Viser, hvordan de aktuelle indstillinger ser ud på skærmen.


Lydstyrken vises på skærmen, når du ændrer lydstyrken vha. lydstyrketasterne (Fn+PgUp/PgDn).


Markér dette felt, hvis du vil aktivere fremvisning af lydstyrke på skærmen.


Vælg de skrifttyper, der skal bruges i Vis på skærm.


Angiv størrelsen af Vis på skærm.


Vis på skærm forsvinder efter nogle sekunder. Angiv tiden i sekunder.


Tilpas farverne, så de passer til baggrunden på skrivebordet.


Markér dette felt, hvis computeren skal bippe, når du ændrer lydstyrken.


Lydstyrke vises på skærmen, når du ændrer lydstyrken vha. lydstyrketasterne.


LCD-skærmens lysstyrke vises på skærmen, når du justerer LCD-skærmens lysstyrke vha. tasterne Fn+Home eller Fn+End.


ThinkLight-status vises på skærmen, når du tænder eller slukker for ThinkLight vha. tasterne Fn+PgUp.


Du kan starte et program vha. ThinkPad-knappen. Navnet vises på skærmen.


Vha. tasterne Fn+F7 kan du få vist computerens output på den eksterne skærm, på LCD-skærmen eller begge, når der er sluttet en ekstern skærm til computeren.

Denne ikon vises, når output vises på den eksterne skærm.

Denne ikon vises, når output vises på ThinkPad-computerens LCD-skærm.

Denne ikon vises, når output vises på den eksterne skærm og på ThinkPad-computerens LCD-skærm.


Du kan tilpasse indstillingerne af ThinkPad-knappen.


Du kan starte et program vha. Access IBM-knappen. Navnet vises på skærmen.


Du kan tilpasse indstillingerne af Access IBM-knappen.