Mostra come appaiono le impostazioni correnti del display su schermo.


Il livello del volume viene visualizzato sullo schermo ogni volta che si regola il volume utilizzando i relativi tasti (Fn+PagSu/PagGiù).


Selezionare questa casella per abilitare il display su schermo per il volume dell'altoparlante.


È possibile selezionare i font utilizzati per il display su schermo.


È possibile selezionare la dimensione del display su schermo.


Il display su schermo scompare dopo pochi secondi. È possibile selezionare il tempo in secondi.


È possibile personalizzare il colore dello sfondo del desktop.


Se questa casella è selezionata, anche l'elaboratore emette un segnale acustico ogni volta che viene regolato il volume.


Il livello del volume viene visualizzato sullo schermo ogni qualvolta venga regolato il volume con i pulsanti di controllo volume.


Il livello di luminosità del video LCD viene visualizzato quando se ne modifica la luminosità mediante l'utilizzo dei tasti  Fn+Home oppure Fn+Fine.


Lo stato di ThinkLight viene visualizzato quando si accende o si spegne ThinkLight mediante l'utilizzo dei tasti Fn+PagUp.


E' possibile avviare un'applicazione mediante l'utilizzo del Pulsante ThinkPad. Il nome viene visualizzato sullo schermo.


Mediante l'utilizzo dei tasti Fn+F7, è possibile visualizzare l'emissione dell'elaboratore sul video esterno, sull'LCD oppure su entrambi quando è collegato un video esterno.

Appare quando l'emissione viene visualizzata su un video esterno.

Appare quando l'emissione viene visualizzata sul video LCD del ThinkPad.

Appare quando l'emissione viene visualizzata su un video esterno e sull'LCD del ThinkPad.


E' possibile personalizzare l'impostazione del pulsante ThinkPad.


E' possibile avviare un'applicazione mediante l'utilizzo del Pulsante Access IBM. Il nome viene visualizzato sullo schermo.


E' possibile personalizzare l'impostazione del pulsante Access IBM.