La souris tactile avec sélection par pression réunit sous votre doigt les fonctions de sélection des boutons d'une souris standard et les fonctions de déplacement du pointeur. Faites bouger votre doigt sur le bouton rouge pour déplacer le curseur.  Grâce à la fonction Sélection par pression, il vous suffit d'exercer une pression rapide et légère sur ce même bouton pour lancer des programmes, sélectionner des options dans les menus, etc.

Les options de cette page permettent de définir les caractéristiques de la fonction Sélection par pression.


Lorsque cette fonction est activée, il vous suffit d'exercer une pression rapide et légère sur la souris tactile pour lancer des programmes, sélectionner des boutons ou des options dans les menus, etc.

Les touches de clic gauche et droit restent opérationnelles.


Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez déplacer des objets au moyen de la fonction Sélection par pression. Appuyez sur le bouton rouge pour saisir l'objet. Sans relâcher le bouton, amenez l'objet à l'endroit voulu. Relâchez ensuite le bouton.


Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez cliquer en retirant rapidement votre doigt de la souris tactile.

La fonction Sélection par relâchement permet également d'effectuer un double-clic. Lorsque vous amenez le pointeur sur une icône et retirez votre doigt de la souris tactile, vous effectuez un clic (sélection par relâchement). Si vous appuyez une nouvelle fois sur la souris tactile, vous effectuez un second clic. Vous avez ainsi réalisé un double-clic.


La fonction Sélection par pression ne simule qu'un des boutons de cliquage. Utilisez cette option pour choisir entre le bouton droit et le bouton gauche.

Notez que les propriétés des clics droit et gauche peuvent être modifiées en sélectionnant Souris dans le Panneau de configuration. Si vous avez choisi Droitier dans le panneau Propriétés de souris, Configuration des boutons, le bouton gauche sert à la sélection normale et le bouton droit à l'affichage du menu contextuel. Si vous avez choisi Gaucher, les fonctions des boutons sont inversées.


Cette option définit la vitesse avec laquelle vous devez appuyer sur la souris tactile pour les clics et les double-clics. Si vous choisissez l'option Lente, vous risquez d'effectuer des clics non souhaités, et d'avoir un temps de réponse pour le déplacement du pointeur ou d'objets. Mais si vous sélectionnez Rapide, vous éprouverez peut-être quelques difficultés à utiliser la fonction Sélection par pression.


Sélectionnez ce bouton pour désactiver les fonctions Défilement et Loupe.


Sélectionnez l'action se produisant lorsque le dispositif TrackPoint est déplacé en maintenant le Bouton Central appuyé.


La fonction Défilement permet de faire défiler les documents ou les tableurs de grande taille en appuyant simplement sur un bouton. Ainsi, vous n'avez plus besoin d'utiliser la barre de défilement.

Pour faire défiler, relâchez le Bouton central et utilisez ensuite le dispositif TrackPoint au lieu des barres de défilement dans n'importe quel autre programme.


La loupe permet d'agrandir une zone quelconque de l'affichage. Vous pouvez cliquez sur des objets "à travers"la fenêtre Loupe. La modification de taille et les agrandissements peuvent être réalisés à l'aide des menus en incrustation lorsque le bouton clic gauche ou clic droit est maintenu appuyé tout en relâchant le bouton central.

Vous pouvez déplacer la zone d'agrandissement en procédant comme pour la fonction Défilement. Par défaut, appuyez sur le bouton central et utilisez la souris tactile pour déplacer la loupe.


Sélectionnez le périphérique d'entrée destiné à devenir l'outil de défilement, c'est-à-dire le périphérique permettant le défilement ou le contrôle de la loupe.


Une pression continue sur le bouton central du clavier ThinkPad permet de contrôler le défilement ou la loupe. La souris tactile fonctionne normalement (elle contrôle le mouvement du curseur) lorsque le bouton central n'est pas enfoncé.


Cette option permet d'affecter le défilement horizontal ou vertical à la souris tactile. Utilisez une souris externe comme périphérique de pointage. Ce paramètre est recommandé si une souris externe est connectée à l'ordinateur.

Remarque : Vous pouvez toujours utiliser la souris tactile pour contrôler le pointeur en appuyant sur le bouton central.


Cette option permet d'affecter à la souris externe le défilement (ou le déplacement de la loupe) horizontal ou vertical. Utilisez la souris tactile pour déplacer le pointeur.


Réglez la pression nécessaire pour le déplacement du pointeur et la fonction Sélection par pression.  Sélectionnez "Forte" si vous souhaitez exercer une forte pression pour déplacer le pointeur ou effectuer une sélection par pression.  Sélectionnez "Légère"si vous préférez exercer une pression légère.  (Conseil : Faites un essai de modification de texte.)


Lorsque cette option est sélectionnée, des conseils sur la fonction Défilement s'affichent lorsque vous exercez trois pressions sur le bouton central.


Sélectionnez cette option pour afficher la version du pilote TrackPoint.


Appuyez sur ce bouton pour configurer les fonctions de sélection par pression telles que Déplacement de souris, Sélection par relâchement, Clic gauche, Clic droit et Vitesse du clic.


Permet de sélectionner le périphérique d'entrée utilisé pour le défilement ou la loupe.


Cochez cette case pour que l'icône TrackPoint soit affichée sur la barre de tâches.


Appuyez sur ce bouton pour régler les paramètres de Défilement et d'agrandissement.


Cette option utilise un défilement TrackPoint standard. Si vous sélectionnez cette option, la fonction de défilement fonctionnera sur la plupart des applications.


Cette option utilise le défilement Windows. Si vous sélectionnez cette option, le bouton central émulera un bouton central standard.

Le fonctionnement du défilement doux est fonction de la conception de l'application cible. S'il ne fonctionne pas, veuillez tester le défilement Standard ou Auto sélection.


Cette option sélectionne automatiquement le défilement TrackPoint standard ou le défilement régulier en fonction de l'application dans laquelle est réalisé le défilement.


Cette option permet de sélectionner le zoom x1 pour l'agrandissement (Loupe).


Cette option permet de sélectionner le zoom x2 pour l'agrandissement (Loupe).


Cette option permet de sélectionner le zoom x4 pour l'agrandissement (Loupe).


Cette option permet de sélectionner le zoom x8 pour l'agrandissement (Loupe).


Cette option permet de sélectionner une Loupe de petite taille (160 x 120).


Cette option permet de sélectionner une Loupe de taille moyenne (240 x 180).


Cette option permet de sélectionner une Loupe de grande taille (320 x 240).


Sélectionnez cette option afin d'obtenir une taille de Loupe personnalisée. Faites glisser le cadre de la fenêtre Loupe ou saisissez des valeurs correspondant à la Largeur et à la Hauteur afin de spécifier une taille de Loupe.


Il s'agit du type de défilement en cours. Le type de défilement Standard utilise le défilement TrackPoint normal, le défilement Régulier utilise un défilement Windows régulier et Auto sélection sélectionne automatiquement le défilement standard ou régulier en fonction de l'application.


Il s'agit du facteur d'agrandissement en cours. Les zooms x1, x2, x4 et x8 sont disponibles.


Il s'agit de la taille de Loupe en cours. Les différentes tailles de Loupe disponibles sont petit, moyen, grand ou personnalisé.


Sélectionnez le type de défilement à utiliser. Le type de défilement Standard utilise le défilement TrackPoint normal, le défilement Régulier utilise un défilement Windows régulier et Auto sélection sélectionne automatiquement le défilement standard ou régulier en fonction de l'application.


Sélectionnez le facteur d'agrandissement et la taille de la Loupe.


Sélectionnez le facteur d'agrandissement de la Loupe.


Sélectionnez la taille de la Loupe. Entrez des valeurs de Largeur et Hauteur afin de spécifier la taille personnalisée de la Loupe.


Sélectionnez la méthode utilisée pour commander le défilement ou la Loupe.


Apporte des conseils sur l'utilisation du dispositif TrackPoint en tant que périphérique de pointage.


Appuyez sur ce bouton pour régler les fonctions d'accessibilité du dispositif TrackPoint.