Запрет доступа к папке других пользователей. Чтобы сделать папку доступной, установите переключатель в положение "Общий ресурс".


Открытие общего доступа к папке. При этом требуется определить тип доступа.


Сетевое имя общей папки. Это имя может быть произвольным. Все остальные пользователи видят только сетевое имя папки.


Строка ввода комментария к общей папке. Комментарий доступен всем пользователям, так что с его помощью можно вводить необходимые дополнительные примечания касающиеся, например, содержимого папки.


Тип доступа, который предоставляется другим пользователям. Чтобы дать возможность другим пользователям открывать или копировать документы без изменения их содержимого, выберите тип доступа "Только для чтения". Чтобы разрешить все операции с файлами в папке, включая изменение, добавление и удаление файлов, установите переключатель в положение "Полный". Если необходимо разным пользователям предоставить разные права доступа, установите флажок "Определяется паролем".


Пароль, который необходимо указывать для получения доступа к папке. Если пароль при получении доступа указывать не нужно, оставьте эту строку пустой. Если режим доступа определяется паролем, следует указать оба пароля: для чтения и для полного доступа.


 Вывод списка пользователей, имеющих доступ к данной общей папке (принтеру), и допустимые для них типы доступа.

Только пользователи, указанные в этом списке, могут просматривать или использовать данный общий ресурс. Для других папок (принтеров) можно составлять свои списки доступа.


Предоставление доступа к папке или принтеру.


Удаление пользователя из списка доступа. Удаленный из списка пользователь теряет доступ к общему ресурсу.


Изменение режима доступа для данного пользователя.


 Предоставление доступа к папке только для чтения. Доступ только для чтения означает, что разрешается подключение и просмотр содержимого папки, но запрещается внесение любых изменений.


 Предоставление полных прав доступа к ресурсу. Полный доступ означает, что с содержимым папки разрешается производить любые действия.


 Изменение типа доступа для данного пользователя. Допускается выбор нескольких параметров.


 Предоставление прав на открытие папки и находящихся в ней файлов.


 Предоставление полных прав доступа к папке, исключая только создание новых файлов.


 Предоставление прав на создание файлов в папке, что автоматически предоставляет возможность копирования файлов в папку.


 Предоставление прав на просмотр списка файлов.


 Предоставление прав на удаление файлов.


 Предоставление прав на изменение атрибутов файлов. Например, если файл имеет атрибут "только для чтения", пользователь сможет снять его.


 Предоставление прав на изменение прав доступа.


 Добавление пользователя в список доступа с правами доступа только для чтения. Доступ только для чтения означает, что разрешается подключение и просмотр содержимого папки, но запрещается внесение любых изменений или создание новых файлов.


 Добавление пользователя в список доступа с полными правами доступа.


 Добавление пользователя в список доступа с указанием предоставляемых прав доступа.


 Установка режима, при котором общий доступ к папке может быть разрешен путем предоставления общего доступа к родительской папке даже в том случае, если сама папка не является общей.


Запрет общего доступа к принтеру. Чтобы предоставить общий доступ к принтеру, установите переключатель в положение "Общий ресурс".


Предоставление общего доступа к принтеру. При этом требуется задать сетевое имя принтера и установить параметры доступа.


Задание сетевого имени принтера. При этом можно воспользоваться предлагаемым именем или задать новое имя. Сетевое имя ресурса используется при обращении к ресурсу в сети.


Заметки к имени общего принтера. Текст заметок доступен другим пользователям сети. Обычно он содержит описание принтера, например его тип и расположение.


Задание пароля доступа к принтеру. Если пароль не нужен, оставьте это поле пустым.


Чтобы подключиться к другому компьютеру сети

Для получения доступа к сети дважды щелкните значок "Сетевое окружение" на рабочем столе. Для доступа к компьютеру достаточно затем дважды щелкнуть значок компьютера. Если нужного компьютера нет в списке, воспользуйтесь значком "Вся сеть".

Если сеть недоступна (папка "Сетевое окружение" пуста или на рабочем столе нет значка "Сетевое окружение"), необходимо установить средства работы в сети.

 См. также


Чтобы назначить имя диска сетевому устройству

1	В папке "Мой компьютер" или "Сетевое окружение" нажмите кнопку [image]  на панели инструментов.

2	В поле "Путь" введите сетевое имя ресурса, который следует подключить. Например:

\\имя_компьютера\\имя_папки

Если для доступа к ресурсу требуется указать пароль, Windows запросит его.

Советы

Если панель инструментов не отображается, выберите в меню Вид команду Панель инструментов.

При работе с папкой "Мой компьютер" или "Сетевое окружение" сетевой диск можно подключить с помощью команды Подключить сетевой диск контекстного меню.

Чтобы подключить ресурс, который недавно использовался, нажмите кнопку со стрелкой в раскрывающемся списке "Путь". На экране появится список имен.

 См. также


Чтобы отменить назначение имени диска сетевому устройству

1	В папке "Мой компьютер" или "Сетевое окружение" нажмите кнопку [image]  на панели инструментов.

2	В списке "Диск" укажите ресурс, для которого следует удалить назначение имени диска.

Советы

Если панель инструментов не отображается, выберите в меню Вид команду Панель инструментов.

При работе с папкой "Мой компьютер" или "Сетевое окружение" сетевой диск можно отключить с помощью команды Отключить сетевой диск контекстного меню.


Чтобы указать имя компьютера и рабочей группы, к которой он принадлежит

1	Чтобы вывести окно свойств сети, нажмите эту кнопку: .

2	Выберите вкладку "Компьютер".

3	Введите имя компьютера и имя рабочей группы. Имя компьютера должно быть уникальным, т.е. не совпадать ни с одним из имен других компьютеров в сети.

Совет

Имя компьютера можно описанием. Описание компьютера доступно другим пользователям сети.


Рабочая группа, к которой принадлежит компьютер. Рабочая группа состоит из компьютеров, между которыми чаще всего осуществляется обмен данными, Как правило, эти компьютеры содержат все сетевые ресурсы (например, файлы и принтеры), к которым требуется осуществлять общий доступ.


Чтобы просмотреть список доступных файлов и принтеров

1	Дважды щелкните значок "Сетевое окружение". Чтобы просмотреть список всех доступных ресурсов, щелкните значок "Вся сеть".

2	Дважды щелкните значок компьютера, общие ресурсы которого необходимо просмотреть.

Советы

Если искомый ресурс недоступен, возможно, у вас недостаточно прав доступа. Обратитесь к человеку, который предоставляет данный ресурс для общего доступа.

Для просмотра содержимого сети, компьютера или папки в виде дерева, выберите компьютер (или значок "Вся сеть"), затем выберите в меню Файл команду Проводник.

 См. также


Папка, файл, принтер или другой ресурс, к которому открыт общий доступ.


Представление содержимого объекта в виде иерархической структуры, также называемой "деревом". Эта структура отражает для объектов соотношения вложенности.


Чтобы найти компьютер в сети

1	В главном меню выберите пункт Поиск.

2	В меню Поиск выберите пункт Компьютер.

3	Если известно только имя компьютера, введите его в поле "Имя" (например, marketing).

Если известно имя общей папки, которую требуется найти, введите ее имя, например, \\marketing\reports.

4	Нажмите кнопку "Найти".

Совет

Найти компьютер можно и вручную, открыв папку "Сетевое окружение" на рабочем столе.

 См. также


Чтобы получить доступ к общему принтеру

1	В папке "Сетевое окружение" найдите и дважды щелкните значок компьютера, на котором находится искомый сетевой принтер. (Для просмотра списка компьютеров, к которым подключены сетевые принтеры, выберите в меню Вид команду Таблица и просмотрите столбец "Заметки".)

2	Дважды щелкните значок принтера.

3	Следуя появляющимся на экране инструкциям, настройте принтер.

Совет

После настройки сетевой принтер используется точно так же, как если бы он был подключен к локальному компьютеру.


Подключенный к другому компьютеру принтер, к которому открыт общий доступ. Иногда такой принтер называют также "общим" принтером.


Чтобы поместить в папку "Сетевое окружение" новый объект

1	Дважды щелкните значок папки "Сетевое окружение".

2	Дважды щелкните значок "Вся сеть".

3	Перетащиет компьютер, папку, принтер или файл в папку "Сетевое окружение". При следующем открытии папка уже будет содержать перенесенный в нее объект.

 См. также


Чтобы открыть общую папку на другим компьютере
Чтобы открыть общую папку на другом компьютере

1	Дважды щелкните значок папки "Сетевое окружение", а затем укажите компьютер, содержащий общую папку. Для просмотра других компьютеров щелкните значок "Вся сеть".

2	Дважды щелкните значок папки, к которой требуется получить доступ.

Совет

Если папка используется часто, удобно сопоставить ей имя диска.

 См. также


Находящаяся на другом компьютере папка, к которой открыт общий доступ.


Чтобы выйти из сети

1	В главном меню выберите пункт "Завершение работы".

2	Выберите параметр "Войти в систему под другим именем".

3	Нажмите кнопку "Да".

4	При подключении к сети вместо указания пароля доступа к сети нажмите кнопку "Отмена". В результате произойдет перезагрузка системы без доступа к сети.


Чтобы войти в сеть

1	В главном меню выберите пункт "Завершение работы".

2	Установите переключатель в положение "Войти в систему под другим именем".

3	Нажмите кнопку "Да".

4	Введите имя пользователя и пароль доступа к сети.

Совет

Чтобы одновременно входить в сеть и в Windows, удобно сделать пароль доступа к Windows и сетевой пароль одинаковыми. Дополнительные сведения позволяет получить ссылка "См. также".

 См. также


Пароль доступа к Windows. Этот пароль определяется пользователем и не является обязательным, т.е. при желании его можно не указывать.


Пароль доступа к сети. Если сделать его таким же, как пароль доступа к Windows, пароль будет запрашиваться только один раз.


Чтобы изменить пароль доступа к серверу сети NetWare

1	Подключитесь к серверу

2	В главном меню выберите команду Программы.

3	Выберите пункт Сеанс MS-DOS.

4	Перейдите на диск сервера.

5	Перейдите в каталог, содержащий программу SETPASS. Если неизвестно, где она находится, можно воспользоваться командой Поиск главного меню (будьте осторожны: если сервер имеет большой диск, то поиск файла может занять много времени).

6	Введите старый пароль.

7	Введите новый пароль.

Замечание

Если срок действия старого пароля истек, войти в сеть для смены пароля невозможно. В этом случае обратитесь к администратору сети.


Чтобы изменить пароль доступа к сети

1	Чтобы вывести на экран окно установки паролей, нажмите эту кнопку: .

2	На вкладке "Смена паролей" нажмите кнопку "Сменить другие пароли".

3	Выберите пароль, который необходимо сменить, и нажмите кнопку "Сменить".

4	Введите старый пароль.

5	Дважды введите новый пароль, сначала в поле "Новый пароль", а затем в поле "Подтверждение".

Замечание

Получить дополнительные сведения о процедуре смены пароля при работе с сервером NetWare позволяет ссылка "См. также".

 См. также


 Для перехода в окно справочной системы выберите пункт Вызов справки.


Сетевое имя компьютера, по которому к нему будет осуществляться обращение в сети. Компьютер должен иметь уникальное имя длиной до 15 символов. Имя компьютера не должно включать пробелы.


Рабочая группа, к которой принадлежит компьютер. Рабочая группа состоит из компьютеров, между которыми чаще всего осуществляется обмен данными, а также содержащими сетевые ресурсы (например, файлы и принтеры), к которым требуется осуществлять общий доступ.

Компьютер можно отнести к одной из существующих групп, введя ее имя, либо включить в новую группу, введя новое имя длиной не более 15 символов. Прежде чем создавать новую группу, посоветуйтесь с администратором сети.


Необязательная строка, содержащая описание компьютера. Используется для ввода дополнительных сведений о компьютере (например, имени пользователя, отдела или комнаты, в которой находится компьютер и пр.).


Список клиентов сети, сетевых плат, протоколов и служб (если таковые имеются в наличии), установленных на компьютере.

Клиент сети представляет собой специальное программное обеспечение, позволяющее получить доступ к сети.

Плата является аппаратным средством, обеспечивающим физическое подключение компьютера к сети.

Протокол - это "язык", используемый для обмена данными при работе в сети. Чтобы различные компьютеры сети могли установить связь друг с другом, они должны использовать один и тот же (или совместимый) протокол.

Служба представляет собой подсистему сетевого программного обеспечения, выполняющую некоторую конкретную задачу. Примером сетевой службы является служба, обеспечивающая возможность общего доступа к файлам и принтерам. В качестве других примеров можно привести службу автоматического резервного копирования, удаленного обращения к реестру и т.п.


Добавление компонента сети в конфигурацию компьютера.


Удаление компонента сети из конфигурации компьютера.


Просмотр и изменение параметров настройки сетевого компонента.


Включение и отключение режима совместного доступа к файлам. Включение режима совместного доступа позволяет осуществлять доступ к файлам, находящимся на различных компьютерах сети. При этом предоставление общего доступа к конкретной папке осуществляется явным образом с помощью папки "Мой компьютер" или проводника.


Включение и отключение режима совместного доступа к принтерам. Включение режима совместного доступа к принтерам позволяет осуществлять печать на принтерах, находящихся на различных компьютерах сети. При этом предоставление общего доступа к конкретному принтеру осуществляется явным образом с помощью папки "Мой компьютер" или проводника.


Включение и отключение режима совместного доступа к папкам или принтерам. При этом предоставление общего доступа к конкретной папке или принтеру осуществляется явным образом с помощью папки "Мой компьютер" или проводника.


Способ входа в сеть. При входе в сеть Windows запрашивает пароль и, при необходимости, другие сведения, например, имя сервера или домена.

Чтобы указать другой способ входа в сеть, выберите другой пункт из списка. Наиболее универсальным является режим "Обычный вход в Windows". Он дает возможность нормально загрузить компьютер при работе как в сети, так и вне ее. Кроме того, этот режим позволяет запомнить пароль для входа в сеть.


Выбор производителя и модели компонента, который необходимо установить.


Вывод списка сетевых компонентов, которые требуется установить:

Клиент сети представляет собой специальное программное обеспечение, позволяющее получить доступ к сети.

Плата является аппаратным средством, обеспечивающим физическое подключение компьютера к сети.

Протокол - это "язык", используемый для обмена данными при работе в сети. Чтобы различные компьютеры сети могли установить связь друг с другом, они должны использовать один и тот же (или совместимый) протокол.

Служба представляет собой подсистему сетевого программного обеспечения, выполняющую некоторую конкретную задачу. Примером сетевой службы является служба, обеспечивающая возможность общего доступа к файлам и принтерам. В качестве других примеров можно привести службу автоматического резервного копирования, удаленного обращения к реестру и т.п.


Список элементов, которые могут использовать данный компонент.


Дополнительные параметры компонента.


Текущее значение параметра, выбранного в списке слева.


Задание значения параметра, выбранного слева.


Нажмите эту кнопку, если указывать значение параметра не требуется.


Указывает, что данный протокол следует использовать по умолчанию (если не указан другой).


Назначение пароля общему файлу или принтеру. Если ресурсу назначен пароль, то для доступа к нему этот пароль обязательно указать.


Вывод списка пользователей, имеющих доступ к файлам или принтерам. Перечисленным в списке пользователям нет необходимости указывать пароль для доступа к ресурсам.


Сетевой домен или компьютер, на котором хранится список пользователей.


Определяет, следует ли использовать протокол IPX/SPX для запуска программ, предполагающих наличие протокола NetBIOS. (IPX/SPX является сокращением названия Internetwork Packet Exchange/Sequential Packet Exchange; NetBIOS является сокращением Network Basic Input/Output System.)


Вход в домен Windows NT при загрузке Windows.


Имя сервера или домена Windows NT, к которому следует произвести подключение. Доменом называется именованная совокупность компьютеров. Домен может охватывать несколько рабочих групп. При входе в сеть осуществляется подключение к серверу или домену.


Установка режима быстрого входа в сеть, позволяющего сэкономить время при загрузке Windows. При входе в сеть все сетевые устройства считаются подключенными, однако фактическую проверку наличия доступа к устройству Windows осуществляет только при обращении к нему.


Установка режима полной проверки подключений при загрузке Windows. При этом время загрузки несколько увеличивается, однако можно быть уверенным в том, что подключенные устройства действительно доступны.


Сервер NetWare, к которому будет осуществлено подключение при входе в сеть.


Имя, которое будет присвоено первому сетевому диску.


Способ поиска служебных программ NetWare из Windows.


Этот флажок определяет, следует ли выполнять макрос подключения при входе в сеть. Макрос подключения предназначен для автоматического выполнения команд, заданных администратором сети.


Драйвер сетевой платы. Без крайней необходимости не следует менять тот драйвер сетевой платы, который установлен Windows.

Драйвер NDIS для расширенного режима (32/16 разрядов)

Драйвер NDIS для реального режима (16 разрядов)

Драйвер ODI для реального режима (16 разрядов)


Пропуск всех дальнейших шагов. Следует учесть, что плата не будет работать до тех пор, пока данный этап конфигурации не будет полностью завершен.


Вывод конфигурации параметров. Чтобы задействовать другую конфигурацию, выберите ее из списка. Чтобы изменить параметры, выберите конфигурацию, используемую по умолчанию, измените параметры и нажмите кнопку "OK".


Запрос на прерывание (IRQ), использующийся сетевым адаптером.


Адрес, используемый для обращения к сетевому адаптеру. Без крайней необходимости не следует изменять адрес, который система определила автоматически. В любом случае, при изменении адреса следует тщательно изучить документацию оборудования.


Автоматическое присваивание компьютеру адреса Internet Protocol (IP) сервером DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) или маршрутизатором PPP (Point-to-Point Protocol).


Присваивание компьютеру адреса IP (Internet Protocol) вручную.


Введите адрес IP (Internet Protocol), полученный от администратора сети. Адрес IP должен состоять из четырех чисел в диапазоне от 0 до 255, разделенных точками.


Введите маску подсети (Subnet Mask), полученную от администратора сети. Вместе с адресом IP это число однозначно определяет сеть, в которую включен компьютер.


Номер шлюза. Число в каждом поле должно находиться в диапазоне от 0 до 255. Шлюз является необходимым средством соединения одной сети с другой. Например, шлюз требуется для подключения локальной сети к глобальной сети или сети Internet.


Список шлюзов, которые могут быть установлены на компьютере. Шлюз является необходимым средством соединения одной сети с другой. Например, шлюз требуется для подключения локальной сети к глобальной сети или сети Internet.


Добавление шлюза.


Удаление шлюза с компьютера.


Отказ от использования нотации DNS (Domain Name System) при формировании имени компьютера. Нотация DNS представляет собой иерархическую систему обозначений, в которой уникальные имена формируются путем соединения в одно составное имя нескольких имен, разделенных точками. Так, если бы Павел Иванович Чичиков мог зарегистрироваться в сети Internet, его адрес мог бы выглядеть следующим образом: "pavel_chi.dead_souls.gogol".


Использование нотации DNS (Domain Name System) при формировании имени компьютера. Нотация DNS представляет собой иерархическую систему обозначений, в которой уникальные имена формируются путем соединения в одно составное имя нескольких имен, разделенных точками. Так, если бы Павел Иванович Чичиков мог зарегистрироваться в сети Internet, его адрес мог бы выглядеть следующим образом: "pavel_chi.dead_souls.gogol".


Локальное имя компьютера. Локальное имя используется для идентификации компьютера на самом нижнем уровне, в частности в локальной сети организации (например, "SERGE"). При формировании уникального адреса компьютера в сети Internet локальное имя компьютера объединяется с именем домена или суффиксом, его содержащим.


Домен, к которому принадлежит компьютер. Доменом называется именованная совокупность компьютеров. При работе в сети Internet имя домена используется для обращения ко всем пользователям домена. Например, если домен компании имеет имя "deadsouls", то при формировании сетевых имен компьютеров к локальным именам компьютеров будет добавляться суффикс "deadsouls.com". Домен может включать в себя несколько рабочих групп.


Номер сервера DNS, на котором хранится учетная запись, необходимая для подключения к сети. Номер сервера DNS можно получить у администратора сети.

(На сервере DNS хранится база данных, с помощью которой осуществляется преобразование имени компьютера в имя, которое используется для подключения к сети.)


Добавление нового сервера к списку серверов DNS, который будет просматриваться Windows при поиске имени компьютера.


Удаление сервера из списка серверов DNS, который просматривается Windows при поиске имени компьютера.


Список серверов DNS, базы данных которых будут просмотрены Windows в поисках имени, присвоенного компьютеру. Серверы будут просматриваться в том порядке, в котором они присутствуют в списке.


Имя компьютера, однозначно определяющее компьютер в сети Internet, например "yourcompany.com". При формировании уникального адреса компьютера в сети Internet локальное имя компьютера объединяется с именем домена или суффиксом, его содержащим.

Суффиксов у домена может быть несколько. При поиске имени в базе данных сервер DNS сначала ищет локальное имя, а затем локальное имя в сочетании с каждым суффиксом.


Список используемых суффиксов домена. Суффикс домена представляет собой последовательность идентификаторов, например "yourcompany.com", предназначенную для формирования полного и однозначного адреса компьютера в сети Internet. Адрес компьютера в сети Internet формируется путем объединения локального имени компьютера с именем домена или суффиксом, его содержащим. При поиске имени в базе данных сервер DNS сначала ищет локальное имя, а затем локальное имя в комбинации с каждым суффиксом.


Добавление суффикса домена. Суффикс домена представляет собой последовательность идентификаторов, например "yourcompany.com", предназначенную для формирования полного и однозначного адреса компьютера в сети Internet.


Удаление из списка суффикса домена.


Отключение протокола WINS (Windows Internet Naming Service). WINS позволяет работать с программами, использующими протокол NetBIOS.


Включение протокола WINS (Windows Internet Naming Service). WINS позволяет работать с программами, использующими протокол NetBIOS.


Число, определяющее сервер WINS (Windows Internet Naming Service). Требуется указать номер первичного (основного) сервера WINS. Попытки доступа всегда начинаются с первичного сервера.


Номер вторичного сервера WINS.  Попытки доступа всегда начинаются с первичного сервера.


Код области. Код области определяет группу компьютеров, распознающих зарегистрированное имя NetBIOS. Чтобы "слышать" друг друга в сети, использующей протокол NetBIOS, компьютеры должны иметь одинаковый код области.


Включение протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) для настройки конфигурации WINS (Windows Internet Naming Service). DHCP получает данные с сервера.


Имя компьютера, для которого следует вывести список свойств.


Дополнительное описание компьютера.


Имя рабочей группы, к которой принадлежит данный компьютер. Рабочая группа состоит из компьютеров, между которыми чаще всего осуществляется обмен данными. Эти компьютеры обычно содержат сетевые ресурсы (например, файлы и принтеры), к которым требуется осуществлять общий доступ.


Тип сети или службы, используемой компьютером.


Имя пользователя, подключенного к компьютеру.


Домен, к которому принадлежит компьютер. Доменом называется именованная совокупность компьютеров. При работе в сети Internet имя домена используется для обращения ко всем пользователям домена. Например, если домен компании имеет имя "deadsouls", то при формировании сетевых имен компьютеров к локальным именам компьютеров будет добавляться суффикс "deadsouls.com". Домен может включать в себя несколько рабочих групп.


Сведения о подключениях к компьютеру.


Просмотр списка подключенных к компьютеру пользователей, а также других сведений о работе в сети, например использование времени процессора и т.п.


Включение режима удаленного управления компьютером. В этом режиме параметры компьютера могут быть изменены с другого компьютера.


Шлюз является необходимым средством соединения одной сети с другой. Например, он требуется для подключения локальной сети к глобальной сети или сети Internet.


Служба WINS (Windows Internet Naming Service) позволяет запускать программы, использующие протокол NetBIOS.


Адрес IP (Internet Protocol) может быть присвоен компьютеру как сервером DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), так и маршрутизатором PPP (Point-to-Point Protocol). Адрес IP можно также получить от администратора сети и просто указать его вручную.


Шлюз является необходимым средством соединения одной сети с другой. Например, он требуется для подключения локальной сети к глобальной сети или сети Internet.


Путь к папке, доступ к которой необходимо предоставить.


Поиск папки, доступ к которой необходимо предоставить.


Имя компьютера, для которого выводятся сведения.


 Название компании, которая является поставщиком программного обеспечения, установленного на сервере.


 Номер версии программного обеспечения, установленного на сервере.


 Дата последнего обновления сетевого программного обеспечения.


 Сведения об авторских правах на программное обеспечение, установленное на сервере.


 Число пользователей, в данный момент подключенных к серверу.


 Максимальное число пользователей, которые могут одновременно подключиться к серверу.


 Название рабочей группы, к которой принадлежит сервер.


 Дополнительные сведения о сервере.


 Список имен серверов, к которым в данный момент подключен компьютер, вместе со сведениями об именах пользователей.


 Список пользователей и групп вместе со сведениями о правах доступа к общим ресурсам.


Сведения о подключениях к компьютеру.


Просмотр списка подключенных к компьютеру пользователей, а также других сведений о работе в сети, например использование времени процессора и т.п.


Включение режима удаленного управления компьютером. В этом режиме параметры компьютера могут быть изменены с другого компьютера.


Имя диска, которое будет присвоено ресурсу в сети. Этот процесс называется также подключением сетевого диска.

В качестве варианта Windows автоматически предлагает первое доступное имя. Чтобы указать другое имя, введите или выберите его из списка.


Путь к общей папке, доступ к которой требуется получить.

В большинстве случаев имя имеет следующий формат:

\\имя_компьютера\имя_папки

Чтобы выбрать имя папки, которая использовалась недавно, воспользуйтесь раскрывающимся списком.


Установка этого флажка позволяет автоматически подключать ресурс при каждой загрузке Windows.

Если папка не используется постоянно, данный флажок устанавливать не следует, так как это лишь замедлит загрузку Windows.


Режим подключения к каталогу как к отдельному устройству. Если данный флажок установлен, то при обращении к устройству каталог рассматривается как корневой; при этом родительские каталоги на этом сетевом диске недоступны. Например, если для подключения к каталогу \\сервер\том\каталог\подкаталог используется имя X, и данный флажок установлен, то при обращении к устройству X:\ осуществляется автоматическое подключение к каталогу \подкаталог, причем переход к родительскому каталогу на диске X: невозможен.

Если данный флажок не установлен, некоторые программы просто не смогут корректно осуществить обращение к каталогу.


Этот режим следует устанавливать при работе в 16-разрядной сети. 16-разрядная сеть создана для работы с Windows 3.1. По умолчанию при работе с сетевым окружением ресурсы 16-разрядной сети не отображаются.


Управление доступом к принтерам в 16-разрядной сети. 16-разрядная сеть создана для работы с Windows 3.1. По умолчанию при работе с сетевым окружением принтеры 16-разрядной сети не отображаются.


Вывод списка компьютеров сети, к которым подключен компьютер.

Выберите компьютер, от которого следует отключиться, и нажмите кнопку "OK". Выделение с помощью клавиши CTRL сразу нескольких компьютеров позволяет одновременно отключиться от нескольких компьютеров.


Порт, которому следует сопоставить сетевой принтер.

По умолчанию Windows автоматически выбирает первый свободный порт. Чтобы выбрать порт, выберите его из списка.


Путь к принтеру, к которому следует получить доступ.

В большинстве случаев путь следует указывать в следующем формате:

\\компьютер\принтер


Установка этого флажка позволяет автоматически подключать принтер при каждой загрузке Windows.

Если принтер не используется постоянно, данный флажок устанавливать не следует, так как это замедляет загрузку Windows.


Вывод списка используемых портов.

Выделите нужный порт. Чтобы выбрать несколько портов, удерживайте при их выделении клавишу CTRL.


Вывод списка серверов NetWare, к которым в данный момент подключен компьютер, или к которым он может быть подключен.


Имя сервера, принтера или папки, к которой осуществляется попытка получения доступа.


Поле для ввода пароля.


Сохранение пароля в списке, чтобы его не требовалось каждый раз вводить заново.


Подключение к серверу в режиме "гостя", т.е. с ограниченными правами доступа. Этот режим предназначен для пользователей, у которых на сервере отсутствует учетная запись. Пароль при этом обычно указывать не требуется, однако в большинстве случаев права доступа к ресурсам существенно ограничены - например, многие файлы могут быть совершенно недоступны или недоступны для записи.


Поле для ввода имени пользователя. В зависимости от типа сети правила образования имен могут различаться. В качестве имени пользователя может быть указано также любое другие имя, созданное администратором сети.


Поле для ввода имени домена. Доменом называется именованная совокупность компьютеров. Домен может содержать в себе несколько рабочих групп. При входе в сеть осуществляется подключение к серверу или домену с проверкой прав доступа.


Поле для ввода имени домена. Доменом называется именованная совокупность компьютеров. Домен может содержать в себе несколько рабочих групп. При входе в сеть осуществляется подключение к серверу или домену с проверкой прав доступа.


Поле для ввода имени пользователя, используемого для входа в Windows.


Поле для ввода пароля, который необходимо указывать при входе в Windows. Если в качестве пароля Windows указать пустую строку, пароль при загрузке запрашиваться не будет.


Поле для ввода пароля входа в Windows. Если пароль входа в Windows совпадает с паролем входа в сеть, Windows будет запрашивать пароль только один раз.


Поле для повторного ввода пароля.


Поле для ввода имени компьютера, который следует найти - например, marketing. Для найденного компьютера отображается полный список общих папок.

Если путь к искомой папке известен, можно указать полное имя папки, включающее в себя имя компьютера - например, \\marketing\отчеты.


Поле для ввода имени пользователя, которого следует добавить в список.


Имя сервера, содержащего список пользователей.

Изменить данный параметр здесь нельзя. Чтобы указать другой сервер, откройте окно свойств сети и выберите вкладку "Управление доступом".


Имена, которые следует добавить к списку.


Список имен пользователей, хранящихся на сервере.

Выберите пользователей, для которых следует изменить права доступа, и укажите, какие права следует им предоставить.


Разрешение вопросов, возникающих при работе в сети

В данном разделе легко найти сведения, которые могут помочь разрешить вопросы, возникающие при работе в сети. Выберите свою неисправность из списка и попробуйте устранить ее, выполняя приведенные указания.

Возможные трудности

Ошибка при входе в сеть.

В папке "Сетевое окружение" отсутствуют другие компьютеры.

Ошибка при подключении к другому компьютеру.

Не удается предоставить общий доступ к папке или принтеру.

Другие пользователи не могут получить доступ к ресурсам компьютера.

Ошибка при настройке сетевой платы.


Могут ли другие пользователи видеть ваш компьютер в своих папках "Сетевое окружение"?

Да.

Нет.


Когда другие пользователи обращаются к компьютеру, видят ли они ресурсы?

Да, но они не могут к ним подключиться.

Нет.


Убедитесь, что на компьютере включен режим совместного доступа к ресурсам

Чтобы открыть окно свойств сети, нажмите эту кнопку:  .

Доступна ли кнопка "Доступ к файлам и принтерам"?

Да.

Нет.


Убедитесь, что разрешен общий доступ к файлам и принтерам

Нажмите кнопку "Доступ к файлам и принтерам".

Теперь возможен общий доступ к файлам и принтерам?

Да, теперь все в порядке.

Нет, неисправность осталась. Что еще можно сделать?


Дальнейшие шаги

По-видимому, используемая сеть не поддерживает общий доступ к файлам, либо эта возможность запрещена администратором сети. Обратитесь к администратору сети.

Вернуться к началу раздела "Разрешение вопросов".

Выйти из справочной системы.


Вы устанавливали недавно новые аппаратные устройства?

Да.

Нет.


Обнаружены ли диспетчером устройств конфликты?

Да.

Нет.


Установите сетевую плату

Чтобы запустить мастер установки оборудования, нажмите эту кнопку:

Вернуться к началу раздела "Разрешение вопросов".

Выйти из справочной системы.


Устранение аппаратных конфликтов оборудования

Для устранения аппаратных конфликтов оборудования следует обратиться к разделу "Конфликт между оборудованием".

Перейти к разделу "Конфликт между оборудованием".

Вернуться к началу раздела "Разрешение вопросов".

Выйти из справочной системы.


Установлена ли на компьютере сетевая плата?

Да.

Нет.

Не знаю.


Установка сетевой платы

Необходимо установить в компьютере сетевую плату. Выключите компьютер и отключите его от сети, после чего установите сетевую плату, следуя приведенным в ее документации инструкциям по установке. Затем с помощью мастера установки оборудования панели управления установите сетевую плату.

Вернуться к началу раздела.

Выйти из справочной системы.


Просмотр параметров установленной на компьютере сетевой платы

1	Чтобы вывести окно свойств сети, нажмите эту кнопку: .

2	Найдите в списке оборудования сетевую плату. Сетевой адаптер обозначен значком [image].

Вы нашли сетевую плату?

Да.

Нет.


Проверьте установку сетевой платы в гнезде

1	Этот раздел целесообразно напечатать, так как при выполнении приведенных ниже указаний справочная система будет недоступна. Выберите команду Печать раздела в меню Параметры.

2	Завершите работу с Windows и выключите компьютер.

3	Отключите компьютер от сети.

4	Следуя инструкциям в документации по компьютеру, откройте корпус компьютера.

5	Найдите сетевую плату и убедитесь в том, что она надежно закреплена в гнезде.

Если плата закреплена в гнезде надежно, возможно, гнездо неисправно. Попробуйте переместить плату в другое гнездо, выполняя при этом инструкции по установке сетевой платы.

6	Если сетевая плата все равно не работает, она может быть неисправна.

Вернуться к началу раздела.

Выйти из справочной системы.


Видны ли другие компьютеры в папке "Сетевое окружение"?

Видны, но не все.

Виден только мой компьютер.

Не виден ни один компьютер сети.


Виден ли значок "Вся сеть" в папке "Сетевое окружение"?

Да.

Нет.


Просмотр всей сети

Дважды щелкните значок "Вся сеть".

Видны ли другие компьютеры сети?

Да.

Нет.


Не производилась ли недавно смена рабочей группы?

В папке "Сетевое окружение" отображаются только компьютеры, входящие в рабочую группу, к которой принадлежит данный компьютер. Если компьютер был переведен в другую рабочую группу, имена компьютеров из остальных групп в папке "Сетевое окружение" не появятся.

Как указать другую рабочую группу?

Дело не в этом. Что еще может быть не так?


Какого рода неисправность возникла?

Нельзя обнаружить в сети нужный компьютер.

Нужный компьютер виден, но его общие ресурсы не отображаются.

Общие ресурсы видны, но недоступны.

Другая неисправность.


Подключен ли компьютер к сети?

1	В главном меню выберите пункт Поиск.

2	Выберите команду Компьютер.

3	Введите имя компьютера, который требуется найти, и нажмите кнопку "Найти".

Удалось обнаружить компьютер?

Да.

Нет.


Попробуйте просмотреть общие ресурсы компьютера

Дважды щелкните значок компьютера в списке.

Видны ли общие ресурсы компьютера?

Да.

Нет.


Обратитесь к ответственному за компьютер сотруднику

Возможно, компьютер несправен или отключен от сети. Обратитесь к ответственному за компьютер сотруднику.

Выйти из справочной системы.


Обратитесь к ответственному за компьютер сотруднику

Возможно, в данный момент на компьютере нет общих ресурсов. Обратитесь к ответственному за компьютер сотруднику.

Выйти из справочной системы.


Обратитесь к ответственному за компьютер сотруднику

Возможно, у вас нет прав доступа к ресурсам данного компьютера. Обратитесь к ответственному за компьютер сотруднику.

Выйти из справочной системы.


Убедитесь, что сетевая плата правильно подключена к сети

Убедитесь, что к разъему сетевой платы правильно и надежно подключен сетевой кабель. Если используемая сетевая плата является платой PCMCIA, убедитесь, что она правильно вставлена в компьютер, а затем попробуйте повторить операцию.

Удалось устранить неисправность?

Да, теперь все компьютеры доступны. Выйти из справочной системы.

Нет, неисправность остается. Что еще можно сделать?


Убедитесь, что сетевая плата правильно подключена к сети

Убедитесь, что к разъему сетевой платы правильно и надежно подключен сетевой кабель. Если используемая сетевая плата является платой PCMCIA, убедитесь, что она правильно вставлена в компьютер, а затем попробуйте повторить операцию.

Удалось устранить неисправность?

Да. Теперь можно выйти из справочной системы.

Нет, неисправность остается. Что еще можно сделать?


Проверьте параметры настройки сетевой платы

1	Этот раздел целесообразно напечатать, так как при выполнении приведенных ниже указаний справочная система будет недоступна. Выберите команду Печать раздела в меню Параметры.

2	Чтобы вывести на экран окно свойств сети, нажмите эту кнопку: .

3	Выберите сетевую плату и нажмите кнопку Свойства.

4	Если доступна вкладка "Соединение", откройте ее. Убедитесь, что тип соединения соответствует тому, который действительно используется.

Если тип соединения неизвестен, обратитесь к администратору сети.

5	Выберите вкладку "Ресурсы".

6	Убедитесь в том, что параметры настройки сетевой платы соответствуют фактически установленным на плате. Если значения параметров неизвестны, выберите из списка "Тип конфигурации" пункт "Найденная конфигурация".

Если в списке "Тип конфигурации" пункт "Найденная конфигурация" не появляется, обратитесь к документации по сетевой плате.

Совет

Дополнительные сведения об элементе управления можно получить, нажав кнопку [image] в верхней части окна диалога, а затем выбрав нужный элемент.

Удалось устранить неисправность?

Да, выйти из справочной системы.

Нет, неисправность остается. Что еще можно сделать?


Проверьте, правильно ли выбран сетевой протокол

1	Чтобы вывести на экран окно свойств сети, нажмите эту кнопку:  .

2	Убедитесь, что в списке присутствует сетевая плата. Сетевая плата обозначается значком [image].

3	Убедитесь, что в списке присутствует хотя бы один сетевой протокол. Сетевой протокол обозначается значком [image].

4	Выберите сетевую плату и нажмите кнопку "Свойства".

5	Откройте вкладку "Привязка".

6	Убедитесь, что флажок нужного сетевого протокола установлен.

Совет

Убедитесь в том, что плата использует тот же протокол, что и другие компоненты сети. Если это не так, другие компьютеры сети будут недоступны. Если правильный протокол неизвестен, обратитесь к администратору сети.

Удалось устранить неисправность?

Да, выйти из справочной системы.

Нет, неисправность остается. Что еще можно сделать?


Проверьте, правильно ли выбран сетевой протокол

1	Чтобы вывести на экран окно свойств сети, нажмите эту кнопку: .

2	Проверьте, какие сетевые протоколы используются в данный момент. Сетевой протокол обозначается значком [image]. Убедитесь в том, что используется правильный протокол. Если вы не знаете, какой протокол следует использовать, обратитесь к администратору сети.

Присутствует ли в списке правильный протокол?

Нет. Как установить другой протокол?

Да, но неисправность остается. Что еще можно сделать?

Сейчас изменять ничего не надо. Выйти из справочной системы.


Какой клиент используется в сети?

1	Чтобы вывести на экран окно свойств сети, нажмите эту кнопку: .

2	Проверьте, какие клиенты сети используются в данный момент. Клиент сети обозначается значком [image]. Убедитесь в том, что используется правильный клиент. Если вы не знаете, какой именно клиент необходим, обратитесь к администратору сети.

Присутствует ли в списке правильный клиент сети?

Нет. Как установить другой клиент?

Да, но неисправность остается. Что еще можно сделать?

Сейчас изменять ничего не надо. Выйти из справочной системы.


Какая используется сеть?

Сеть Microsoft.

Сеть Novell NetWare.

Другая сеть.

Я не знаю. Как это выяснить?


Проверьте, какой клиент используется?

1	Чтобы вывести на экран окно свойств сети, нажмите эту кнопку: .

2	Укажите, какой сетевой клиент используется. Клиент сети обозначается значком [image].

Какая используется сеть?

Сеть Microsoft.

Сеть Novell NetWare.

Другая сеть.


Сеть не установлена

Похоже, что на компьютере не установлено программное обеспечение.

Инструкции по установке сетевого программного обеспечения.

Вернуться к началу раздела.

Выйти из справочной системы.


Какого рода неисправность обнаружена?

Пароль не опознан ни одним сервером домена.

В сети имеется другой компьютер с таким же именем.

Я не помню пароль доступа к сети.

Другая неисправность.


Обратитесь к администратору сети

Обратитесь к администратору сети и попросите сменить ваш пароль.

Вернуться к началу раздела.

Выйти из справочной системы.


Измените имя компьютера

1	Чтобы вывести на экран окно свойств сети, нажмите эту кнопку: .

2	Откройте вкладку "Компьютер".

3	Введите другое имя или просто добавьте к имеющемуся имени букву или цифру, чтобы сделать его уникальным.

Вернуться к началу раздела.

Выйти из справочной системы.


Проверьте домен

1	Чтобы вывести на экран окно свойств сети, нажмите эту кнопку: .

2	Выберите "Клиент для сетей Microsoft" и затем нажмите кнопку "Свойства".

3	Убедитесь, что флажок "Входить в домен Windows NT" установлен, и указано правильное имя сервера.

Если имя домена неизвестно, обратитесь к администратору сети.

Если имя домена указано верно, попросите администратора сети проверить имя пользователя и пароль.

Удалось устранить неисправность?

Да, теперь я могу войти в сеть. Выйти из справочной системы.

Нет, неисправность остается. Что еще можно сделать?


Какая неисправность обнаружена?

На экране появляется сообщение "Имя сервера указано неверно или сервер недоступен".

Сеть отрабатывает макрос подключения, хотя этого делать не следует.

Сеть не отрабатывает указанный макрос подключения.

Я не помню пароль доступа к сети

Другая неисправность.


Проверьте основной сервер

1	Чтобы вывести на экран окно свойств сети, нажмите эту кнопку: .

2	Выберите "Клиент для сетей Microsoft" и затем нажмите кнопку "Свойства".

3	Убедитесь, что выбран правильный сервер. Если имя сервера неизвестно, обратитесь к администратору сети.

Если указано правильное имя сервера, обратитесь к администратору сети с просьбой проверить имя пользователя и пароль. Если заведомо известно, что имя пользователя и пароль введены верно, попросите администратора сети устранить неисправность.

Вернуться к началу раздела.

Выйти из справочной системы.


Убедитесь, что включена обработка макроса подключения

1	Чтобы вывести на экран окно свойств сети, нажмите эту кнопку: .

2	Выберите "Клиент для сетей NetWare" и нажмите кнопку "Свойства".

3	Убедитесь в том, что включена обработка макроса подключения.

Удалось устранить неисправность?

Да, теперь все в порядке. Выйти из справочной системы.

Нет, неисправность остается. Что еще можно сделать?


Дальнейшие шаги

Похоже, данный раздел не содержит ответа на возникший вопрос. И все-таки, чтобы быть уверенным, что, по крайней мере, это не аппаратная неисправность, проверьте, что:

Сетевой кабель правильно и надежно подключен к сетевой плате и сети.

Сетевая плата установлена и работает правильно. Более подробные сведения можно получить в документации к сетевой плате.

Убедитесь в том, что сеть работает без неисправностей.

Если неисправность устранить не удается, обратитесь к администратору сети или к специальной документации.

Вернуться к началу раздела.

Выйти из справочной системы.


Чтобы установить систему автоматического резервного копирования

1	Чтобы вывести на экран окно свойств сети, нажмите эту кнопку:  .

2	Нажмите кнопку "Добавить".

3	Выберите в списке "Служба" и нажмите кнопку "Добавить".

4	В списке "Изготовители" выберите систему автоматического резервного копирования, установленную администратором сети на сервере: либо Cheyenne (ARCserve), либо Arcada (Backup Exec). Затем нажмите кнопку "OK". Для агента Backup Exec Agent требуется также на вкладке "Протокол" указать протокол.

Совет

После установки агента резервного копирования необходимо включить режим автоматического резервного копирования данных. См. ссылку "См. также".

 См. также


Чтобы отключить режим автоматического резервного копирования данных

1	Чтобы вывести на экран окно свойств сети, нажмите эту кнопку: .

2	Выберите агента системы резервного копирования, установленной на сервере (либо ARCserve, либо Backup Exec), и нажмите кнопку "Свойства".

3	Выберите параметр "Отключить сетевое резервирование данных".


Чтобы включить режим автоматического резервного копирования данных

1	Чтобы вывести на экран окно свойств сети, нажмите эту кнопку: .

2	Выберите агента системы резервного копирования, установленной на сервере (либо ARCserve, либо Backup Exec), и нажмите кнопку "Свойства".

3	В окне свойств клиента резервного копирования установите переключатель в положение "Включить сетевое резервирование данных" и заполните другие необходимые поля окна диалога.

Совет

Для включения  автоматического резервного копирования данных необходимо установить клиента системы резервного копирования. Получить дополнительные сведения позволяет ссылка "См. также".

 См. также


Чтобы восстановить файлы из резервной копии, находящейся на сервере

Для восстановления данных с резервной копии, находящейся на сервере, обратитесь к администратору сети.


Чтобы указать, следует ли восстанавливать реестр

1	Чтобы вывести на экран окно свойств сети, нажмите эту кнопку: .

2	Выберите клиента системы резервного копирования, установленной на сервере (ARCserve или Backup Exec), и затем нажмите кнопку "Свойства".

3	Установите или снимите флажок "Не восстанавливать реестр" при восстановлении системы.

Замечание

Прежде чем восстанавливать систему с помощью клиента системы резервного копирования, необходимо переустановить Windows 95. После этого выполните описанную выше процедуру для восстановления реестра.


Чтобы добавить или исключить папки из набора резервного копирования клиента ARCserve

1	Чтобы вывести на экран окно свойств сети, нажмите эту кнопку: .

2	Выберите в списке клиент системы резервного копирования ARCserve и затем нажмите кнопку "Свойства".

3	С помощью кнопок "Добавить" и "Удалить" укажите, какие папки следует включить в набор резервного копирования, и нажмите кнопку "OK".

4	Нажмите кнопку "OK".

Совет

Чтобы удалить папку из списка, укажите ее и нажмите кнопку "Удалить".


Чтобы добавить или исключить папки из набора резервного копирования клиента Backup Exec

1	Чтобы вывести на экран окно свойств сети, нажмите эту кнопку: .

2	Выберите в списке клиент системы резервного копирования Backup Exec и затем нажмите кнопку "Свойства".

3	С помощью кнопки "Добавить" укажите, какую папку следует включить в набор резервного копирования, и нажмите кнопку "OK".

4	Если необходимо, укажите пароль и нажмите кнопку "OK".

5	Если необходимо добавить в набор резервного копирования другую папку, с помощью кнопки "Добавить" укажите папку и нажмите кнопку "OK".

Советы

Чтобы удалить папку из списка, выберите папку и нажмите кнопку "Удалить".

Чтобы изменить права доступа к папке, укажите папку и нажмите кнопку "Сведения".

Если требуется создать резервную копию всего жесткого диска, убедитесь, что в списке "Резервируемые папки" указано имя устройства с корневым каталогом (например, C:\).


Создание резервной копии данных на сервере NetWare или Windows NT

Сетевая служба резервного копирования позволяет автоматически создавать на сервере резервную копию данных, находящихся на локальном жестком диске компьютера. Для этой цели можно воспользоваться установленной администратором системой резервного копирования, а именно, ARCserve или Backup Exec.

Расписание сеансов создания резервной копии определяется администратором сети. Пользователь на рабочей станции сети определяет, какие файлы и папки следует помещать в архив резервной копии.

Получить дополнительные сведения об установке службы резервного копирования, изменении режима копирования и состава резервной копии позволяет ссылка "См. также".

 См. также


Реестр представляет собой раздел в памяти компьютера (и соответствующий ему файл на жестком диске), в котором хранятся параметры, управляющие работой системы и отдельных ее компонентов (например, используемая по умолчанию цветовая схема). Часто в реестре также хранятся параметры, используемые отдельными приложениями, например, параметры настройки текстового процессора или электронной таблицы.


Отключение службы резервного копирования. Если служба резервного копирования отключена, автоматическое резервное копирование файлов системы по расписанию, заданному администратором сети.


Включение службы резервного копирования. Если служба резервного копирования включена, в сети автоматически производится резервное копирование указанных вами файлов системы по расписанию, заданному администратором сети.


Список адресов IPX, используемых системой. (IPX является мнемоническим сокращением термина "Internetwork Packet Exchange"). Протокол IPX используется при работе с серверами локальных сетей.


Пароль доступа к системе резервного копирования. Если указан пароль, то резервное копирование может осуществляться только тем пользователем, которому известен пароль.


Поле для повторного ввода пароля.


Управление восстановлением реестра системы. Именно в реестре хранятся сведения о том, какие программы установлены на компьютере, какие сетевые подключения следует восстанавливать при загрузке системы, свойства рабочего стола и другие сведения.


Управление отображением состояния резервного копирования.


Имена папок, которые не следует включать в набор резервного копирования. Например, для экономии времени и места можно не включать в набор резервного копирования временный каталог TEMP.


Кнопка удаления выбранной папки из списка папок, исключаемых из набора резервного копирования. В результате папка будет включена в набор резервного копирования.


Кнопка добавления выбранной папки в список папок, исключаемых из набора резервного копирования. В результате папка будет исключена из набора резервного копирования.


Отключение службы резервного копирования. Если служба резервного копирования отключена, автоматическое резервное копирование файлов системы по расписанию, заданному администратором сети.


Включение службы резервного копирования. Если служба резервного копирования включена, в сети автоматически производится резервное копирование указанных вами файлов системы по расписанию, заданному администратором сети.


Имя компьютера в сети.


Пароль, который администратор сети должен указать для создания резервной копии данных, находящихся на компьютере.


Индикатор работы службы Backup Exec. Если служба не запущена, создание резервной копии данных невозможно.


Управление восстановлением реестра системы. Именно в реестре хранятся сведения о том, какие программы установлены на компьютере, какие сетевые подключения следует восстанавливать при загрузке системы, свойства рабочего стола и другие сведения.


Список папок, включаемых в набор резервного копирования. Если требуется включить в набор весь диск, то убедитесь, что указано имя диска с корневым каталогом диска (например, C:\).


Изменение свойств папки, включенной в набор резервного копирования.


Удаление папки из набора резервного копирования.


Добавление папки в набор резервного копирования.


Вывод названия папки, содержимое которой отображается в поле ниже.


Вывод имен папок, дочерних для данной папки. Для просмотра содержимого папки укажите на нее и дважды нажмите кнопку мыши.


Подключение сетевого ресурса как отдельного устройства.


Вывод содержимого выбранного диска. Нажмите кнопку со стрелкой, чтобы вывести список других дисков.


Путь к выбранной папке.


Выбор другой папки для включения в набор резервного копирования.


Имя папки, включенной в набор резервного копирования.


Задание пароля доступа к папке. Нажмите кнопку и введите пароль.


Установка доступа к содержимому папки только на чтение.


Управление протоколом создания резервного копирования. Данный параметр указывает, что резервное копирование должно производиться с использованием протокола IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequential Packet Exchange). При копировании на сервер Novell NetWare или на сервер Windows NT использующий протокол IPX/SPX, установка данного параметра обязательна.


Управление протоколом создания резервного копирования. Данный параметр указывает, что резервное копирование должно производиться с использованием протокола TCP/IP. Протокол TCP/IP используется для подключения к Internet и глобальным сетям. При копировании на сервер Windows NT использующий протокол TCP/IP, установка данного параметра обязательна.


Удаление сервера из списка серверов, на которые может осуществляться резервное копирование системы.


Список серверов, на которых может быть создана резервная копия данных. Серверы в списке могут присутствовать как по именам, так и по адресам IP (Internet Protocol). За более подробными сведениями обратитесь к администратору сети.


Добавление сервера из списка серверов, на которые может осуществляться резервное копирование системы. За более подробными сведениями о серверах, на которые может быть осуществлено резервное копирование, обратитесь к администратору сети.


Адрес IP (Internet Protocol) сервера, на который следует осуществить резервное копирование. За более подробными сведениями обратитесь к администратору сети.


По каждому элементу окна диалога доступна справка. Для получения справки нажмите кнопку [image] в правой части заголовка окна диалога, а затем выберите нужный элемент.


Назначение порта сетевому устройству.


Отмена назначения порта сетевому устройству.


Время ожидания (в секундах), в течение которого Windows будет ожидать сигнала готовности после появления ошибки.


Управление печатью задания после того, как принтер отключен от сети. Если флажок установлен, вывод на печать будет продолжаться.


По каждому элементу окна диалога доступна справка. Для получения справки нажмите кнопку [image] в правой части заголовка окна диалога, а затем выберите нужный элемент.


Управление типом формы (размером страницы). Чтобы использовать форму по умолчанию, введите ноль и убедитесь, что поле "Имя" содержит пустую строку.


Поле для ввода названия формы. Название формы следует вводить точно так же, как оно определено на сервере NetWare.

Чтобы использовать форму по умолчанию, введите нуль и убедитесь, что поле "Имя" содержит пустую строку.


По каждому элементу окна диалога доступна справка. Для получения справки нажмите кнопку [image] в правой части заголовка окна диалога, а затем выберите нужный элемент.


Печать страницы заголовка (разделителя) перед каждым заданием. Страница заголовка удобна в том случае, когда принтером пользуются несколько человек. Чтобы изменить страницу заголовка, введите свой текст.

Замечание.  При работе с принтером PostScript убедитесь, что данный флажок не установлен, если только администратор сети не настроил страницу заголовка принтера PostScript.


Количество копий документа, выводимое на печать.

Данный параметр относится ко всем выводимым на печать документам. Часто такой же параметр можно установить и в программе (например, в Microsoft Word). Однако изменение этого параметра в программе действует только при печати документов из программы. В любом случае, изменять этот параметр в обоих местах не рекомендуется.


Включение и настройка режима преобразования символов табуляции в пробелы при печати из программ MS-DOS.


Включение режима перевода листа после печати страницы. Данный режим следует включать лишь в том случае, если этого не делает программа MS-DOS.