Временное хранилище скопированных или удаленных данных. Буфер является неотъемлемой частью Windows; в него помещаются скопированные или удаленные данные. Появившиеся в буфере данные остаются там до тех пор, пока в буфер не будут скопирован или удален другой фрагмент данных, или до перезагрузки Windows.


Любые данные или сведения, для которых предусмотрена операция копирования или удаления в буфер, например, выделенный фрагмент текста или рисунка либо одна или несколько файлов или папок.


Чтобы открыть файл буфера обмена

1	В меню Файл Буфера обмена выберите команду Открыть.

2	Дважды щелкните имя нужного файла.

3	В документе или папке, в которую следует поместить данные, перейдите в точку вставки.

4	В меню Правка выберите команду Вставить.

 См. также


Чтобы сохранить содержимое буфера обмена файл

1	В меню программы просмотра буфера обмена выберите команду Сохранить как.

2	Введите имя файла. Файл будет сохранен с расширением .clp.

Совет

Буфер обмена используется сохранения данных, которые могут потребоваться позднее.

 См. также


Просмотр содержимого буфера в другом формате

1	В меню Вид программы просмотра буфера обмена выберите нужный формат.

2	Чтобы вернуться к первоначальному формату, выберите пункт Авто.

Замечания

Буфер обмена используется для хранения данных в различных форматах, так что с его помощью можно легко переносить данные из одной программы в другую.

В меню Вид перечислены все форматы, установленные в системе.


Click Help Topics to return to the list of topics.