Kuvaruutunäytön nykyiset asetukset.


Säädettäessä äänenvoimakkuutta näppäinyhdistelmällä Fn + PgUp tai Fn + PgDn kuvaruudussa näkyy äänenvoimakkuuden taso.


Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat kaiuttimien äänenvoimakkuuden näkyvän kuvaruudussa.


Voit valita kuvaruutunäytön fontin.


Voit valita kuvaruutunäytön koon.


Kuvaruutunäyttö poistuu kuvaruudusta automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Voit määrittää tämän ajan sekunteina.


Voit valita työpöydän taustaan sopivan värin.


Jos tämä vaihtoehto on valittuna, järjestelmä antaa äänimerkin, kun äänenvoimakkuutta säädetään.


Äänenvoimakkuuden asetus näkyy kuvaruudussa, kun äänenvoimakkuutta säädetään.


Nestekidenäytön kirkkauden nykyinen asetus näkyy kuvaruudussa, kun kirkkautta säädetään Fn ja Home- tai Fn ja End -näppäinyhdistelmällä.


ThinkLight-näppäimistövalon tila näkyy kuvaruudussa, kun valo sytytetään tai sammutetaan Fn- ja PgUp-näppäintä painamalla.


ThinkPad-painikkeilla voit aloittaa sovelluksia. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, sovelluksen nimi näkyy kuvaruudussa painiketta painettaessa.


Fn ja F7 -näppäinyhdistelmällä voit valita, näkyykö kuva nestekidenäytössä, erillisessä näyttimessä tai molemmissa.

Erillinen näytin

Nestekidenäyttö

Erillinen näytin ja nestekidenäyttö


Tämän vaihtoehdon avulla voit muuttaa ThinkPad-painikkeiden asetuksia.


Access IBM-painikkeilla voit aloittaa sovelluksia. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, sovelluksen nimi näkyy kuvaruudussa painiketta painettaessa.


Tämän vaihtoehdon avulla voit muuttaa Access IBM-painikkeiden asetuksia.