Отображение значка на панели задач после текущего времени.

Выбор этого значка позволяет изменить разрешение экрана.


Выбранный размер экранных шрифтов в единицах пиксел/дюйм.

Для изменения значения выберите другой размер шрифта из списка.


Изменение частоты обновления экрана монитора.

Доступные значения зависят от типа используемого адаптера монитора. Исходно задается стандартное для данного адаптера значение.


Переустановка параметров экрана монитора в Windows при возобновлении работы после выхода из режима остановки.

Большинство адаптеров вызывают мигание экрана при переустановке параметров. Имеется возможность устранить мигание, если снять данный флажок. Однако некоторым адаптерам для нормальной работы требуется установка этого флажка.


Включение автоматического определения в Windows, совместим ли монитор со стандартом `Plug and Play', для использования соответствующего программного обеспечения.

Некоторые адаптеры вызывают мигание экрана при определении монитора. Если это происходит, попробуйте снять данный флажок.


Отображение сведений об адаптере монитора.


Автоматический перезапуск компьютера при изменении системной палитры.


Применение изменений системной палитры без перезапуска компьютера.

Некоторые программы могут неправильно отображать цвета без перезапуска после выполнения таких изменений. Чтобы избежать этого, закройте программу, измените системную палитру, а затем вновь откройте программу.


Включение выдачи приглашения на перезагрузку Windows при каждом изменении системной палитры.


Увеличение или уменьшение размера области экрана, относительно области рабочего стола.

Например, если область экрана меньше области рабочего стола, будет сразу видна только часть рабочего стола, но имеется возможность "перемещаться" по рабочему столу с помощью мыши.

Это удобно применять для экранов переносных компьютеров.