Copyright: Hewlett-Packard, Inc.


Инфракрасное излучение

Инфракрасное излучение — невидимое глазом электромагнитное излучение, непосредственно примыкающее к красному концу видимого спектра. Для передачи и получения сигналов инфракрасной связи используются передатчики и приемники инфракрасного излучения.


Панель управления инфракрасным портом

Панель управления инфракрасным портом управляет обменом данными по каналу инфракрасной связи, а также позволяет:

Найти устройства ИК связи, находящиеся в пределах области взаимодействия с компьютером.

Определить наличие связи между компьютером и устройством ИК связи и оценить ее качество.

Задать режим оповещения о появлении устройств ИК связи в пределах области взаимодействия.

Разрешить или запретить обмен данными по каналу инфракрасной связи.


Поиск устройств с инфракрасным портом

Перед началом обмена данными с другим устройством, оборудованным инфракрасным портом, необходимо убедиться, что инфракрасная связь включена и устройства расположены так, что между ними возможен обмен инфракрасным излучением. Чтобы устройства могли обмениваться инфракрасным излучением, они должны быть расположены на расстоянии не более одного—трех метров и направлены друг на друга.

Совет

Для получения дополнительных сведений о помещении устройства в пределы области взаимодействия нажмите кнопку «См. также».

 См. также


Помещение устройства в пределы области взаимодействия

1	Чтобы открыть панель управления инфракрасным портом, нажмите эту кнопку: .

2	Выберите вкладку «Состояние».

3	Убедитесь, что флажок «Автоматический поиск сторонних устройств ИК связи» установлен, а интервал поиска невелик, например, равняется трем секундам.

Если флажок «Автоматический поиск сторонних устройств ИК связи» недоступен, установите флажок «Разрешить инфракрасную связь».

4	Нажмите кнопку «Применить».

5	Выберите вкладку «Состояние».

6	Перемещайте устройство до тех пор, пока оно не попадет в пределы области взаимодействия, что будет отражено на панели управления инфракрасным портом.

 См. также


Печать на принтере с инфракрасным портом

1	Убедитесь, что принтер с инфракрасным портом расположен в пределах области взаимодействия.

Для получения сведений о том, как это сделать, выберите «См. также».

2	Убедитесь, что принтеру назначен инфракрасный порт.

Для получения более подробных сведений выберите «См. также».

3	Напечатайте документ, как обычно.

 См. также


Назначение инфракрасного порта принтеру

1	Нажмите кнопку «Пуск», а затем выберите команду Принтеры в меню Настройка.

2	Щелкните значок нужного принтера.

3	В меню Файл выберите команду Свойства.

4	Выберите вкладку «Сведения».

5	Убедитесь, что из списка портов выбран инфракрасный порт.

 См. также


Установка программного обеспечения для устройств ИК связи

1	Щелкните значок инфракрасной связи на панели задач правой кнопкой мыши. Убедитесь, что установлен флажок «Установка драйверов для устройств Plug and Play».

2	Проверьте, что новое устройство находится в пределах области взаимодействия. Для получения более подробных сведений выберите «См. также».

Примечание

Если неизвестно, является ли устанавливаемое устройство самонастраивающимся, обратитесь к документации по этому устройству. Если устройство не является самонастраивающимся, установите его, дважды щелкнув значок «Установка оборудования» на панели управления.

 См. также


Установка прямого соединения по каналу инфракрасной связи

1	Нажмите кнопку «Пуск» и выберите команду Стандартные в меню Программы, а затем — команду Прямое соединение.

2	Следуйте указаниям, которые будут появляться на экране.

3	В ответ на соответствующий запрос укажите инфракрасный порт, а затем нажмите кнопку «Далее».

Примечание

Два компьютера, между которыми установлено прямое соединение по каналу инфракрасной связи, не требуется соединять кабелем.

 См. также


Включение инфракрасной связи

1	Щелкните значок инфракрасной связи на панели задач правой кнопкой мыши.

2	Убедитесь, что установлен флажок «Разрешить инфракрасную связь».

Советы

Для отключения инфракрасной связи снимите этот флажок.

Для получения сведений о том, что делать, если значок инфракрасной связи отсутствует на панели задач, выберите «См. также».

Отключение инфракрасной связи приводит к автоматическому снятию флажков «Автоматический поиск сторонних устройств ИК связи» и «Установка драйверов для устройств Plug and Play».

 См. также


Автоматический поиск сторонних устройств ИК связи

1	Щелкните значок инфракрасной связи на панели задач правой кнопки мыши.

2	Убедитесь, что установлен флажок «Автоматический поиск сторонних устройств ИК связи».

Примечания

Если флажок «Автоматический поиск сторонних устройств ИК связи» недоступен, установите флажок «Разрешить инфракрасную связь».

Для отключения поиска сторонних устройств ИК связи снимите этот флажок. После этого компьютер перестанет определять наличие устройств ИК связи в пределах области взаимодействия.

Для получения сведений о том, что делать, если значок инфракрасной связи отсутствует на панели задач, выберите «См. также».

 См. также


Включение автоматической установки самонастраивающихся устройств

1	Щелкните значок инфракрасной связи на панели задач правой кнопкой мыши.

2	Убедитесь, что установлен флажок «Установка драйверов для устройств Plug and Play».

Примечания

Для отключения автоматической установки самонастраивающихся устройств снимите этот флажок.

Если флажок «Установка драйверов для устройств Plug and Play» недоступен, установите флажки «Разрешить инфракрасную связь» и «Автоматический поиск сторонних устройств ИК связи».

Для получения сведений о том, что делать, если значок инфракрасной связи отсутствует на панели задач, выберите «См. также».

 См. также


Получение уведомления о том, что инфракрасная связь прервана

1	Щелкните значок инфракрасной связи на панели задач.

2	Выберите вкладку «Параметры».

3	Установите флажок «Озвучивать обнаружение устройств и состояние связи».

Совет

Для получения сведений о любом элементе диалогового окна нажмите кнопку [image] в верхнем правом углу окна, а затем щелкните этот элемент.

 См. также


Включение звуковых сигналов панели управления инфракрасным портом

1	Чтобы открыть панель управления инфракрасным портом, нажмите эту кнопку: .

2	Выберите вкладку «Параметры».

3	Убедитесь, что установлен флажок «Озвучивать обнаружение устройств и состояние связи».

Советы

Для отключения звуковых сигналов панели управления инфракрасным портом снимите этот флажок.

Если на компьютере установлена звуковая плата, дважды щелкните значок «Звук» на панели управления, чтобы изменить звуки, назначенные событиям инфракрасной связи.

 См. также


Отображение значка инфракрасной связи на панели задач

1	Чтобы открыть панель управления инфракрасным портом, нажмите эту кнопку: .

2	Выберите вкладку «Параметры».

3	Убедитесь, что установлен флажок «Вывести значок инфракрасной связи на панель задач».

Советы

Для удаления значка инфракрасной связи с панели задач снимите этот флажок.

Если значок инфракрасной связи отсутствует на панели задач, для открытия панели управления инфракрасным портом дважды щелкните значок инфракрасной связи на панели управления.


Сопоставление звуков событиям инфракрасной связи

1	Для открытия окна свойств звуков нажмите эту кнопку: .

2	Из списка событий выберите событие инфракрасной связи.

3	Из списка «Название» выберите звук, который следует сопоставить указанному событию.

Советы

Для воспроизведения специальных звуков необходимо наличие звуковой платы.

Для проверки звука выберите его, а затем нажмите кнопку [image].

Для сохранения свойств звуков нажмите кнопку «Сохранить как», а затем введите название новой звуковой схемы. Это название будет добавлено в список схем. Для восстановления звуковой схемы выберите ее название из списка схем.

 См. также


Если панель управления не обнаруживает устройство, находящееся в пределах области взаимодействия

Убедитесь в том, что:

Инфракрасная связь включена.

Автоматический поиск сторонних устройств ИК связи включен.

Интервал времени поиска не слишком велик.

Устройство расположено не очень далеко.

Устройство является IrDA-совместимым.

Устройство включено.

Инфракрасная связь устройства включена.

Ничто не препятствует обмену данными по каналу инфракрасной связи.

Окошко инфракрасного порта не загрязнено.

Прямые солнечные лучи не падают на приемник инфракрасного излучения.

Устройства, не являющиеся IrDA-совместимыми, не пытаются связаться с компьютером.

 См. также


Если устройство ИК связи часто выходит за пределы области взаимодействия

Если связь с устройством часто нарушается, выполните следующие действия:

Переместите устройства ИК связи ближе друг к другу.

Убедитесь, что ничто не препятствует обмену данными по каналу инфракрасной связи.

Убедитесь, что устройства не перемещаются и не вибрируют.

Очистите окошки инфракрасных портов.

Поместите устройства в тень или выключите источники яркого света.

Перезарядите батарейки устройства или проверьте его источник питания.


Если печать на принтере с инфракрасным портом невозможна

Убедитесь в том, что:

Принтер включен.

Принтер находится в пределах области взаимодействия.

Принтеру назначен инфракрасный порт.

Инфракрасная связь включена.

 См. также


Если качество связи неудовлетворительное

Выполнить следующие действия:

Переместите устройства ИК связи ближе друг к другу.

Убедитесь, что ничто не препятствует обмену данными по каналу инфракрасной связи.

Убедитесь, что устройства не перемещаются и не вибрируют.

Очистите окошки инфракрасных портов.

Поместите устройства в тень или выключите источники яркого света.


Если связь прервана

В большинстве случаев причиной прерывания инфракрасной связи является появление какого-либо объекта между устройствами ИК связи или перемещение одного из устройств. Удалите мешающий объект или верните переместившееся устройство в пределы области взаимодействия.

Если нет никаких преград и устройства расположены в пределах области взаимодействия, проверьте, не является ли помехой устройство без инфракрасного порта.

Примечание

Данные не будут утеряны, если время разрыва связи не превышает интервал, в течение которого будут продолжены попытки установки связи.

 См. также


Ассоциация разработчиков устройств инфракрасной связи (IrDA) — это группа фирм, выпускающих компьютеры и программное обеспечение, соответствующее установленному формату связи с устройствами, оборудованными инфракрасными портами. Совместимость со стандартом IrDA обеспечивает обмен данными между устройствами ИК связи, разработанными разными фирмами.


Инфракрасное излучение — невидимое глазом электромагнитное излучение, непосредственно примыкающее к красному концу видимого спектра. Приемники инфракрасного излучения могут получать и отвечать на сигналы инфракрасной связи. Многие пульты дистанционного управления используют для связи инфракрасное излучение.


Существует возможность сопоставления звуков следующим событиям инфракрасной связи: попадание устройства в пределы области взаимодействия, выход устройства за пределы области взаимодействия и прерывание связи.


Форма распространения излучения, испускаемого устройствами ИК связи, представляет собой конус. Устройства считаются направленными друг на друга, если находятся в пределах конуса с раствором не более 30 градусов.


Чтобы вернуться к списку разделов, нажмите кнопку «Разделы».


Текущее состояние обмена данными по каналу инфракрасной связи.


Сведения о текущем состоянии обмена данными по каналу инфракрасной связи, времени поиска устройств в пределах области взаимодействия и возможности автоматической установки программного обеспечения для новых самонастраивающихся устройств при попадании их в пределы области взаимодействия.

Для изменения этих параметров выберите вкладку «Режимы».


Список всех устройств, находящихся в пределах области взаимодействия в текущий момент времени, и отображение значка, показывающего тип устройства.


Время, оставшееся до прекращения попыток установки связи с текущим устройством.


Сведения о качестве связи между компьютером и другим устройством ИК связи. Даже если качество связи плохое, данные не будут утеряны, так как передающее устройство ИК связи проверяет правильность получения данных принимающим устройством. Каждый фрагмент данных будет передаваться до тех пор, пока не будет передан правильно.


Сведения о качестве связи между компьютером и другим устройством ИК связи. Даже если качество связи плохое, данные не будут утеряны, так как передающее устройство ИК связи проверяет правильность получения данных принимающим устройством. Каждый фрагмент данных будет передаваться до тех пор, пока не будет передан правильно.


Сведения об устройстве, с которым компьютер обменивается данными по инфракрасной связи.


Тип устройства, с которым компьютер обменивается данными по инфракрасной связи.


Имя устройства, с которым компьютер обменивается данными по инфракрасной связи.


Описание устройства, с которым компьютер обменивается данными по инфракрасной связи.


Включение или отключение инфракрасной связи с указанием физического порта, используемого для инфракрасной связи.


Список портов, назначенных устройствам ИК связи.

При использовании устройств ИК связи может появиться необходимость указать порт, назначенный устройству. Поскольку для инфракрасной связи не требуется физический порт, система Windows эмулирует для нее новые порты.


Включение или отключение поиска устройств ИК связи, находящихся в пределах области взаимодействия с компьютером.

Если поиск включен, при появлении устройства ИК связи в пределах области взаимодействия на вкладке «Состояние» панели управления инфракрасным портом появится сообщение об этом, а на панели задач — значок инфракрасной связи. Чтобы сделать этот флажок доступным, установите флажок «Разрешить инфракрасную связь».


Интервал времени, по прошествии которого выполняется очередной поиск устройств ИК связи, находящихся в пределах области взаимодействия. Чтобы сделать этот флажок доступным, установите флажок «Разрешить инфракрасную связь» и «Автоматический поиск сторонних устройств ИК связи».


Включение или отключение режима автоматической установки программного обеспечения новых самонастраивающихся устройств при их попадании в пределы области взаимодействия. Обратите внимание, что устройство достаточно установить только один раз. Чтобы сделать данный флажок доступным, установите флажок «Разрешить инфракрасную связь».

Если портативный компьютер часто оказывается рядом с другим самонастраивающимся устройством ИК связи, которое не нужно устанавливать, снимите этот флажок.


Восстановление настроек панели управления инфракрасным портом, используемых по умолчанию.


Включение или отключение режима автоматического открытия окна панели управления инфракрасным портом при прерывании инфракрасной связи. Это окно содержит сообщение о том, что связь была прервана, и будет автоматически закрыто после восстановления связи.


Включение или отключение звуковых сигналов панели управления инфракрасным портом при извещении пользователя о попадании устройства в пределы области взаимодействия или выхода за пределы этой области, а также при прерывании связи. Если на компьютере установлена звуковая плата, дважды щелкнув значок «Звук» на панели управления, можно изменить звуки, назначенные событиям инфракрасной связи.


Скрытие или отображение значка инфракрасной связи на панели задач.

Примечание. Если значок на панели задач скрыт и окно панели управления инфракрасным портом закрыто, для открытия панели управления инфракрасным портом дважды щелкните значок «Инфракрасная связь» на панели управления.


Восстановление настроек панели управления инфракрасным портом, используемых по умолчанию.


Сведения, используемые для идентификации компьютера и других устройств в рамках сети (при наличии доступа к сети). Чтобы изменить эти сведения, щелкните значок «Сеть» на панели управления и выберите вкладку «Компьютер».


Имя, используемое для идентификации компьютера и других устройств в рамках сети (если имеется доступ к сети). Чтобы изменить эти сведения, щелкните значок «Сеть» на панели управления и выберите вкладку «Компьютер».


Сведения, используемые для идентификации компьютера и других устройств в рамках сети (при наличии доступа к сети). Чтобы изменить эти сведения, щелкните значок «Сеть» на панели управления и выберите вкладку «Компьютер».


Номер версии панели управления инфракрасным портом и сведения об авторских правах.


Разрешение или запрещение использования максимальной скорости обмена данными с устройством ИК связи.

По умолчанию обмен данными между устройствами ИК связи выполняется на максимально возможной скорости. В некоторых случаях снижение скорости улучшает связь за счет уменьшения числа повторных попыток.


Максимальная скорость обмена данными для устройства ИК связи (в Кбайт/с.).