Muestra los valores actuales de visualización en pantalla.


El nivel del volumen se visualiza en la pantalla siempre que se ajusta el volumen utilizando las teclas de volumen (Fn+AvPág/RePág).


Seleccione este recuadro para habilitar la visualización en pantalla del volumen del altavoz.


Puede seleccionar las fonts utilizadas para la visualización en pantalla.


Puede seleccionar el tamaño de la visualización en pantalla.


La visualización en pantalla desaparece después de unos segundos. Puede seleccionar el tiempo en segundos.


Puede personalizar el color para adecuarlo al fondo del escritorio.


Si está seleccionado, el sistema emitirá un pitido siempre que se ajuste el volumen.


El nivel de volumen se visualizará en la pantalla siempre que ajuste el volumen mediante los botones de control de volumen.


El nivel de brillo de la pantalla LCD se visualiza en la pantalla cuando ajusta el brillo de la pantalla LCD mediante las teclas Fn+Inicio o Fn+Fin.


El estado de la ThinkLight se visualiza en la pantalla cuando enciende o apaga la ThinkLight mediante las teclas Fn+AvPág.


Puede iniciar una aplicación mediante el botón de ThinkPad. El nombre de la misma se visualiza en la pantalla.


Mediante las teclas Fn+F7 puede visualizar la salida del sistema en el monitor externo, la LCD o ambos cuando un monitor externo está conectado.

Éste se visualiza cuando la salida se visualiza en un monitor externo.

Éste se visualiza cuando la salida se visualiza en la LCD de ThinkPad.

Éste se visualiza cuando la salida se visualiza en el monitor externo y en la LCD de ThinkPad.


Puede personalizar el valor del Botón de ThinkPad.


Puede iniciar una aplicación mediante el botón de Access IBM. El nombre de la misma se visualiza en la pantalla.


Puede personalizar el valor del Botón de Access IBM.