blød bruger blød Windows-bladring, og Vælg automatisk vælger automatisk standard TrackPoint-bladring eller blød bladring afhængigt af det program, du blader i.


Dette er den aktuelle forstørrelsesgrad. Du kan vælge forstørrelsesgraderne 1x, 2x, 4x og 8x.


Dette er den aktuelle størrelse af forstørrelsesglasset. Du kan vælge mellem Lille, Medium, Stor eller Tilpasset.


Vælg den bladringstype, du vil bruge. Standard bruger normal TrackPoint-bladring, Blød bruger blød Windows-bladring, og Vælg automatisk vælger automatisk standard TrackPoint-bladring eller blød bladring afhængigt af det program, du blader i.


Vælg forstørrelsesglassets forstørrelsesgrad og størrelse.


Vælg forstørrelsesglassets forstørrelsesgrad.


Vælg forstørrelsesglassets størrelse. Brug værdierne for Bredde og Højre til at angive en tilpasset størrelse af forstørrelsesglasset.


Vælg den inputmåde, der skal bruges til Bladring og Forstørrelsesglas.


Tip om, hvordan du bruger TrackPoint som pegeudstyr.


Vælg  denne knap for at justere TrackPoint-hjælpen til handicappede.