Вкладка "Подключение"

Эта вкладка определяет способ подключения компьютера к почтовому отделению.

Укажите путь к почтовому отделению

Сетевой путь к почтовому отделению. Например, если почтовое отделение находится в папке PO на сервере Post, введите в это поле \\post\po. Расположение почтового отделения всегда можно узнать у администратора сети.

Выберите способ подключения службы при запуске

Автоматический выбор (локальная сеть/удаленный вход)

Способ подключения соответствует способу входа компьютера в сеть (через локальную сеть или через модем). Если автоматически определить тип подключения не удается, Microsoft Mail предлагает произвести выбор вручную.

Локальная сеть

Подключение компьютера к почтовому отделению производится через локальную сеть. При этом можно как отправлять почту, так и получать ее из почтового отделения в любое время.

Удаленный вход через модем

Подключение компьютера к почтовому отделению производится через модем с помощью удаленного доступа. При этом отправляемая почта накапливается в папке "Исходящие". Ее отправка и прием новых сообщений производится после установки связи с почтовым отделением.

Автономная работа

Подключение компьютера к почтовому отделению не производится. При этом отправляемая почта накапливается в папке "Исходящие". Обмен сообщениями с почтовым отделением в данном режиме, естественно, невозможен.

Примечание

Удаленный доступ к Microsoft Mail возможен лишь в том случае, если средства удаленного доступа были установлены в Microsoft Windows 95. Их установка производится во время установки Windows 95 или с помощью значка "Установка и удаление программ" панели управления. В последнем случае откройте вкладку "Установка Windows", выберите в списке пункт "Связь", нажмите кнопку "Состав" и отметьте галочкой пункт "Удаленный доступ к сети".


Вкладка "Вход"

Эта вкладка содержит сведения, необходимые для работы с почтовым отделением. Если они вам неизвестны, обратитесь к администратору сети.

Укажите имя почтового ящика

Имя почтового ящика (псевдоним пользователя).

Укажите пароль почтового ящика

При ввода пароля на экране (в целях секретности) отображаются звездочки.

Вводить пароль автоматически

Пароль заносится в список паролей и при каждом входе в Microsoft Exchange вводится автоматически.

Сменить пароль почтового ящика

Эта кнопка позволяет пользователю изменить свой пароль самостоятельно.


Вкладка "Доставка"

Эта вкладка содержит параметры, определяющие взаимодействие между клиентом Microsoft Mail и почтовым отделением.

Доставлять входящую почту

Если этот флажок не установлен, входящая почта из почтового отделения доставляться не будет.

Доставлять исходящую почту

Если этот флажок не установлен, исходящая почта в почтовое отделение доставляться не будет.

Отправлять почту по адресам

Кнопка Типы адресов позволяет отказаться от доставки почты для адресов выбранных типов.

Проверять приход почты через каждые ... мин.

Интервал, с которым производится доставка почты (обмен данными между компьютером и почтовым отделением).

Немедленное оповещение

Включение этого режима позволяет получать немедленное оповещение о приходе новой почты (требуется NetBIOS). Узнать больше о NetBIOS можно у администратора сети.

Отображать только глобальный список имен

При обращении к адресной книге на экран выводится только глобальный список адресов. Как правило, любой пользователь имеет доступ по меньшей мере к двум адресным спискам: списку адресов почтового отделения и личной адресной книге. Использование глобального списка сокращает число списков, которые необходимо просмотреть в поисках нужного имени.


Окно "Типы адресов"

Это окно определяет типы почты, отправляемой в почтовое отделение.

Отправлять почту только по отмеченным типам адресов

В этом списке необходимо выбрать типы адресов, для которых организуется доставка. Например, если для отправки факсимильных сообщений используется другая служба, галочку против факсимильных адресов следует снять.

Установленные галочки означают, что доставка почты по соответствующим адресам производится.


Вкладка "Локальная сеть"

Эта вкладка позволяет организовать предварительный просмотр заголовков сообщений перед доставкой, а также перейти на использование локального списка адресов. Она доступна только при наличии подключения к локальной сети.

Использовать удаленный доступ

Передача почты в режиме удаленного доступа производится в два этапа. Вначале загружаются заголовки сообщений, а уже потом отмеченные сообщения загружаются, копируются или удаляются из почтового отделения. Переход в режим удаленного доступа производит команда Удаленный доступ меню Сервис Microsoft Exchange.

Использовать локальную копию списка адресов

Вместо адресной книги почтового отделения используется локальная копия адресной книги, находящаяся на компьютере. Чтобы обновить локальную адресную книгу, выберите в меню Сервис Microsoft Exchange пункт Средства Microsoft Mail, а затем команду Загрузить список адресов.

Использовать внешнего агента доставки

Использование данной возможности требует запуска на сервере программы EXTERNAL.EXE. За подробностями обращайтесь к администратору сети.

Внешний агент доставки позволяет минимизировать накладные расходы времени при передаче почты.


Вкладка "Журнал"

Эта вкладка управляет ведением журнала, в который записываются основные события, происшедшие во время сеанса связи.

Вести журнал сеанса

В журнал помещаются сообщения о начале и завершении сеанса, сообщения об ошибках и пр.

Размещение журнала

В это поле помещается путь к файлу журнала. Журнал сохраняется как обычный текстовый файл.

Обзор

Ручной поиск журнала.


Вкладка "Настройка удаленного доступа"

Эта вкладка позволяет организовать предварительный просмотр заголовков сообщений перед доставкой, а также перейти на использование локального списка адресов. Она доступна только при наличии удаленного доступа к сети через модем.

Использовать удаленный доступ

Передача почты в режиме удаленного доступа производится в два этапа. Вначале загружаются заголовки сообщений, а уже потом отмеченные сообщения загружаются, копируются или удаляются из почтового отделения. Переход в режим удаленного доступа производит команда Удаленный доступ меню Сервис Microsoft Exchange.

Использовать локальную копию списка адресов

Вместо адресной книги почтового отделения используется локальная копия адресной книги, находящаяся на компьютере. Чтобы обновить локальную адресную книгу, выберите в меню Сервис Microsoft Exchange пункт Средства Microsoft Mail, а затем команду Загрузить список адресов.

Использовать внешнего агента доставки

Использование данной возможности требует запуска на сервере программы EXTERNAL.EXE. За подробностями обращайтесь к администратору сети.

Внешний агент доставки позволяет минимизировать накладные расходы времени при передаче почты.

Примечание

Удаленный доступ к Microsoft Mail возможен лишь в том случае, если средства удаленного доступа были установлены в Microsoft Windows 95. Их установка производится во время установки Windows 95 или с помощью значка "Установка и удаление программ" панели управления. В последнем случае откройте вкладку "Установка Windows", выберите в списке пункт "Связь", нажмите кнопку "Состав" и отметьте галочкой пункт "Удаленный доступ к сети".


Вкладка "Сеанс удаленного доступа"

Эта вкладка управляет расписанием сеансов удаленного доступа при работе с почтой.

Автоматически запускать сеанс удаленного доступа к сети

Условие начала сеанса удаленного доступа.

При запуске этой службы

Сеанс удаленного доступа начинается при запуске Microsoft Exchange и продолжается вплоть до выхода из Microsoft Exchange.

Автоматически завершать сеанс удаленного доступа к сети

Условия завершения сеанса удаленного доступа.

После загрузки заголовков сообщений

Сеанс завершается после приема заголовков сообщений из почтового отделения. Для просмотра заголовков и отбора сообщений используется команда Удаленный доступ из меню Сервис Microsoft Exchange.

После отправки и приема почты

Сеанс завершается после отправки и приема сообщений из почтового отделения.

При выходе

Сеанс завершается при выходе из Microsoft Exchange.

Расписание доставки почты

Эта кнопка позволяет назначить сеанс удаленного доступа на строго определенное время.

Примечание

Удаленный доступ к Microsoft Mail возможен лишь в том случае, если средства удаленного доступа были установлены в Microsoft Windows 95. Их установка производится во время установки Windows 95 или с помощью значка "Установка и удаление программ" панели управления. В последнем случае откройте вкладку "Установка Windows", выберите в списке пункт "Связь", нажмите кнопку "Состав" и отметьте галочкой пункт "Удаленный доступ к сети".


Окно "Расписание сеансов удаленного доступа"

Это окно содержит расписание сеансов удаленного доступа к почтовому отделению. Сеансы могут начинаться через заданный промежуток времени (например, каждые 30 минут), а также еженедельно в указанное время. Существует, естественно, возможность и просто назначить один сеанс на заданное время. Общее число назначенных сеансов может достигать 16.

Назначенные сеансы

Список назначенных сеансов удаленного доступа к почтовому отделению.

Добавить

Назначение нового сеанса.

Изменить

Изменение параметров сеанса.

Удалить

Отмена назначенного сеанса.

Примечание

Удаленный доступ к Microsoft Mail возможен лишь в том случае, если средства удаленного доступа были установлены в Microsoft Windows 95. Их установка производится во время установки Windows 95 или с помощью значка "Установка и удаление программ" панели управления. В последнем случае откройте вкладку "Установка Windows", выберите в списке пункт "Связь", нажмите кнопку "Состав" и отметьте галочкой пункт "Удаленный доступ к сети".


Окно "Добавление сеанса удаленного доступа"

Выбор соединения и установка временных характеристик сеансов удаленного доступа.

Сервер

Соединение, которое используется для выбранного сеанса. Имя соединения следует ввести вручную или выбрать из списка.

Повторять

Расписание сеансов.

С периодом

Сеансы повторяются с указанным периодом времени. Период вводится в отдельное поле.

Еженедельно

Сеансы повторяются в указанное время по выбранным дням недели.

Один раз

Назначается один сеанс с указанием конкретного дня и времени.

Примечание

Удаленный доступ к Microsoft Mail возможен лишь в том случае, если средства удаленного доступа были установлены в Microsoft Windows 95. Их установка производится во время установки Windows 95 или с помощью значка "Установка и удаление программ" панели управления. В последнем случае откройте вкладку "Установка Windows", выберите в списке пункт "Связь", нажмите кнопку "Состав" и отметьте галочкой пункт "Удаленный доступ к сети".


Вкладка "Удаленный доступ к сети"

Эта вкладка определяет сеансы удаленного доступа к почтовому отделению.

Использовать соединение

В списке следует выбрать нужное соединение.

Добавить

Добавление в список нового соединения.

Изменить

Изменение параметров существующего соединения.

При неудачной попытке соединения

Число повторов и их период при неудачной попытке соединения.

Проверять наличие связи перед началом сеанса

Выбор метода проверки наличия связи.

Никогда

Наличие связи не проверяется никогда.

Перед первым сеансом и после ошибок

Связь проверяется при первом входе и после возникновения ошибок.

Всегда

Связь проверяется при каждом входе.

Примечание

Удаленный доступ к Microsoft Mail возможен лишь в том случае, если средства удаленного доступа были установлены в Microsoft Windows 95. Их установка производится во время установки Windows 95 или с помощью значка "Установка и удаление программ" панели управления. В последнем случае откройте вкладку "Установка Windows", выберите в списке пункт "Связь", нажмите кнопку "Состав" и отметьте галочкой пункт "Удаленный доступ к сети".


Окно "Подключение к серверу"

Это окно содержит перечень действий, выполняемых после установки сеанса удаленного доступа к почтовому отделению. Общие параметры, относящиеся к доставке почты, содержатся в файле конфигурации.

Отправка почты

Доставка в почтовое отделение сообщений, находящихся в папке "Исходящие".

Прием отмеченных сообщений

Доставка сообщений из почтового отделения. Если сеанс был запущен из окна удаленного доступа, будут приняты только помеченные для загрузки сообщения. В противном случае будут загружены все сообщения.

Обновление заголовков сообщений

Если сеанс был запущен из окна удаленного доступа, будет обновлен список заголовков находящихся в почтовом отделении сообщений.

Загрузка адресных списков

Из почтового отделения копируются адресные книги.

Отключение по завершении всех действий

По завершении всех перечисленных действий сеанс завершается.


Окно "Загрузка списков адресов"

Это окно появляется при выдаче команды Загрузить список адресов в окне удаленного доступа. (Использование локальной копии адресной книги подразумевает ее периодическое обновление.)


Окно "Изменение пароля почтового ящика"

Изменение пароля для доступа к почтовому ящику Microsoft Mail.

Старый пароль

Текущий (старый) пароль.

Новый пароль

Новый пароль.

Подтверждение

Копия нового пароля, необходимая для его подтверждения.


Вход: Окно Microsoft Mail

В это окно вводятся сведения, необходимые для доступа к почтовому отделению. Оно появляется на экране при запуске Microsoft Exchange только в том случае, если эти сведения отсутствуют в конфигурации. Например, оно появится на экране, если в файл конфигурации не записан пароль. Если какие-либо из перечисленных данных неизвестны, обратитесь к администратору сети.

Почтовое отделение

Сетевой путь к почтовому отделению. Найти почтовое отделение вручную позволяет кнопка "Обзор".

Почтовый ящик

Название почтового ящика.

Пароль

Пароль почтового ящика.

Запомнить пароль

Запоминание пароля позволит не вводить его при каждом запуске Microsoft Exchange.

Автономно

При запуске Microsoft Exchange служба Microsoft Mail может быть запущена в автономном режиме работы. При этом подключение к почтовому отделению не производится, однако остается возможность составлять новые сообщения и помещать их в папку "Исходящие". Доставка почты произойдет после запуска Microsoft Exchange с подключением к почтовому отделению.

Примечание

После того как Microsoft Mail определит режим работы с сетью и почтовым отделением, кнопка "Автономно" перестанет появляться в окне.


Автоматический выбор способа подключения при входе

Это окно появляется в режиме автоматического выбора способа подключения, если сервер Mail не найден.

Перечисленные типы подключения относятся только к сеансу работы с Microsoft Mail.

Локальная сеть

Подключение компьютера к почтовому отделению производится через локальную сеть. При этом можно как отправлять почту, так и получать ее из почтового отделения в любое время.

Удаленный вход через модем

Подключение компьютера к почтовому отделению производится через модем с помощью удаленного доступа. При этом отправляемая почта накапливается в папке "Исходящие". Ее отправка и прием новых сообщений производится после установки связи с почтовым отделением.

Автономная работа

Подключение компьютера к почтовому отделению не производится. При этом отправляемая почта накапливается в папке "Исходящие". Обмен сообщениями с почтовым отделением в данном режиме, естественно, невозможен.

Примечание

Удаленный доступ к Microsoft Mail возможен лишь в том случае, если средства удаленного доступа были установлены в Microsoft Windows 95. Их установка производится во время установки Windows 95 или с помощью значка "Установка и удаление программ" панели управления. В последнем случае откройте вкладку "Установка Windows", выберите в списке пункт "Связь", нажмите кнопку "Состав" и отметьте галочкой пункт "Удаленный доступ к сети".


Общие сведения

Microsoft Exchange может взаимодействовать с целым рядом систем электронной почты, включая Microsoft Mail. Почтовое отделение, использующееся Microsoft Exchange, может быть создано:

Microsoft Mail версии не ниже 3.0;

Microsoft Windows для рабочих групп версии не ниже 3.1;

Microsoft Windows NT версии не ниже 3.1.

При первом запуске Microsoft Exchange происходит создание конфигурации. Конфигурация содержит набор параметров, используемых системой по умолчанию и относящихся к доставке сообщений в обе стороны.

Если система Microsoft Mail ранее уже использовалась, все имеющиеся сообщения нетрудно перенести из файла сообщений в файл личных папок.

Необходимое количество конфигураций зависит от способа организации работы. При работе с одним компьютером, как правило, достаточно одной конфигурации, в которой почтовый ящик расположен на жестком диске компьютера или сетевом диске. Разместить почтовый ящик на локальном диске компьютера имеет смысл, если компьютер является переносным, работа часто производится в местах, где почтовое отделение недоступно, или сообщения доставляются слишком медленно.

При работе с несколькими компьютерами и разными информационными службами часто приходится создавать несколько конфигураций, каждая из которых включает свой набор служб.

Если один и тот же компьютер используется несколькими людьми, каждый из них должен иметь свою отдельную конфигурацию.


Чтобы изменить настройку Microsoft Mail

1	Откройте окно свойств Microsoft Mail.

2	Выберите нужную вкладку.

Выбор способа подключения к почтовому отделению производится с помощью вкладки "Подключение".

Управление защитой почтового ящика выполняет вкладка "Вход".

Параметры, относящиеся к доставке сообщений, сосредоточены на вкладке "Доставка".

Параметры работы с локальной сетью задает вкладка "Локальная сеть".

Управление ведением журнала сеанса производится с помощью вкладки "Журнал".

Параметры работы в режиме удаленного доступа находятся на вкладке "Настройка удаленного доступа".

Параметры, относящиеся к запуску и завершению сеансов удаленного доступа, находятся на вкладке "Сеанс удаленного доступа".

Параметры, относящиеся к установке соединения и набору номера при удаленном доступе, находятся на вкладке "Удаленный доступ к сети".


Чтобы выбрать почтовое отделение

1	Откройте окно свойств Microsoft Mail.

2	Откройте вкладку "Подключение".

3	Укажите путь к почтовому отделению. Обычно он имеет вид \\имя_сервера\сетевое_имя. Расположение почтового отделения всегда можно выяснить у администратора сети.

4	Выберите нужный способ подключения службы.

См. также

Вкладка "Подключение"


Чтобы изменить интервал доставки почты

1	Откройте окно свойств Microsoft Mail.

2	Откройте вкладку "Доставка".

3	Введите нужное значение в поле "Проверять приход почты через каждые ... мин".

См. также

Вкладка "Доставка"


Чтобы изменить режим входа в Microsoft Mail

1	Откройте окно свойств Microsoft Mail.

2	Откройте вкладку "Вход".

3	Введите имя почтового ящика или выясните его у администратора.

4	Введите пароль к почтовому ящику.

5	Чтобы избежать ввода пароля при каждом входе, установите флажок "Вводить пароль автоматически".

6	Сменить пароль позволяет кнопка "Сменить пароль почтового ящика".

См. также

Вкладка "Вход"


Чтобы создать сеанс удаленного доступа

1	Откройте окно свойств Microsoft Mail.

2	Откройте вкладку "Удаленный доступ к сети".

3	Выберите в списке нужное соединение.

4	Создать новое соединение позволяет кнопка "Добавить".

5	Изменить свойства соединения позволяет кнопка "Изменить".

Примечание

Удаленный доступ к Microsoft Mail возможен лишь в том случае, если средства удаленного доступа были установлены в Microsoft Windows 95. Их установка производится во время установки Windows 95 или с помощью значка "Установка и удаление программ" панели управления. В последнем случае откройте вкладку "Установка Windows", выберите в списке пункт "Связь", нажмите кнопку "Состав" и отметьте галочкой компонент "Удаленный доступ к сети".

См. также

Вкладка "Удаленный доступ к сети"


Чтобы перед загрузкой почты просмотреть заголовки сообщений

1	Откройте окно свойств Microsoft Mail.

2	Установите флажок "Использовать удаленный доступ" на вкладке "Локальная сеть" или "Настройка удаленного доступа".

3	В меню Сервис Microsoft Exchange выберите команду "Удаленный доступ".

См. также

Вкладка "Локальная сеть"

Вкладка "Настройка удаленного доступа"


Чтобы отказаться от отправки или приема почты

1	Откройте окно свойств Microsoft Mail.

2	Откройте вкладку "Доставка".

3	Чтобы отказаться от доставки исходящих сообщений, снимите флажок "Доставлять исходящую почту".

4	Чтобы отказаться от доставки входящих сообщений, снимите флажок "Доставлять входящую почту".

5	Чтобы отказаться от доставки почты по адресам определенного типа, нажмите кнопку "Типы адресов". Затем снимите флажки, соответствующие адресам, по которым почту отправлять не требуется.

См. также

Вкладка "Доставка"


Чтобы сменить пароль почтового ящика

1	В меню Сервис Microsoft Exchange выберите пункт Средства Microsoft Mail.

2	Выберите команду Изменить пароль почтового ящика.

См. также

Вкладка "Вход"


Чтобы включить режим оповещения о пришедшей почте

1	Откройте окно свойств Microsoft Mail.

2	Откройте вкладку "Доставка".

3	Установите флажок "Немедленное оповещение".

См. также

Вкладка "Доставка"


Чтобы записать события сеанса в журнал

1	Откройте окно свойств Microsoft Mail.

2	Откройте вкладку "Журнал".

3	Установите флажок "Вести журнал сеанса".

4	Укажите имя и размещение файла журнала. Нужную папку можно выбрать с помощью кнопки "Обзор".

Совет

Чтобы просмотреть журнал сеанса, в меню Сервис Microsoft Exchange выберите пункт Средства Microsoft Mail, а затем команду Просмотреть журнал сеанса.

См. также

Вкладка "Журнал"


Чтобы начать сеанс удаленного доступа

1	В меню Сервис Microsoft Exchange выберите пункт Удаленный доступ, а затем службу Microsoft Mail.

2	В меню Сервис окна удаленного доступа выберите команду Подключиться к серверу.

3	Выберите нужное подключение.

4	При необходимости создать новое подключение или изменить свойства имеющегося воспользуйтесь кнопками "Добавить" и "Изменить".

5	Перед началом сеанса необходимо иногда указать другое место вызова.

Примечание

Удаленный доступ к Microsoft Mail возможен лишь в том случае, если средства удаленного доступа были установлены в Microsoft Windows 95. Их установка производится во время установки Windows 95 или с помощью значка "Установка и удаление программ" панели управления. В последнем случае откройте вкладку "Установка Windows", выберите в списке пункт "Связь", нажмите кнопку "Состав" и отметьте галочкой компонент "Удаленный доступ к сети".

См. также

Окно Подключение к серверу


Чтобы завершить сеанс удаленного доступа

1	В меню Сервис Microsoft Exchange выберите пункт Удаленный доступ.

2	В меню Сервис окна удаленного доступа выберите команду Отключиться от сервера.

Примечание

Удаленный доступ к Microsoft Mail возможен лишь в том случае, если средства удаленного доступа были установлены в Microsoft Windows 95. Их установка производится во время установки Windows 95 или с помощью значка "Установка и удаление программ" панели управления. В последнем случае откройте вкладку "Установка Windows", выберите в списке пункт "Связь", нажмите кнопку "Состав" и отметьте галочкой компонент "Удаленный доступ к сети".


Чтобы задать время и условия запуска и завершения сеансов удаленного доступа

1	Откройте окно свойств Microsoft Mail.

2	Откройте вкладку "Сеанс удаленного доступа".

3	Установите нужные флажки.

4	При необходимости задать для сеансов удаленного доступа конкретные дни и часы нажмите кнопку "Расписание доставки почты".

Совет

Чтобы изменить расписание доставки почты, достаточно в меню Сервис Microsoft Exchange выбрать пункт Средства Microsoft Mail, а затем команду Расписание доставки почты.

Примечание

Удаленный доступ к Microsoft Mail возможен лишь в том случае, если средства удаленного доступа были установлены в Microsoft Windows 95. Их установка производится во время установки Windows 95 или с помощью значка "Установка и удаление программ" панели управления. В последнем случае откройте вкладку "Установка Windows", выберите в списке пункт "Связь", нажмите кнопку "Состав" и отметьте галочкой компонент "Удаленный доступ к сети".

См. также

Вкладка "Сеанс удаленного доступа"


Чтобы автоматизировать процесс входа в Microsoft Mail

1	Откройте окно свойств Microsoft Mail.

2	Откройте вкладку "Вход".

3	Введите пароль почтового ящика.

4	Установите флажок "Вводить пароль автоматически".

См. также

Вкладка "Вход"


Чтобы загрузить локальную адресную книгу

1	В меню Сервис Microsoft Exchange выберите пункт Средства Microsoft Mail.

2	Выполните команду Загрузить список адресов.

3	Откройте окно свойств Microsoft Mail.

4	Установите флажок "Использовать локальную копию списка адресов" на вкладке "Локальная сеть" или "Настройка удаленного доступа".

См. также

Окно Подключение к серверу

Вкладка "Локальная сеть"

Вкладка "Настройка удаленного доступа"


Чтобы работать в автономном режиме

1	Откройте окно свойств Microsoft Mail.

2	Откройте вкладку "Подключение".

3	Выберите параметр "Автономная работа".

Примечание

При автономной работе обмен сообщениями с почтовым отделением невозможен. Он произойдет только после подключения к почтовому отделению через локальную сеть или удаленный доступ.

См. также

Вкладка "Подключение"


Чтобы отправить с помощью Microsoft Mail факсимильное сообщение

1	Откройте окно свойств Microsoft Mail.

2	Откройте вкладку "Доставка".

3	Установите флажок "Доставлять исходящую почту".

4	Нажмите кнопку "Типы адресов" и отметьте галочкой адреса Microsoft Fax.

Примечание

Чтобы отправлять факсимильные сообщения, почтовое отделение Microsoft Mail должно иметь специальный факсовый шлюз. Более подробные сведения об этом можно получить у администратора сети.

См. также

Вкладка "Доставка"


Конфигурация

Файл, содержащий наиболее важные сведения, необходимые для работы почтовых приложений. К ним относятся размещение папок входящих и исходящих сообщений, а также адресных списков.

В большинстве случаев для работы со всеми почтовыми приложениями достаточно единственной конфигурации. Однако иногда таких конфигураций приходится создать несколько. Например, конфигурации, использующиеся для работы в сети и в автономном режиме, скорее всего, будут отличаться.


Файл сообщений

Файл, в котором хранятся почтовые сообщения. Этот файл имеет расширение MMF.


Информационная служба

Служебная программа, дающая возможность почтовым приложениям:

отправлять и принимать сообщения и файлы;

помещать объекты в личные папки;

работать с адресными книгами.

Каждая конфигурация содержит определенный набор информационных служб, использующихся для работы с почтовыми приложениями.


Чтобы открыть окно свойств Microsoft Mail из Microsoft Exchange

1	Выберите в меню Сервис команду Службы.

2	Выберите в списке служб Microsoft Mail и нажмите кнопку "Свойства".