Использование на компьютере средств Windows для управления питанием батарей. Доступные средства зависят от компьютера, но могут включать тип используемого питания, время, на которое еще сохранится зарядка батарей и параметры отключения питания компьютера при отсутствии активности пользователя.


Тип питания компьютера и сведения о зарядке батарей.


Отображение индикатора зарядки батарей на панели задач. Чтобы увидеть оставшуюся зарядку батарей, дважды щелкните индикатор или поместите поверх него указатель мыши. Имеется также возможность выбрать значок на панели задач и нажать правую кнопку мыши, чтобы открыть свойства питания компьютера.


Отображение состояния каждой батареи компьютера. Для отображения суммарной зарядки батарей, снимите этот флажок.


Выбор расширенных параметров и параметров разрешения вопросов по управлению питанием данного компьютера.


Включение режима совместимости с системой управления питанием APM 1.0. Этот режим иногда помогает изолировать и диагностировать ошибки, если компьютер имеет встроенную поддержку использования APM более старой версии чем 1.0.


Отключение в Windows проверки состояния батарей компьютера.


Включение отображения команды «Остановка» в главном меню.


Отображение команды «Остановка» в главном меню только в том случае, если компьютер вынут из дока.


Перевод компьютера из состояния с низким энергопотреблением в рабочее состояние по телефонному звонку при открытом последовательном порте.


Использование питания от сети переменного тока и отключение жесткого диска через указанное число минут холостой работы. Если снять этот флажок, компьютер не будет автоматически отключать жесткий диск при отсутствии его активности.


Использование питание от батареи и отключение жесткого диска через указанное число минут холостой работы. Если снять этот флажок, компьютер не будет автоматически отключать жесткий диск при отсутствии его активности.


Просмотр параметров управления питанием, предоставляемых изготовителем компьютера.


Выдача предупреждения при снижении зарядки батареи.


Имеется справка по каждому элементу данной группы. Нажмите кнопку [image]  в верхней части диалогового окна, а затем выберите элемент, сведения о котором необходимо получить.


Чтобы проверить зарядку батареи

Дважды щелкните значок батарей или электронной розетки на панели инструментов.

 См. также


Чтобы вывести индикатор зарядки батареи на панель задач

1	Нажмите данную кнопку [image]  для отображения свойств питания.

2	Убедитесь, что установлен флажок «Вывести индикатор на панель задач».

Советы

При использовании индикатора питания имеется возможность дважды щелкнуть значок батареи на панели задач, чтобы отобразить сведения о поддержке питания компьютера, или установить указатель над значком, чтобы вывести сведения об оставшейся зарядке батареи.

Если компьютер поддерживает несколько батарей, установите флажок «Выводить состояние всех батарей».

 См. также


Чтобы отобразить команду “Остановка” в главном меню
Чтобы отобразить команду «Остановка» в главном меню

1	Нажмите кнопку [image]  для отображения свойств питания.

2	Нажмите кнопку «Расширенное», затем установите флажок «Поместить команду остановки в главное меню».

Совет

Чтобы скрыть команду остановки, снимите данный флажок.

 См. также


Компьютер не поддерживает возможности управления питанием. Компьютер должен иметь хотя бы APM BIOS или жесткий диск IDE для появления свойств питания в панели управления.


Включение поддержки управления питанием

1	Нажмите кнопку [image]  для отображения свойств питания.

2	Установите флажок «Управление питанием компьютера из Windows».


Чтобы отключить неактивные жесткие диски IDE

1	Нажмите кнопку [image]  для отображения свойств питания, а затем перейдите на вкладку «Диски».

Если вкладка «Диски» отсутствует, компьютер не имеет жестких дисков IDE.

2	Установите флажок «При питании от сети» или «При питании от батарей», а затем укажите, через сколько минут холостой работы отключаются жесткие диски.

Если вы не хотите, чтобы в Windows отключались жесткие диски, снимите этот флажок.

Примечания

Могут быть отключены только жесткие диски IDE.

Эти строки применяются ко всем жестким дискам IDE компьютера. Невозможно указание разных параметров для каждого жесткого диска.

 См. также