Hier ziet de actuele instellingen voor afbeelden op scherm.


Het volumeniveau wordt op het scherm afgebeeld wanneer u het volume wijzigt met Fn+PgUp of Fn+PgDn.


Selecteer dit vakje als u de weergave op scherm van het luidsprekervolume wilt inschakelen.


U kunt kiezen welk lettertype er voor afbeelden op scherm wordt gebruikt.


U kunt de grootte van de weergave op scherm kiezen.


De weergave op scherm verdwijnt na enkele seconden. U kunt het aantal seconden opgeven.


U kunt een kleur kiezen die aansluit bij de achtergrond van het bureaublad.


Als u dit vakje aankruist, klinkt er een signaal als u het geluidsvolume aanpast.


Het volumeniveau wordt op het beeldscherm weergegeven als u het volume aanpast met de volumeregelaars.


Het helderheidsniveau van het LCD-scherm wordt op het scherm weergegeven als u de helderheid instelt met de toetsen Fn+Home of Fn+End.


De ThinkLight-status wordt weergegeven op het scherm als u het ThinkLight in- of uitschakelt met de toetsen Fn+PgUp.


U kunt een toepassing starten met de ThinkPad-knop. De naam verschijnt op het scherm.


Met de toetsen Fn+F7 kunt u de uitvoer van de computer weergeven op een extern beeldscherm, het LCD-scherm, of beide (als er een extern beeldscherm is aangesloten).

Dit verschijnt als de uitvoer wordt weergegeven op een extern beeldscherm.

Dit verschijnt als de uitvoer wordt weergegeven op het LCD-scherm.

Dit verschijnt als de uitvoer wordt weergegeven op het externe beeldscherm en op het LCD-scherm.


U kunt de instellingen van de ThinkPad-knop aanpassen.


U kunt een toepassing starten met de Access IBM-knop. De naam verschijnt op het scherm.


U kunt de instellingen van de Access IBM-knop aanpassen.