Введение

Настоящий документ описывает установку и настройку 32-разрядного протокола DLC (Data Link Control - управление каналами обмена данных) на рабочей станции под управлением операционной системы Microsoft Windows 95, а также содержит сведения по устранению возможных неполадок. При изложении материала предполагается предварительное знакомство читателя с системой Windows 95, а также с техническими вопросами работы сетей, как описано в руководстве Microsoft Windows 95 Resource Kit.

Протокол DLC предназначен, в основном, для организации доступа к большим ЭВМ компании IBM® и компьютерам серии AS/400. Программы эмуляции терминалов ЭВМ используют этот протокол для прямой связи с большой ЭВМ. При обычной работе в сети Windows 95 протокол DLC не используется.

 Основные сведения о 32-разрядном протоколе DLC

 Установка 32-разрядного протокола DLC

     Автоматизированная установка 32-разрядного протокола DLC

     Сетевая установка 32-разрядного протокола DLC

 Настройка 32-разрядного протокола DLC

     Параметры 32-разрядного протокола DLC

 Технические сведения о 32-разрядном протоколе DLC

     Отключение поддержки 16-разрядных программ

     Переход от поддержки локальной сети IBM

     Параметры «Макс. число связей» и «Макс. число SAP»

     Устранение неполадок для 32-разрядного протокола DLC

 Техническая поддержка

 Сведения об авторских правах


Основные сведения о 32-разрядном протоколе DLC

Пакет программ 32-разрядного протокола DLC для Windows 95 позволяет администратору сети обеспечить поддержку 32- и 16-разрядных программ, использующих протокол DLC.

Этот протокол обеспечивает поддержку 32-разрядных программ для Windows, использующих CCB2, однако поддержка не распространяется на 32-разрядные программы, разработанные для OS/2. Кроме того, обеспечивается поддержка 16-разрядных программ, использующих CCB1. 32-разрядный протокол DLC заменяет 16-разрядный протокол DLC компании Microsoft и может также заменить драйверы поддержки локальной сети компании IBM, что позволит увеличить свободный объем обычной и верхней области памяти. Дополнительные сведения о переходе от драйверов поддержки локальной сети IBM приведены в разделе Переход от поддержки локальной сети IBM.

Установка 32-разрядного протокола DLC на рабочей станции Windows 95 позволяет организовать прямое подключение к главному компьютеру, такому как большая ЭВМ или IBM AS/400. Этот протокол можно использовать с драйверами сетевых плат Token Ring, FDDI или Ethernet.

Примечание.  32-разрядный протокол DLC также может быть использован для обеспечения доступа к локальным принтерам, подключенным непосредственно к сети. Например, протокол DLC позволяет печатать на принтере (таком как Hewlett-Packard HP® LaserJet® 4Si), использующем сетевую плату HP JetDirect® для прямого подключения к сети вместо обычного подключения к порту сервера печати. Для этого необходимо установить и запустить протокол DLC на сервере печати, обслуживающем данный принтер. На остальных компьютерах, которые просто отправляют задания печати на сервер печати, протокол DLC устанавливать не нужно. Чтобы воспользоваться преимуществами драйвера устройства протокола DLC, необходимо добавить в папку принтеров сетевой принтер.

Для связи с сетью 32-разрядный протокол DLC не использует систему сетевой переадресации. Этот протокол не имеет интерфейса NetBIOS. Для вызова 32-разрядного протокола DLC из 16-разрядной программы эмуляции терминала применяется вектор прерывания 0x5C (NetBIOS). 32-разрядный протокол DLC может быть установлен совместно с другими протоколами и соответствует спецификации NDIS (интерфейсов сетевых драйверов) 3.1.


Установка 32-разрядного протокола DLC

На компьютерах с операционной системой Windows 95 установка 32-разрядного протокола DLC проводится с помощью значка «Сеть» панели управления. Допускается также установка этого протокола на рабочей станции с помощью инструкций сценариев выборочной установки Windows 95. Дополнительные сведения приведены в разделе Автоматизированная установка 32-разрядного протокола DLC.

Примечание.  Перед началом установки приготовьте установочный диск Windows 95. В процессе установки с этого диска потребуется несколько файлов.

Когда программа установки выведет запрос установочного диска Windows 95, укажите папку на установочном диске, содержащую CAB-файлы Windows 95.

Чтобы установить 32-разрядный протокол Microsoft DLC:

1.	Откройте панель управления и дважды щелкните значок «Сеть», а затем нажмите кнопку «Добавить».

2.	Дважды щелкните строку «Протокол».

3.	Нажмите кнопку «Установить с диска» и введите имя дисковода с дискетой или сетевого диска, где расположены файлы 32-разрядного протокола DLC.

4.	Следуйте выводимым на экран указаниям. При появлении соответствующего указания перезагрузите компьютер, чтобы внесенные изменения вступили в силу.

Примечание.  Чтобы убедиться в правильной привязке 32-разрядного протокола DLC к сетевой плате, дважды щелкните значок сетевой платы и перейдите на вкладку «Привязка». Если дважды щелкнуть строку 32-разрядного протокола DLC, то проверить привязку не удастся, так как к протоколам привязаны только клиенты и службы.

Программа установки Windows 95 удаляет все предыдущие параметры конфигурации для 16-разрядного протокола Microsoft DLC и добавляет в файл Autoexec.bat команду запуска программы Dlchlp.exe, обеспечивающую поддержку программ 16-разрядного DLC.

В следующей таблице перечислены файлы, обеспечивающие поддержку 32-разрядного протокола DLC.

Имя файла	Описание
Netdlc32.inf	Файл сценария установки Windows 95, содержащий команды и параметры для установки протокола DLC в системе Windows 95.
Dlc.vxd	Драйвер протокола DLC для Windows 95.
Dlcapi.dll	Библиотека DLL, обеспечивающая поддержку программ 32-разрядного DLC.
Dlcndi.dll	Библиотека DLL, используемая программой установки Windows 95 для выборочных установок.
Trcdlc.exe	Текстовая служебная программа для отслеживания команд DLC, выполняющих 32-разрядные вызовы. Эта служебная программа полезна для разработчиков при отладке и устранению неполадок в программах 32-разрядного DLC.
Dlchlp.exe	Резидентная программа для поддержки программ 16-разрядного DLC через 32-разрядный протокол DLC. Эта программа загружается из файла Autoexec.bat. Если поддержка 16-разрядных программ DLC не нужна, загрузка данной программы не требуется.
Внимание!  Если поддержка программ 16-разрядного протокола DLC не требуется, не удаляйте вручную строку запуска программы Dlchlp.exe из файла Autoexec.bat. Вместо этого отключите поддержку программ 16-разрядного DLC с помощью флажка «Поддержка CCB1». Дополнительные сведения приведены в разделе Отключение поддержки 16-разрядных программ.


Автоматизированная установка 32-разрядного протокола DLC

Установку 32-разрядного протокола Microsoft DLC можно включить в сценарий автоматизированной установки, проводимой с помощью файла Msbatch.inf. Дополнительные сведения об автоматизированной установке можно найти в главе 5 «Custom, Automated, and Push Installations» руководства Microsoft Windows 95 Resource Kit.

Для установки 32-разрядного протокола Microsoft DLC при автоматизированной установке Windows 95 необходимо предварительно выполнить следующие две операции:

1.	Добавить 32-разрядный протокол DLC в список доступных протоколов файла Msbatch.inf.

2.	Включить установку 32-разрядного протокола DLC в файле Msbatch.inf.

Чтобы добавить 32-разрядный протокол DLC в список доступных протоколов:

1.	Скопируйте все файлы 32-разрядного протокола DLC в каталог, где хранятся CAB-файлы Windows 95.

2.	Создайте файл с именем Custom.inf, а затем поместите в него следующие строки:

[version]

signature="$CHICAGO$"

[Custom_Precopy]

CopyFiles=PrecopyFiles

[DestinationDirs]

PrecopyFiles=2

[PrecopyFiles]

netdlc32.inf

[SourceDisksNames]

1=Disc_1_Desc,"",0

[SourceDisksFiles]

netdlc32.inf=1,,6000

[load_inf]

netdlc32.inf


Сетевая установка 32-разрядного протокола DLC

Установка 32-разрядного протокола DLC допускается и в ходе сетевой установки Windows 95. Дополнительные сведения о сетевой установке можно найти в главе 4 «Server-Based Setup for Windows 95» руководства Microsoft Windows 95 Resource Kit.

Для включения 32-разрядного протокола Microsoft DLC при сетевой установке Windows 95 необходимо предварительно выполнить следующие две операции:

1.	Включить 32-разрядный протокол Microsoft DLC в установочную копию Windows 95.

2.	Провести сетевую установку Windows 95 на компьютер, и добавить в процессе установки 32-разрядный протокол DLC.

Чтобы включить 32-разрядный протокол Microsoft DLC в установочную сетевую копию Windows 95:

1.	Создайте на сервере установочную сетевую копию Windows 95. Дополнительные сведения приведены в руководстве Microsoft Windows 95 Resource Kit.

2.	На компакт-диске Windows 95 перейдите в каталог \Admin\Nettools\Netsetup и запустите программу Infinst.exe.

3.	Нажмите кнопку «Set Path» и введите путь к сетевому установочному каталогу Windows 95 на сервере.

4.	Нажмите кнопку «Install INF» и укажите путь к каталогу или сетевому диску, где хранятся файлы установки 32-разрядного протокола Microsoft DLC.

Дополнительные сведения о программе Infinst.exe приведены в руководстве Microsoft Windows 95 Resource Kit.

При проведении сетевой установки 32-разрядный протокол DLC можно установить одним из двух способов:

•	Задание автоматической установки протокола с помощью файла Msbatch.inf.

•	Установка протокола вручную на каждый компьютер.

Чтобы задать автоматическую установку 32-разрядного протокола DLC в ходе сетевой установки:

1.	Откройте папку, в которой хранятся установочные файлы Windows 95.

2.	Добавьте в раздел [Network] файла Msbatch.inf следующую строку:

protocols=32dlc

Примечание.  Строка protocols= может одновременно содержать имена нескольких сетевых протоколов, разделенных запятыми, например:

protocols=32dlc,tcp/ip

2.	Запустите установку Windows 95 с сервера.

Чтобы установить 32-разрядный протокол DLC вручную в ходе сетевой установки:

1.	Запустите установку Windows 95 с сервера. Обязательно выберите режим выборочной установки.

2.	В диалоговом окне конфигурации сети нажмите кнопку «Добавить», а затем выберите строку «Протокол».

3.	Выберите в списке изготовителей строку «Microsoft», а в списке протоколов — строку 32-разрядного протокола Microsoft DLC.


Настройка 32-разрядного протокола DLC

Для настройки параметров 32-разрядного протокола DLC служит значок «Сеть» панели управления. В большинстве случаев изменение стандартных значений не требуется.

Чтобы провести настройку 32-разрядного протокола DLC вручную:

1.	Дважды щелкните значок «Сеть» панели управления.

2.	Выберите 32-разрядный протокол DLC и нажмите кнопку «Свойства».

При наличии на компьютере нескольких сетевых плат для каждой платы существует отдельная копия этого протокола.

3.	Для изменения параметров протокола перейдите на вкладку «Дополнительно». Подробные сведения об отдельных параметрах приведены в разделе Параметры 32-разрядного протокола DLC.

4.	По завершении внесения изменений нажмите кнопку «ОК». Чтобы изменения вступили в силу, необходимо провести перезагрузку компьютера.


Параметры 32-разрядного протокола DLC

В данной таблице описаны параметры протокола, допускающие настройку с помощью значка «Сеть» панели управления. Все эти параметры используются только для поддержки программ.

Параметр	Описание	Единицы	Диапазон	Стандарт
Номер адаптера CCB (аналогичен номеру сетевой платы для NCB)	Уникальный номер, служащий для идентификации каждой копии драйвера 32-разрядного протокола DLC, связанной с сетевой платой. Сведения об установке номера адаптера CCB для дополнительной или второй сетевой платы приведены в разделе Настройка 32-разрядного протокола DLC для второй сетевой платы.	порядковый номер	1 - 15	0
DIX для Ethernet	Формат пакетов. Для формата Ethernet 802.3 установите значение 0. Для формата Ethernet DIX 2.0 (Ethertype 0x80D5) установите значение 1 (включено). (Пакеты Ethernet DIX содержат дополнительное поле типа.)	логическое значение	0 - 1	0
Макс. размер группы	Максимальное число SAP, которые могут входить в группу SAP.	члены	1- 127	0
Макс. SAP группы	Максимальное число групп SAP, которые могут быть открыты одновременно.	SAP	1- 126	0
Макс. число связей	Максимальное число одновременно открытых станций связи. Дополнительные сведения приведены в разделе Параметры «Макс. число связей» и «Макс. число SAP».	связи	1- 255	20
Макс. число SAP	Число точек доступа к серверу. Описание SAP можно найти в руководстве IBM Local Area Network Technical Reference. Дополнительные сведения приведены в разделе Параметры «Макс. число связей» и «Макс. число SAP».	SAP	1- 255	3
Число адаптеров	Максимальное число сетевых плат, которые можно установить в компьютер.	адаптеры	1- 16	4
Макс. размер пакета	Максимальный размер пересылаемого по сети пакета. Верхняя граница значений этого параметра зависит от типа сети. Подробные сведения приведены в документации по сети.	байты	96-17960	4464
Число пользователей	Максимальное число одновременно открытых дескрипторов сетевых плат. Как правило, каждая 32-разрядная программа открывает собственный дескриптор сетевой платы.	открытые дескрипторы адаптеров	1-40	5
Дескрипторы NDIS	Число пакетов, которые драйвер сетевой платы может хранить в буфере пакетов перед отправкой их по сети.	пакеты	24-128	24
Поддержка CCB1	Значение 1 обеспечивает поддержку 16-разрядных программ, использующих CCB1. Значение 0 обеспечивает поддержку только 32-разрядных программ DLC. Дополнительные сведения приведены в разделе Отключение поддержки 16-разрядных программ.	логическое значение	0-1	1
Менять биты адреса	Если протокол DLC привязан к драйверу Ethernet или Token Ring, этот параметр должен иметь значение 1, чтобы включить обмен битов адресов.	логическое значение	0- 1	1
Таймер T1 (1)	Значение «короткого» интервала таймера повторной передачи. Этот таймер служит для определения задержки перед повтором передачи пакета уровня связи при отсутствии получения подтверждения. Дополнительные сведения приведены в разделе Параметры таймеров.	40 мс	1- 255	5
Таймер T1 (2)	Значение «длинного» интервала таймера повторной передачи. Этот таймер служит для определения задержки перед повтором передачи пакета уровня связи при отсутствии получения подтверждения. Дополнительные сведения приведены в разделе Параметры таймеров.	40 мс	1- 255	25
Таймер T2 (1)	Значение «короткого» интервала таймера задержки подтверждения. Этот таймер служит для определения задержки перед подтверждением полученного пакета в случае недоступности принимающего окна. Дополнительные сведения приведены в разделе Параметры таймеров.	40 мс	1- 255	1
Таймер T2 (2)	Значение «длинного» интервала таймера задержки подтверждения. Этот таймер служит для определения задержки перед подтверждением полученного пакета в случае недоступности принимающего окна. Дополнительные сведения приведены в разделе Параметры таймеров.	40 мс	1- 255	10
Таймер Ti (1)	Значение «короткого» интервала таймера простоя. Этот таймер служит для определения частоты проверки протоколом DLC наличия деятельности для неактивной связи. Дополнительные сведения приведены в разделе Параметры таймеров.	40 мс	1- 255	25
Таймер Ti (2)	Значение «длинного» интервала таймера простоя. Этот таймер служит для определения частоты проверки протоколом DLC наличия деятельности для неактивной связи. Дополнительные сведения приведены в разделе Параметры таймеров.	40 мс	1- 255	125
Маска слежения	Заданная по умолчанию маска, используемая служебной программой Trcdlc.exe. Дополнительные сведения приведены в разделе Установка 32-разрядного протокола DLC.	–	–	–


Настройка 32-разрядного протокола DLC для второй сетевой платы

При добавлении в компьютер второй сетевой платы создается копия 32-разрядного протокола DLC, которая привязывается к этой сетевой плате. После перезапуска компьютера для данной копии протокола автоматически устанавливается уникальное значение параметра «Номер адаптера CCB».

Примечание.  При удалении основной сетевой платы номер адаптера CCB для второй сетевой платы не изменится.

Дополнительные сведения о параметре «Номер адаптера CCB» приведены в разделе Параметры 32-разрядного протокола DLC.


Параметры таймеров

Протокол Microsoft DLC использует три таймера:

•	t1 (повторная передача)

•	t2 (подтверждение)

•	ti (простой)

Для каждого таймера определены «короткий» и «длинный» интервалы времени, которые используются для расчета времени. Различные команды DLC, например Dlc.Open.Sap, задают значение времени для таймера в виде целого числа от 1 до 10 условных единиц.

Если заданное число лежит в пределах от 1 до 5 единиц, настоящее время таймера будет равно:

(заданное число) * (значение «короткого» интервала) * 40 миллисекунд

Если выбранное число лежит в пределах от 6 до 10 единиц, настоящее время таймера будет равно:

(заданное число - 5) * (значение «длинного» интервала) * 40 миллисекунд

Некоторые сетевые программы автоматически изменяют заданные по умолчанию значения интервалов таймеров. Для этого используется команда Dlc.Open.Adapter.


Технические сведения о 32-разрядном протоколе DLC

Данный раздел содержит некоторые технические сведения о 32-разрядном протоколе DLC.

При переходе от 16-разрядного протокола DLC к 32-разрядному некоторые параметры по-прежнему остались доступны, но их имена изменились. Ниже приведена таблица соответствия имен параметров.

16-разрядный DLC	32-разрядный DLC
Swap	Менять биты адреса
UseDIX	DIX для Ethernet
SAPS	Макс. число SAP
Stations	Макс. число связей
Общий стандарт изготовителей оборудования получил название DIX по первым буквам трех компаний-составителей стандарта: Digital Equipment Corporation, Intel и Xerox. Существует две версии стандарта Ethernet DIX: 1.0 и 2.0. Windows 95 поддерживает Ethernet DIX версии 2.0.

Стандарт IEEE 802.3 CSMA/CD для сетей Ethernet основан на стандарте DIX Ethernet.


Отключение поддержки 16-разрядных программ

Если пользователи применяют только 32-разрядные сетевые программы, поддержку 16-разрядных программ можно отключить. Это позволит ускорить сетевые операции.

Чтобы отключить поддержку 16-разрядных программ:

1.	Дважды щелкните значок «Сеть» панели управления, а затем перейдите на вкладку «Конфигурация».

2.	Дважды щелкните строку 32-разрядного протокола DLC и перейдите на вкладку «Дополнительно».

3.	Выберите параметр «Поддержка CCB1» и установите для него значение 0.

При отключении параметра «Поддержка CCB1» строка запуска программы Dlchlp.exe будет удалена из файла Autoexec.bat.


Переход от поддержки локальной сети IBM

При переходе от программ поддержки локальной сети IBM к 32-разрядному протоколу DLC необходимо правильно задать значения некоторых параметров протокола. Следующая таблица показывает, как следует преобразовать значение параметра Xmit_swap из файла in Dxme0mod.sys в значения параметров «Менять биты адреса» и «DIX для Ethernet» для 32-разрядного протокола DLC.

Параметр Xmit_swap из файла Dxme0mod.sys	Параметр  «Менять биты адреса»	Параметр  «DIX для Ethernet»
0	1	0
1	1	1
2	0	0
3	0	1


Параметры “Макс. число связей” и “Макс. число SAP”
Параметры «Макс. число связей» и «Макс. число SAP»

Для работы каждой программы, использующей протокол DLC, требуется определенное число точек доступа к серверу (SAP) и станций связи. С другой стороны, каждая станция связи или SAP занимает определенный объем памяти, поэтому рекомендуется установить минимальное значение параметров, достаточное для успешной работы программы.

Если число необходимых для программы станций связи и SAP неизвестно, но требуется минимизировать объем памяти, занимаемый программами эмуляции терминала, начните с больших значений параметров и постепенно уменьшайте их, пока программа не перестанет работать.

По умолчанию 32-разрядный протокол Microsoft DLC использует 5 SAP и 20 станций связи. Эти значения достаточны для работы большинства программ. При необходимости число SAP и станций связи можно увеличить. Дополнительные сведения о настройке протокола DLC приведены в разделе Настройка 32-разрядного протокола DLC.

Сведения о выборе значений параметров числа SAP и станций связи для конкретной программы DLC должны быть приведены в документации по этой программе.


Устранение неполадок для 32-разрядного протокола Microsoft DLC

В данном разделе приведены общие советы по устранению неполадок, которые могут возникнуть при использовании 32-разрядного протокола DLC.


Общие неполадки

Windows 95 выводит сообщение об ошибке Dlchlp.

Подобное сообщение об ошибке появляется при удалении или переименовании файла Autoexec.bat, а также при удалении из этого файла строки запуска программы Dlchlp.exe. Для исправления ошибки добавьте снова строку запуска Dlchlp.exe в файл Autoexec.bat.

Сведения о назначении программы Dlchlp.exe приведены в разделе Отключение поддержки 16-разрядных программ.

Установка 32-разрядного протокола DLC в качестве стандартного сетевого протокола не приводит к изменению номеров привязки для протоколов NetBIOS.

32-разрядный протокол DLC не использует номер привязки протокола к сетевой плате, поэтому операция установки протокола DLC в качестве стандартного сетевого протокола не имеет смысла.


Неполадки при установке

Программа DLC не может выполнить подключение после обновления программ поддержки локальной сети IBM на 32-разрядный протокол Microsoft DLC.

Установка 32-разрядного протокола DLC поверх программ поддержки локальной сети IBM не допускается. Если перед добавлением 32-разрядного протокола DLC не удалить программы поддержки локальной сети IBM, подключение к главному компьютеру станет невозможным, причем компьютер Windows 95 может зависнуть.

Необходимо предварительно удалить протокол IBM DLC с помощью значка «Сеть» панели управления, а лишь затем установить 32-разрядный протокол Microsoft DLC. Дополнительные сведения приведены в разделе Установка 32-разрядного протокола DLC. Автоматический перенос настройки программ поддержки локальной сети IBM в настройку 32-разрядного протокола Microsoft DLC также невозможен. Обеспечить соответствие между значениями параметров 32-разрядного протокола Microsoft DLC и использованных до этого параметров программ поддержки локальной сети IBM необходимо вручную. Подробные сведения приведены в разделах Переход от поддержки локальной сети IBM и Параметры 32-разрядного протокола DLC.

Примечание.  Перед обновлением программ поддержки локальной сети IBM обязательно запишите значения параметров командной строки для запуска драйвера DXM, что позволит впоследствии правильно настроить соответствующие параметры 32-разрядного протокола Microsoft DLC. Дополнительные сведения приведены в разделе Переход от поддержки локальной сети IBM.

Как настроить 32-разрядный протокол DLC для дополнительной сетевой платы после перехода от поддержки локальной сети IBM?

Для настройки дополнительной сетевой платы используется параметр «Номер адаптера CCB». Дополнительные сведения приведены в разделе Настройка 32-разрядного протокола DLC для второй сетевой платы.


Вопросы совместимости и настройки

Допускается ли привязка 32-разрядного протокола DLC к контроллеру удаленного доступа?

В настоящее время привязка 32-разрядного протокола Microsoft DLC к контроллеру удаленного доступа невозможна. Если установить контроллер удаленного доступа, а затем 32-разрядный протокол DLC, то привязка протокола к контроллеру удаленного доступа как будто появляется в списке. Однако после перезапуска компьютера Windows 95 специально удаляет эту привязку.

Почему невозможна настройка параметров «Extra SAPs» и «Extra Stations»?

Параметры «Extra SAPs» и «Extra Stations» не используются в 32-разрядном протоколе Microsoft DLC. Изначально эти параметры позволяли сократить использование обычной памяти, но в данной версии это не требуется.

После удаления драйвера сетевой платы программы не могут установить связь с главным компьютером.

Если компьютер настроен на работу с несколькими сетевыми платами, удаление сетевой платы может помешать программе DLC правильно установить связь с главным компьютером. Подключение будет невозможно, если удаляется именно та сетевая плата, на которую настроена программа DLC. Для устранения ошибки следует проверить значение параметра «Номер адаптера CCB». Если программа DLC настроена на работу с основной сетевой платой, этот параметр должен иметь значение 0; для дополнительной (или второй) сетевой платы требуется значение 1. 32-разрядный протокол DLC допускает номера адаптеров CCB2 от 0 до F.

После добавления или обновления 32-разрядного протокола DLC не удается подключиться к главному компьютеру по сети Ethernet.

Наиболее частыми причинами неполадок при использовании протокола DLC в сети Ethernet являются перемена мест бит адреса и поддержка стандарта Ethernet DIX. Проверьте используемый главным компьютером тип пакетов (802.3 или Ethernet DIX 2.0) и использование в сети перемены мест бит адреса. Дополнительные сведения приведены в разделе Настройка 32-разрядного протокола DLC.

После установки 32-разрядного протокола DLC для сетевой платы Token Ring компьютер Windows 95 зависает.

Иногда сетевые платы Token Ring используют слишком малое значение параметра RcvBufsize, так что размер буфера становится меньше размера пересылаемого по сети пакета данных. В подобном случае необходимо перезагрузить Windows 95 в режиме защиты от сбоев и увеличить значение параметра RcvBufSize для драйвера сетевой платы. Дополнительные сведения о подходящих значениях параметров сетевой платы можно найти в документации по сетевой плате.


Техническая поддержка

Получение справочных сведений Microsoft

Источники сведений	Способ доступа
The Microsoft Network	В меню Microsoft выберите Windows 95, а затем выберите WinNews, либо воспользуйтесь Microsoft Knowledge Base
America Online®	Используйте ключевое слово winnews
CompuServe®	Введите go winnews. Чтобы получить сведения о продукте из Microsoft Knowledge Base, введите go mskb
FTP через Internet	Введите ftp://ftp.microsoft.com /PerOpSys/Win_News
GEnie™	Загрузите файлы из области WinNews в Windows 95 RTC
Prodigy™	Введите jump winnews
World Wide Web (Internet)	Введите http://www.windows.microsoft.com
Службы поддержки продуктов Microsoft	Если вы находитесь за пределами США, обратитесь в организацию, в которой был приобретен продукт, или в местный филиал корпорации Microsoft. Перечень филиалов корпорации Microsoft и порядок доступа к ним содержатся в книге Введение в Microsoft Windows 95, а также в файле Support.txt, устанавливаемом вместе с Windows 95.


Сведения об авторских правах

Программы 32-разрядного протокола DLC предназначены для использования только в операционной системе Microsoft Windows 95 и считаются частью этой операционной системы. Поэтому их использование регламентируется теми же соглашениями, что и использование самой операционной системы.

Содержание настоящего документа отражает текущее представление Microsoft Corporation об обсуждаемых в нем вопросах на момент публикации документа. Из-за необходимости своевременного реагирования Microsoft на изменяющиеся условия рынка, содержание документа не накладывает никаких обязательств со стороны Microsoft, и Microsoft не может гарантировать точность любых сведений, представленных после даты публикации.

Настоящий документ предназначен исключительно для предоставления справочных сведений. СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА НЕ НАКЛАДЫВАЕТ НА MICROSOFT НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЯВНОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ.

Microsoft, MS-DOS, Visual Basic, Windows, Windows NT и эмблема Windows являются охраняемыми товарными знаками Microsoft Corporation в США и других странах.

AIX, IBM и OS/2 являются охраняемыми товарными знаками International Business Machines Corporation. Banyan является охраняемым товарным знаком Banyan Systems, Inc. Hewlett-Packard, HP, JetDirect и LaserJet являются охраняемыми товарными знаками Hewlett-Packard Company. NetWare и Novell являются охраняемыми товарными знаками Novell, Inc. UNIX является охраняемым товарным знаком в США и других странах, исключительным правом выдачи лицензий на который обладает X/Open, Ltd.

0995