Viser hvordan de gjeldende innstillingene for visning på skjermen blir vist på skjermen din.


Volumnivået blir alltid vist på skjermen når du justerer volumet ved hjelp av volumtastene (Fn+PgUp/PgDn).


Merk denne ruten hvis du vil at høyttalervolumet skal vises på skjermen.


Du kan velge fontene for visning på skjermen.


Du kan velge størrelsen på visning på skjermen.


Visningen på skjermen forsvinner etter noen få sekunder. Du kan velge tidsperioden i sekunder.


Du kan tilpasse fargen slik at den står til bakgrunnen på arbeidsområdet.


Hvis du merker dette alternativet, vil maskinen også pipe hver gang du justerer volumet.


Volumnivået blir alltid vist på skjermen når du justerer volumet ved hjelp av volumtastene.


Nivået på LCD-lysstyrken blir vist på skjermen når du justerer LCD-lysstyrken ved hjelp av tastene Fn+Home eller Fn+End.


ThinkLight-statusen blir vist på skjermen når du slår ThinkLight på eller av ved hjelp av tastene Fn+PgUp.


Du kan starte en applikasjon ved hjelp av ThinkPad-knappen. Navnet blir vist på skjermen.


Ved hjelp av tastene Fn+F7 kan du vise skjermdataene på en frittstående skjerm, LCD-skjermen eller begge når det er tilkoblet en frittstående skjerm.

Dette blir vist når utdataene blir vist på en frittstående skjerm.

Dette blir vist når utdataene blir vist på ThinkPad-maskinens LCD-skjerm.

Dette blir vist når utdataene blir vist på en frittstående skjerm og ThinkPad-maskinens LCD-skjerm.


Du kan tilpasse innstillingene for ThinkPad-knappen.


Du kan starte en applikasjon ved hjelp av Access IBM-knappen. Navnet blir vist på skjermen.


Du kan tilpasse innstillingene for Access IBM-knappen.