Zeigt an, wie die aktuellen Bildschirmeinstellungen in der Anzeige erscheinen.


Die Lautstärkeeinstellung wird angezeigt, sobald Sie die Lautstärke mit Hilfe der Tasten für die Lautstärkeregelung (Fn+Bild auf/Bild ab) anpassen.


Aktivieren Sie dieses Feld, wenn die Funktionen am Bildschirm angezeigt werden sollen.


Sie können die Schriftarten für die Anzeige am Bildschirm auswählen.


Sie können die Schriftgröße für die Anzeige am Bildschirm auswählen.


Die Bildschirmanzeige verschwindet nach einigen Sekunden. Sie können den Zeitraum in Sekunden angeben.


Sie können die Farbeinstellungen an die Hintergrundfarbe des Desktops anpassen.


Ist diese Option aktiviert, gibt der Computer einen Signalton aus, wenn die Lautstärke geändert wird.


Der derzeit festgelegte Lautstärkepegel wird am Bildschirm angezeigt, sobald Sie die Lautstärke über die Knöpfe zur Lautstärkeregelung ändern.


Der Helligkeitsgrad für den LCD-Bildschirm wird auf dem Bildschirm angezeigt, sobald Sie die Helligkeit mit Hilfe der Tasten Fn+Pos1 bzw. Fn+Ende verändern.


Der Status der ThinkPad-Beleuchtung "ThinkLight" wird auf dem Bildschirm angezeigt, sobald Sie die Beleuchtung mit Hilfe der Taste "Fn+Bild auf" ein- oder ausschalten.


Über die Taste "ThinkPad" können Sie eine Anwendung aufrufen. Der Name der Anwendung wird auf dem Bildschirm angezeigt.


Mit Hilfe der Tasten Fn+F7 können Sie wählen, ob Sie die Computerdaten über einen externen Bildschirm, den LCD-Bildschirm oder über beide ausgeben möchten, wenn ein externer Bildschirm angeschlossen ist.

Dies wird angezeigt, wenn die Computerdaten über einen externen Bildschirm angezeigt werden.

Dies wird angezeigt, wenn die Computerdaten über den LCD-Bildschirm angezeigt werden.

Dies wird angezeigt, wenn die Computerdaten über einen externen Bildschirm und den LCD-Bildschirm angezeigt werden.


Sie können die Einstellung der Taste "ThinkPad" anpassen.


Über die Taste "Access IBM" können Sie eine Anwendung aufrufen. Der Name der Anwendung wird auf dem Bildschirm angezeigt.


Sie können die Einstellung der Taste "Access IBM" anpassen.