Служебная программа HP JetAdmin

Программа HP JetAdmin является одним из средств администрирования сети и предназначена для установки и настройки подключенных к сети принтеров Hewlett-Packard при помощи сервера печати (сетевого интерфейса) HP JetDirect. Эта программа выполняется в среде Microsoft Windows и применяется как при работе с файловым сервером Novell NetWare, так и в одноранговой сети без файлового сервера Novell NetWare.


Удаление принтера из сети
Чтобы удалить принтер из сети

1	Выделите нужный принтер в списке главного окна и выберите в меню Принтер команду Свойства.

2	Перейдите на вкладку "JetDirect".

3	Выберите в списке строку "Сброс платы JetDirect".

4	Выберите параметр "Восстановить аппаратные установки платы".

5	Нажмите кнопку "ОК".

6	Отключите питание принтера.

После удаления принтера его имя будет еще видно в списке главного окна примерно в течение 2 минут.


Изменение параметров HP JetDirect
Чтобы изменить параметры HP JetDirect

1	Выделите нужный принтер в списке главного окна и выберите в меню Принтер команду Свойства.

На экране появится окно свойств с доступными вкладками.

2	Перейдите на вкладку "JetDirect".

3	Выберите в списке параметр, значение которого требуется изменить. Если нужного параметра не видно на экране, воспользуйтесь полосами прокрутки.

4	Задайте требуемое значение для выбранного параметра.

5	Нажмите кнопку "ОК", чтобы изменение вступило в силу.

Совет

Чтобы вывести окно свойств непосредственно из главного окна, укажите на имя нужного принтера в списке и дважды нажмите кнопку мыши.


Проведение диагностики принтера
Чтобы провести диагностику принтера

1	Выделите нужный принтер в списке главного окна и выберите в меню Принтер команду Свойства.

На экране появится окно свойств с доступными вкладками.

2	Перейдите на вкладку "Диагностика".

3	Укажите на нужный тип диагностики и дважды нажмите кнопку мыши.

4	При необходимости укажите на требуемый тип данных и дважды нажмите кнопку мыши.

На экран будет выведено текущее состояние по выбранному типу диагностики.

5	Чтобы немедленно обновить данные, нажмите кнопку "Обновить".

6	Чтобы сохранить данные в файл, нажмите кнопку "Сохранить", а затем введите расположение, имя и тип файла, в который будут сохранены данные.

7	По завершении работы нажмите кнопку "ОК".

Совет

Кнопки "Развернуть все" и "Свернуть все" позволяют, соответственно, развернуть или свернуть список разделов диагностики.


Вкладка свойств HP JetDirect

Эта вкладка позволяет настроить удаленный сетевой интерфейс HP JetDirect, включая следующие параметры:

  Настройка PJL

  Уведомление о количестве тонера

  Типы пакетов

  Стеки протоколов

  Параметры перезапуска HP JetDirect

  Частота сеансов связи

  Частота опроса заданий

  Время ожидания задания

  Маршрутизация источника Token-Ring

  Локально определяемый адрес

Советы

  Параметры вкладок свойств, выводимые с пониженной яркостью или отсутствующие, недоступны для выбранного принтера или сервера печати HP JetDirect.

  Параметры "Маршрутизация источника" и "Локально определяемый адрес" доступны только в сетевой среде, поддерживающей эти возможности.


Задание параметров настройки PJL
Чтобы задать параметры настройки PJL

1	При выведенном окне свойств перейдите на вкладку "JetDirect".

2	Выберите в списке параметров строку "Дополнительно".

3	Задайте нужные параметры настройки PJL.

4	Нажмите кнопку "ОК", чтобы изменение вступило в силу.


Параметры настройки PJL

Сервер печати HP JetDirect использует язык заданий печати (Printer Job Language, PJL) для выполнения следующих специальных функций:

  Вывод страниц заголовков - Установите флажок "Выводить страницы заголовков", чтобы обеспечить печать страниц заголовков на принтере, поддерживающем язык PostScript и работающем в режиме сервера очередей.

  Определение конца заданий печати - Установите флажок "Определять конец задания", чтобы включить данную функцию для принтера, работающего в режиме сервера очередей. При этом служебная программа HP JetAdmin будет отслеживать, сколько времени принтер проводит в состоянии ожидания без получения новых данных перед тем, как завершить задание печати.

  Дополнительные сведения о состоянии принтера - Установите флажок "Получать сведения о принтере", чтобы использовать язык PJL для получения дополнительных сведений о состоянии принтера.


Выбор варианта уведомления о количестве тонера
Чтобы выбрать вариант уведомления о количестве тонера

1	При выведенном окне свойств перейдите на вкладку "JetDirect".

2	Выберите в списке параметров строку "Дополнительно".

3	Задайте нужные параметры уведомления о количестве тонера.

4	Нажмите кнопку "ОК", чтобы изменение вступило в силу.


Уведомление о количестве тонера

Существует два возможных варианта уведомления оператора о количестве тонера.

  Только при необходимости дозаправки - При выборе этого варианта уведомление посылается оператору только тогда, когда принтер переходит в режим "не готов" из-за низкого уровня тонера. Как правило, уведомление в данном режиме означает, что картридж тонера пуст.

  Даже если принтер еще может работать - При выборе этого варианта уведомление посылается оператору при возникновении предупреждения о низком уровне тонера. Как правило, это уведомление означает, что тонера осталось мало, но принтер еще может работать некоторое время.


Выбор типов пакетов
Чтобы выбрать типы пакетов

1	При выведенном окне свойств перейдите на вкладку "JetDirect".

2	Выберите в списке параметров строку "Типы пакетов".

3	Установите флажок для нужного типа пакетов, требуемого для работы сервера печати HP JetDirect.

4	Нажмите кнопку "ОК", чтобы изменение вступило в силу.

ОСТОРОЖНО!

Связь программы HP JetAdmin с сервером печати HP JetDirect будет нарушена, если отключить необходимый тип пакетов, применяемый для поддержки канала конфигурации.


Типы пакетов

Сервер печати HP JetDirect может использовать несколько доступных типов пакетов, включая следующие:

  Включить все типы пакетов (AUTO) - При выборе этого флажка сервер печати HP JetDirect принимает любые допустимые типы пакетов.

  Включить Ethernet_802.3 - При выборе этого флажка сервер печати HP JetDirect использует только тип пакетов Ethernet 802.3.

  Включить Ethernet_II - При выборе этого флажка сервер печати HP JetDirect использует только тип пакетов Ethernet II.

  Включить Ethernet_802.2 - При выборе этого флажка сервер печати HP JetDirect использует только тип пакетов Ethernet 802.2.

  Включить Ethernet_SNAP - При выборе этого флажка сервер печати HP JetDirect использует только тип пакетов Ethernet SNAP.


Выбор стеков протоколов
Чтобы выбрать стеки протоколов

1	При выведенном окне свойств перейдите на вкладку "JetDirect".

2	Выберите в списке параметров строку "Стеки протоколов".

3	Установите флажок для нужного типа стеков протоколов, по которому сервер печати HP JetDirect будет получать данные для печати.

4	Нажмите кнопку "ОК", чтобы изменение вступило в силу.


Задание параметров перезапуска интерфейса HP JetDirect
Чтобы задать параметры перезапуска интерфейса HP JetDirect

1	При выведенном окне свойств перейдите на вкладку "JetDirect".

2	Выберите в списке строку "Сброс платы JetDirect".

3	Выберите требуемый вариант перезапуска.

4	Нажмите кнопку "ОК", чтобы изменение вступило в силу.


Параметры перезапуска

Существует несколько вариантов перезапуска подключения сервера печати HP JetDirect к файловым серверам, а также возможность восстановления аппаратных установок сервера печати HP JetDirect:

  Перерегистрация на сервере NetWare - При выборе данного варианта все подключения между сервером печати HP JetDirect и любыми файловыми серверами завершаются и перезапускаются, включая чтение заново файлов конфигурации. Этот процесс прерывает выполнение текущих заданий печати из стека протокола Novell и позволяет изменить тип пакетов и частоту опроса.

  Полная реинициализация - При выборе данного варианта происходит немедленный перезапуск стека протокола Novell на сервере печати HP JetDirect. Этот процесс прерывает выполнение текущих заданий печати из стека протокола Novell и позволяет изменить тип пакетов и частоту опроса.

  Восстановление аппаратных установок платы - При выборе данного варианта происходит немедленное восстановление аппаратных установок для параметров сервера печати HP JetDirect, включая очистку присвоенного имени. После выбора этого варианта следует отключить питание принтера, а затем снова его включить. Для принтера также происходит восстановление аппаратных установок параметров.


Выбор частоты сеансов связи
Чтобы задать частоту сеансов связи

1	При выведенном окне свойств перейдите на вкладку "JetDirect".

2	Выберите в списке параметров строку "Временные интервалы".

3	Измените частоту сеансов связи при помощи кнопок со стрелками или выделите текущее значение и введите новое.

4	Нажмите кнопку "ОК", чтобы изменение вступило в силу.


Выбор частоты опроса заданий
Чтобы задать частоту опроса заданий

1	При выведенном окне свойств перейдите на вкладку "JetDirect".

2	Выберите в списке параметров строку "Временные интервалы".

3	Измените частоту опросов заданий при помощи кнопок со стрелками или выделите текущее значение и введите новое.

4	Нажмите кнопку "ОК", чтобы изменение вступило в силу.


Выбор времени ожидания заданий
Чтобы задать время ожидания заданий

1	При выведенном окне свойств перейдите на вкладку "JetDirect".

2	Выберите в списке параметров строку "Временные интервалы".

3	Измените время ожидания заданий при помощи кнопок со стрелками или выделите текущее значение и введите новое.

4	Нажмите кнопку "ОК", чтобы изменение вступило в силу.


Задание режима маршрутизации источника Token-Ring
Чтобы задать режим маршрутизации источника Token-Ring

1	При выведенном окне свойств перейдите на вкладку "JetDirect".

2	Выберите в списке параметров строку "Token Ring".

3	Выберите нужный режим маршрутизации источника.

4	Нажмите кнопку "ОК", чтобы изменение вступило в силу.

Примечание

Параметры "Маршрутизация источника" и "Локально определяемый адрес" доступны только в сетевой среде, поддерживающей эти возможности.


Режимы маршрутизации источника

Существует несколько возможных режимов маршрутизации источника Token-Ring:

  Автоматический режим (AUTO) - Этот режим позволяет серверу печати HP JetDirect выбирать подходящий режим маршрутизации источника.

  Отправка без маршрутизации (OFF) - В этом режиме допускается получение пакетов, но только в пределах одного кольца.

  С маршрутизацией, один путь (SINGLE R) - Этот режим включает маршрутизацию источников и применяется для передач пакетов, или когда маршрут неизвестен.

  С маршрутизацией, все пути (ALL RT) - Этот режим включает маршрутизацию источников и применяется для передач пакетов, или когда маршрут неизвестен.


Задание локально определяемого адреса
Чтобы задать локально определяемый адрес

1	При выведенном окне свойств перейдите на вкладку "JetDirect".

2	Выберите в списке параметров строку "Token Ring".

3	Перейдите в поле "Локально определяемый адрес".

4	Введите новый адрес узла для сервера печати HP JetDirect.

Этот адрес должен содержать 12 разрядов и лежать в пределах от 4000 0000 0000 до 40FF FFFF FFFF.

5	Нажмите кнопку "ОК", чтобы изменение вступило в силу.

Советы

  Чтобы предотвратить возможные ошибки связи, предварительно убедитесь, что вводимый в пункте 4 адрес не используется другим устройством.

  Параметры "Маршрутизация источника" и "Локально определяемый адрес" доступны только в сетевой среде, поддерживающей эти возможности.


Локально определяемый адрес

Локально определяемые адреса поддерживаются только на серверах печати HP JetDirect в сети Token Ring. Этот параметр позволяет изменить адрес узла для сервера печати, который будет затем использоваться для всех операций связи с сервером печати HP JetDirect.

Чтобы предотвратить возможные ошибки связи, предварительно убедитесь, что задаваемый адрес не используется другим устройством.

Примечание

При использовании протокола Novell на сервере печати HP JetDirect можно провести перезапуск среды и продолжить печать сразу после присвоения локально определяемого адреса. Однако для других сетевых протоколов, включая серверы UNIX, IBM OS/2 и Microsoft, необходимо сперва повторно провести настройку, чтобы воспользоваться новым адресом.


Вкладка свойств "Диагностика"

Эта вкладка выводит следующие общие сведения о диагностике:

  Состояние DLC/LLC

  Состояние EtherTalk

  Описание интерфейса HP JetDirect

  Сведения о пакетах

  Сведения о файловом сервере NetWare

  Типы пакетов NetWare

  Число пакетов NetWare

  Сведения о принтере

  Состояние TCP/IP

Изучение выводимых на данной вкладке значений позволяет заметить отклонения от нормальных условий работы сети, которые могут замедлить операции печати и снизить их надежность. Количество сетевых ошибок следует оценивать по сравнению с общим числом переданных и принятых пакетов, причем наличие ошибок более чем в 5% от полного числа пакетов считается превышением допустимого числа ошибок.

Советы

  Параметры вкладок свойств, выводимые с пониженной яркостью, недоступны для выбранного принтера.

  Чтобы вывести окно свойств непосредственно из главного окна, укажите на имя нужного принтера в списке и дважды нажмите кнопку мыши.


Вывод состояния принтера и сервера DLC/LLC
Чтобы вывести состояние принтера и сервера DLC/LLC

1	При выведенном окне свойств перейдите на вкладку "Диагностика".

2	Выберите строку "DLC/LLC" и дважды нажмите кнопку мыши.

На экран будет выведено текущее состояние сервера и принтера.

3	Чтобы обновить данные, нажмите кнопку "Обновить".

4	Чтобы сохранить данные в файл, нажмите кнопку "Сохранить", а затем введите расположение, имя и тип файла, в который будут сохранены данные.

5	По завершении работы нажмите кнопку "ОК".


Вывод состояния принтера EtherTalk
Чтобы вывести состояние принтера EtherTalk

1	При выведенном окне свойств перейдите на вкладку "Диагностика".

2	Выберите строку "EtherTalk" и дважды нажмите кнопку мыши.

На экран будет выведено текущее состояние системы печати Macintosh.

3	Чтобы обновить данные, нажмите кнопку "Обновить".

4	Чтобы сохранить данные в файл, нажмите кнопку "Сохранить", а затем введите расположение, имя и тип файла, в который будут сохранены данные.

5	По завершении работы нажмите кнопку "ОК".


Вывод состояния TCP/IP
Чтобы вывести состояние TCP/IP

1	При выведенном окне свойств перейдите на вкладку "Диагностика".

2	Выберите строку "TCP/IP" и дважды нажмите кнопку мыши.

3	Укажите на нужный тип сведений и дважды нажмите кнопку мыши.

На данной вкладке можно вывести сведения о подключении, общие сведения (включая адрес IP), данные о размере передаваемых данных в байтах, а также различные статистические данные.

4	Чтобы обновить данные, нажмите кнопку "Обновить".

5	Чтобы сохранить данные в файл, нажмите кнопку "Сохранить", а затем введите расположение, имя и тип файла, в который будут сохранены данные.

6	По завершении работы нажмите кнопку "ОК".


Вывод сведений об интерфейсе HP JetDirect
Чтобы вывести сведения об интерфейсе HP JetDirect

1	При выведенном окне свойств перейдите на вкладку "Диагностика".

2	Выберите строку "JetDirect" и дважды нажмите кнопку мыши.

3	Укажите на строку "Общие" и дважды нажмите кнопку мыши.

На экране появятся номер модели, адрес, версия, тип ввода/вывода и другие сведения о сервере печати HP JetDirect для текущего выбранного принтера.

4	Чтобы обновить данные, нажмите кнопку "Обновить".

5	Чтобы сохранить данные в файл, нажмите кнопку "Сохранить", а затем введите расположение, имя и тип файла, в который будут сохранены данные.

6	По завершении работы нажмите кнопку "ОК".


Вывод сведений о пакетах
Чтобы вывести сведения о пакетах

1	При выведенном окне свойств перейдите на вкладку "Диагностика".

2	Выберите строку "JetDirect" и дважды нажмите кнопку мыши.

3	Укажите на строку "Принято пакетов" или "Передано пакетов" и дважды нажмите кнопку мыши.

На экран будет выведено общее число переданных или принятых пакетов, число пакетов с ошибками, а также другие сведения о пакетах. Изучение этих значений позволяет заметить отклонения от нормальных условий работы сети, которые могут замедлить операции печати и снизить их надежность. Количество сетевых ошибок следует оценивать по сравнению с общим числом переданных и принятых пакетов, причем наличие ошибок более чем в 5% от полного числа пакетов считается превышением допустимого числа ошибок.

4	Чтобы обновить данные, нажмите кнопку "Обновить".

5	Чтобы сохранить данные в файл, нажмите кнопку "Сохранить", а затем введите расположение, имя и тип файла, в который будут сохранены данные.

6	По завершении работы нажмите кнопку "ОК".


Вывод сведений о сервере NetWare
Чтобы вывести сведения о сервере NetWare

1	При выведенном окне свойств перейдите на вкладку "Диагностика".

2	Выберите строку "NetWare" и дважды нажмите кнопку мыши.

3	Укажите на строку с именем файлового сервера и дважды нажмите кнопку мыши.

На экране появятся состояние подключения и сведения об очередях для файлового сервера.

4	Чтобы обновить данные, нажмите кнопку "Обновить".

5	Чтобы сохранить данные в файл, нажмите кнопку "Сохранить", а затем введите расположение, имя и тип файла, в который будут сохранены данные.

6	По завершении работы нажмите кнопку "ОК".


Вывод сведений о типе пакетов
Чтобы вывести сведения о типе пакетов

1	При выведенном окне свойств перейдите на вкладку "Диагностика".

2	Выберите строку "NetWare" и дважды нажмите кнопку мыши.

3	Укажите на строку "Типы пакетов" и дважды нажмите кнопку мыши.

4	Укажите на отдельный тип пакетов, о котором требуется получить сведения, и дважды нажмите кнопку мыши.

На экране появятся сетевые сведения о выбранном типе пакетов.

5	Чтобы обновить данные, нажмите кнопку "Обновить".

6	Чтобы сохранить данные в файл, нажмите кнопку "Сохранить", а затем введите расположение, имя и тип файла, в который будут сохранены данные.

7	По завершении работы нажмите кнопку "ОК".


Вывод сведений о числе пакетов
Чтобы вывести сведения о числе пакетов

1	При выведенном окне свойств перейдите на вкладку "Диагностика".

2	Выберите строку "NetWare" и дважды нажмите кнопку мыши.

3	Укажите на строку "Число пакетов" и дважды нажмите кнопку мыши.

На экране появятся текущие сведения о числе пакетов.

4	Чтобы обновить данные, нажмите кнопку "Обновить".

5	Чтобы сохранить данные в файл, нажмите кнопку "Сохранить", а затем введите расположение, имя и тип файла, в который будут сохранены данные.

6	По завершении работы нажмите кнопку "ОК".


Вывод дополнительных сведений о принтере
Чтобы вывести специальные сведения о принтере

1	При выведенном окне свойств перейдите на вкладку "Диагностика".

2	Выберите строку "Принтер" и дважды нажмите кнопку мыши.

3	Укажите на нужный тип сведений и дважды нажмите кнопку мыши.

На данной вкладке можно вывести сведения о числе страниц, номерах версий, серийном номере принтера, поддерживаемом языке печати, а также об установленных модулях памяти SIMM .

4	Чтобы обновить данные, нажмите кнопку "Обновить".

5	Чтобы сохранить данные в файл, нажмите кнопку "Сохранить", а затем введите расположение, имя и тип файла, в который будут сохранены данные.

6	По завершении работы нажмите кнопку "ОК".


Вывод вкладок свойств
Чтобы вывести вкладки свойств

1	Выделите нужный принтер в списке главного окна и выберите в меню Принтер команду Свойства.

На экране появится окно свойств с доступными вкладками.

2	Перейдите на нужную вкладку, выбрав соответствующий корешок.

Советы

  Чтобы вывести окно свойств непосредственно из главного окна, укажите на имя нужного принтера в списке и дважды нажмите кнопку мыши.

  Кнопка "Справка" позволяет получить дополнительные сведения о текущей вкладке свойств.


Вкладка "Диагностика" позволяет вывести сведения о сервере печати HP JetDirect и его текущее состояние, сведения о принтере и статистические данные о протоколе. Сведения для этой вкладки получаются из разных мест системы, причем широко используются средства диагностики NetWare и Простой протокол управления сетью SNMP (Simple Network Management Protocol).


Кнопка "Справка" выводит справочные сведения о задачах и элементах текущего окна или вкладки.


Кнопка "Отмена" отменяет все изменения, внесенные со времени последнего сохранения при помощи кнопки "ОК".


Кнопка "ОК" применяет и сохраняет все изменения, внесенные со времени последнего сохранения.


Эта кнопка позволяет обновить диагностические сведения.


Эта кнопка позволяет сохранить диагностические сведения в файл. Введите расположение, имя и тип файла, в который будут сохранены данные.


Список доступных параметров сервера печати HP JetDirect включает разделы "Дополнительно", "Типы пакетов", "Стеки протоколов", "Параметры перезапуска HP JetDirect" и "Временные интервалы", а также параметры Token Ring (когда они поддерживаются).


Сервер печати HP JetDirect использует язык заданий печати (Printer Job Language, PJL) для выполнения специальных функций, включая вывод страниц заголовков, определение конца заданий и получение дополнительных сведений о состоянии принтера.


Установите флажок "Выводить страницы заголовков", чтобы обеспечить печать страниц заголовков на принтере, поддерживающем язык PostScript и работающем в режиме сервера очередей.


Установите флажок "Определять конец задания", чтобы включить данную функцию для принтера, работающего в режиме сервера очередей. При этом служебная программа HP JetAdmin будет отслеживать, сколько времени принтер проводит в состоянии ожидания без получения новых данных перед тем, как завершить задание печати.


Установите флажок "Получать сведения о принтере", чтобы использовать язык PJL для получения дополнительных сведений о состоянии принтера.


Содержит варианты уведомления оператора об ошибках, связанных с количеством тонера.


При выборе этого варианта уведомление посылается оператору, когда принтер переходит в режим "не готов" из-за низкого уровня тонера. Обычно это означает, что картридж тонера пуст.


При выборе этого варианта уведомление посылается оператору при возникновении предупреждения о низком уровне тонера. Как правило, это уведомление означает, что тонера осталось мало, но принтер еще может работать некоторое время.


Содержит список доступных типов пакетов, которые будут использоваться стеками протокола NetWare для отправки и приема данных.


При выборе этого флажка сервер печати HP JetDirect принимает любые допустимые типы пакетов.


При выборе этого флажка сервер печати HP JetDirect использует только тип пакетов Ethernet 802.3.


При выборе этого флажка сервер печати HP JetDirect использует только тип пакетов Ethernet II.


При выборе этого флажка сервер печати HP JetDirect использует только тип пакетов Ethernet 802.2.


При выборе этого флажка сервер печати HP JetDirect использует только тип пакетов Ethernet SNAP.


Содержит список доступных стеков протоколов, по которым сервер печати HP JetDirect будет получать данные для печати.


При выборе этого флажка сервер печати HP JetDirect получает данные для печати из сети Novell NetWare по протоколу IPX/SPX.


При выборе этого флажка сервер печати HP JetDirect получает данные для печати из сети Microsoft или IBM по протоколу DLC/LLC.


При выборе этого флажка сервер печати HP JetDirect получает данные для печати из сети HP-UX, SunOS или Solaris по протоколу TCP/IP.


При выборе этого флажка сервер печати HP JetDirect получает данные для печати из сети EtherTalk.


Выбор флажка "Все" позволяет включить все стеки протоколов и получать данные для печати из любой поддерживаемой сети.


Содержит кнопки для перезапуска подключения сервера печати HP JetDirect к файловым серверам, а также для восстановления аппаратных установок сервера печати HP JetDirect.


При выборе данного варианта все подключения между сервером печати HP JetDirect и любыми файловыми серверами завершаются и перезапускаются, включая чтение заново файлов конфигурации. Этот процесс прерывает выполнение текущих заданий печати из стека протокола Novell и позволяет изменить тип пакетов и частоту опроса.


При выборе данного варианта происходит немедленный перезапуск стека протокола Novell на сервере печати HP JetDirect. Этот процесс прерывает выполнение текущих заданий печати из стека протокола Novell и позволяет изменить тип пакетов и частоту опроса.


При выборе данного варианта происходит немедленное восстановление аппаратных установок для параметров сервера печати HP JetDirect, включая очистку присвоенного имени. После выбора этого варианта следует отключить питание принтера, а затем снова его включить. Для принтера также происходит восстановление аппаратных установок параметров.


Содержит доступные параметры временных интервалов для сервера печати HP JetDirect, включая частоту сеансов связи, частоту опроса заданий и время ожидания заданий.


Частота сеансов связи задает интервал времени (в секундах) между передачей сервером печати HP JetDirect транспортных сообщений. Изменение этого значения может помешать другим служебным программам распознавать сервер печати HP JetDirect.


Частота опроса заданий задает интервал времени (в секундах) между проверками сервером очередей наличия новых заданий печати на файловом сервере. Низкое значение (2 секунды) обеспечивает быстрое обслуживание очереди печати, а высокое значение уменьшает нагрузку на сеть.


Выводит краткое описание операций, которые можно выполнить в текущем окне или на вкладке.


Эта кнопка позволяет развернуть или свернуть сведения и статистические данные, выведенные в поле "Диагностика".


Время ожидания задания определяет интервал времени, в течение которого сервер печати HP JetDirect ожидает после вывода на печать последних данных перед тем, как переключить порты ввода/вывода.


Содержит доступные режимы маршрутизации источника Token-Ring.


Автоматический режим позволяет серверу печати HP JetDirect выбирать подходящий режим маршрутизации источника.


Режим отправки без маршрутизации позволяет получать пакеты, но только в пределах одного кольца.


Режим маршрутизации с одним путем включает маршрутизацию источников и применяется для передач пакетов, или когда маршрут неизвестен.


Режим маршрутизации со всеми путями включает маршрутизацию источников и применяется для передач пакетов, или когда маршрут неизвестен.


Локально определяемый адрес позволяет изменить адрес узла для сервера печати HP JetDirect, который будет затем использоваться для всех операций связи с сервером печати.


Введите в это поле новый адрес узла для сервера печати HP JetDirect. Чтобы предотвратить возможные ошибки связи, предварительно убедитесь, что задаваемый адрес не используется другим устройством.


Раздел "Число пакетов" содержит список обнаруженных сервером печати HP JetDirect типов пакетов, а также сведения об активности каждого из типов пакетов в сети по сравнению с другими приведенными типами пакетов. Если один из типов пакетов занимает большую часть от общего числа передаваемых пакетов (90% или более), то для данной сети этот тип пакетов является основным. Если для определенного типа пакетов число переданных пакетов равно нулю, или если тип пакетов отсутствует в списке, то этот тип пакетов не используется или не обнаружен в сети.


Указывает тип пакетов Novell NetWare, используемый сервером печати HP JetDirect. По умолчанию сервер печати HP JetDirect автоматически определяет используемый в сети тип пакетов протокола, анализируя передаваемые по сети NetWare данные, если только не выбран специальный тип пакетов при помощи служебной программы HP JetAdmin или с панели управления принтера.


Выводит состояние систем печати DLC/LLC. В число подобных систем входят IBM Lan Server, Microsoft Lan Manager, Windows для рабочих групп и Windows NT.