画面のサンプルが表示されます。設定を変えると、サンプルも対応して変わります。


スピーカーボリュームは、Fn+PgUp/PgDn キーにより変更できます。画面上で、そのときのボリュームレベルを確認することができます。


オンスクリーン表示機能を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。右上にリストアップされた機能を使ったとき、画面上で確認することができます。


機能によっては、画面に文字を表示するものがあります。その表示フォントを選びます。


表示サイズを変更します。


画面への表示は数秒間だけ現れます。その表示時間を指定します。


表示色を変更します。


スピーカーボリューム変更時にビープ音を鳴らすには、このチェックボックスをオンにします。


スピーカーボリュームは、ボリュームコントロールボタンにより変更できます。画面上で、そのときのボリュームレベルを確認することができます。


スクリーンの明るさは、Fn+Home/End キーにより変更できます。画面上で、そのときの明るさのレベルを確認することができます。


ThinkLight は、Fn+PgUp キーにより点灯／消灯することができます。画面上で、そのときの状態を確認することができます。


ThinkPad ボタンによりアプリケーションを起動することができます。画面上では、アプリケーション名を確認することができます。


外付けモニターを接続したとき、Fn+F7 キーによりデスクトップ画面の表示を「外付けモニター」、「LCD パネル」、「外付けモニターと LCD パネル」の間で切り替えることができます。画面上で、そのディスプレイ装置を確認することができます。

外付けモニターにデスクトップ画面が表示されるとき表示されます。

LCD パネルにデスクトップ画面が表示されるとき表示されます。

外付けモニターと LCD パネルに同時にデスクトップ画面が表示されるとき表示されます。


ThinkPad ボタンの設定を変更することができます。


Access IBM ボタンによりアプリケーションを起動することができます。画面上では、アプリケーション名を確認することができます。


Access IBM ボタンの設定を変更することができます。