Настройка программы сжатия IMA ADPCM

Самый простой способ настройки программы сжатия IMA ADPCM: нажмите кнопку "Автоматическая настройка", которая автоматически определит параметры, оптимальные для данного компьютера.

Кроме того, параметры настройки программы сжатия могут быть заданы пользователем. Для получения сведений о параметрах настройки нажмите одну из следующих кнопок.

Сжатие

Распаковка

Автоматическая настройка


Настройка программы сжатия GSM 6.10

Самый простой способ настройки программы сжатия GSM 6.10: нажмите кнопку "Автоматическая настройка", которая автоматически определит параметры, оптимальные для данного компьютера.

Кроме того, параметры настройки программы сжатия могут быть заданы пользователем. Для получения сведений о параметрах настройки нажмите одну из следующих кнопок.

Сжатие

Распаковка

Автоматическая настройка


Программа сжатия аудиозаписей выполняет сжатие в режиме реального времени любых аудиозаписей, максимальные частоты которых не превышают указанные в поле "Сжатие". Чем выше частоты, тем большая часть ресурсов компьютера используется. Если данный компьютер не очень мощный или при воспроизведении файлов звукозаписи наблюдается временное прерывание звука, уменьшите значение этого параметра.


Программа сжатия аудиозаписей выполняет распаковку в режиме реального времени любых аудиозаписей, максимальные частоты которых не превышают указанные в поле "Распаковка". Чем выше частоты, тем большая часть ресурсов компьютера используется. Если данный компьютер не очень мощный или при воспроизведении файлов звукозаписи наблюдается временное прерывание звука, уменьшите значение этого параметра.


Программа сжатия аудиозаписей предназначена для преобразования файлов звукозаписи из одного формата в другой. Как правило, онa сжимает несжатые цифровые аудиозаписи, чтобы они занимали меньше памяти. При воспроизведении сжатых данных программа сжатия аудиозаписей распаковывает их.


Устанавливает значения параметров "Сжатие" и "Распаковка", оптимальные для данного компьютера.


Для просмотра этих сведений необходимо нажать кнопку "Справка" в окне диалога Настройка программы сжатия Microsoft IMA ADPCM или Настройка программы сжатия Microsoft GSM 6.10.


 Для просмотра списка ключевых слов выберите вкладку "Предметный указатель".