Предполагается, что правая кнопка мыши используется чаще. Обычно для ее нажатия используется указательный палец левой руки.


Предполагается, что левая кнопка мыши используется чаще. Обычно для ее нажатия используется указательный палец правой руки.


Изменяет интервал времени, в течение которого два последовательных нажатия кнопки мыши считаются двойным нажатием. Пользователям, недостаточно умело обращающимся с мышью, рекомендуется сдвинуть ползунок влево. Чтобы проверить установленную скорость, укажите на рисунок в области проверки и дважды нажмите кнопку мыши.


Показывает, как будут функционировать кнопки мыши в текущей конфигурации.


Позволяет проверить скорость двойного нажатия вашей мыши. Если человечек выскочит из коробочки или спрячется в нее, значит, два последовательных нажатия кнопки мыши были восприняты как одно двойное нажатие.


Добавляет шлейф за указателем, упрощая наблюдение за ним на жидкокристаллических экранах. Чтобы изменить длину шлейфа, перетащите ползунок.


Изменяет длину шлейфа за указателем. Если этот параметр недоступен, установите флажок "Отображать шлейф".


Показывает тип используемой мыши. Чтобы установить другой драйвер мыши, нажмите кнопку "Изменить".


Чтобы установить другой драйвер мыши, нажмите эту кнопку.


Позволяет изменить дополнительные параметры драйвера мыши, разработанного для Windows 3.1. Рекомендуется обратиться к изготовителю вашей мыши за обновленным драйвером.


Изменяет скорость перемещения указателя по экрану.


Этот список содержит имеющиеся наборы (схемы) указателей. Вид указателя мыши показывает, что именно делает Windows в данный момент и какие действия могут быть предприняты пользователем.


Удаляет схему указателей, выделенную в списке "Схема".


Предлагает присвоить имя текущей схеме указателей. Указанное имя появится в списке "Схема", откуда оно может быть выбрано.


Данное поле предназначено для ввода имени новой схемы. Указанное имя появится в списке "Схема", откуда оно может быть выбрано.


Этот список содержит указатели, составляющие выделенную схему. Чтобы заменить выделенный указатель мыши другим, выберите его, нажмите кнопку "Обзор", а затем выберите имя файла, который содержит нужный указатель. Если окно Обзор не содержит ни одного указателя, выберите значок "Установка и удаление программ" на панели управления и установите дополнительные указатели мыши.


Нажмите эту кнопку, чтобы заменить выделенный указатель мыши другим. Если окно Обзор не содержит ни одного указателя, выберите значок "Установка и удаление программ" на панели управления и установите дополнительные указатели мыши.


Показывает выделенный указатель. Некоторые мониторы поддерживают "живые" указатели. Если монитор поддерживает "живые" указатели, их можно просматривать в этом окне.


Восстанавливает параметры указателя, используемые Windows по умолчанию.


Пользователь может получить сведения о любом элементе этого окна диалога. Нажмите кнопку [image] вверху окна диалога, а затем укажите на интересующий вас элемент и нажмите кнопку мыши.


Изменение конфигурации кнопок мыши
Чтобы изменить конфигурацию кнопок мыши

1	Чтобы открыть окно свойств мыши, нажмите кнопку  [image] .

2	Выберите "Обычная" или "Для левши" в группе "Конфигурация кнопок".


Изменение скорости двойного нажатия
Чтобы изменить скорость двойного нажатия

1	Чтобы открыть окно свойств мыши, нажмите кнопку  [image] .

2	Перетащите ползунок в группе "Скорость двойного нажатия".

Совет

Чтобы проверить установленную скорость, укажите на рисунок в области проверки и дважды нажмите кнопку мыши.


Изменение скорости перемещения указателя
Чтобы изменить скорость перемещения указателя

1	Чтобы открыть окно свойств мыши, нажмите кнопку  [image] .

2	Выберите вкладку "Перемещение".

3	Перетащите ползунок в группе "Скорость перемещения указателя".

Совет

Изменение скорости перемещения указателя меняет скорость реакции указателя на перемещение самой мыши.


Изменение шлейфа за указателем
Чтобы изменить шлейф за указателем

1	Чтобы открыть окно свойств мыши, нажмите кнопку  [image] .

2	Выберите вкладку "Перемещение".

3	Проверьте, что флажок "Отображать шлейф" в группе "Шлейф за указателем" установлен.

4	Чтобы изменить длину шлейфа за указателем, перетащите ползунок.

Совет

Добавление шлейфа упрощает наблюдение за указателем на жидкокристаллических экранах.


Изменение вида указателя
Чтобы изменить вид указателя

1	Чтобы открыть окно свойств мыши, нажмите кнопку  [image] .

2	Выберите вкладку "Указатели".

3	Чтобы изменить вид сразу всех указателей, выберите другую схему из списка "Схема".

Чтобы изменить только один указатель, выберите его, нажмите кнопку "Обзор", а затем выберите имя файла, который содержит нужный указатель.

Совет

По умолчанию при установке Windows устанавливается ограниченный набор схем указателей. Для получения сведений об установке остальных схем указателей выберите "См. также".

Пользователь может изменить вид любого числа указателей, а затем сохранить их как новую схему, нажав кнопку "Сохранить как".

Чтобы удалить схему указателей, выберите ее из списка "Схема", а затем нажмите кнопку "Удалить".

 См. также


Изменение свойств мыши (при наличии драйвера Windows 3.1)
Чтобы изменить свойства мыши (при наличии драйвера Windows 3.1)

1	Чтобы открыть окно свойств мыши, нажмите кнопку  [image] .

2	Выберите вкладку "Общие".

3	Нажмите кнопку "Параметры".

Примечание

Рекомендуется обратиться к изготовителю вашей мыши за обновленным драйвером.


Для возврата к списку разделов нажмите кнопку "Разделы".