Поле для ввода нового специального пароля. В целях безопасности при вводе пароля на экране отображаются символы звездочки (*).

Совет.  Запишите специальный пароль, поскольку он требуется при каждом изменении параметров советника по содержимому.


Установка системы оценок для данного компьютера. Для установки уровней оценок для пользователей данного компьютера требуется знать специальный пароль.


Включение или отключение текущей системы оценок. Для включения системы оценок для пользователей данного компьютера требуется знать специальный пароль.


Список категорий нежелательного материала в системе оценок, установленной на данном компьютере. Чтобы установить систему оценок для пользователя, выберите категорию из списка. Текущий уровень ограничений для данной категории отображается в нижней части. Для изменения этого уровня необходимо задать специальный пароль.


Список категорий нежелательного материала в системе оценок, установленной на данном компьютере. Чтобы установить систему оценок для пользователя, выберите категорию из списка. Текущий уровень ограничений для данной категории отображается в нижней части. Для изменения этого уровня необходимо задать специальный пароль.


Уровень потенциально нежелательного материала (например, порнография, насилие или оскорбительный язык), который разрешается просматривать с данного компьютера. Пользователи не смогут просматривать материал, имеющий более высокие оценки, чем заданный уровень.

Если регулятор отсутствует, убедитесь, что была выбрана категория в списке.


Уровень потенциально нежелательного материала (например, порнография, насилие или оскорбительный язык), который разрешается просматривать с данного компьютера. Пользователи не смогут просматривать материал, имеющий более высокие оценки, чем заданный уровень.

Если регулятор отсутствует, убедитесь, что была выбрана категория в списке.


Описание уровня потенциально нежелательного материала (например, порнография, насилие или оскорбительный язык), который разрешается просматривать с заданной оценкой.

Описание системы оценок выводится, если не выбрана ни одна категория.


Описание уровня потенциально нежелательного материала (например, порнография, насилие или оскорбительный язык), который разрешается просматривать с заданной оценкой.

Описание системы оценок выводится, если не выбрана ни одна категория.


Задание режима, при котором пользователи данного компьютера имеют разрешение просматривать материалы, оценки для которых не были установлены.

Если установлен этот флажок, могут просматриваться некоторые нежелательные материалы, если автор страницы Web не оценил ее с помощью используемой вами системы оценок. Однако если флажок снят, пользователи не смогут просматривать некоторые страницы Web, не имеющие оценок, независимо от безопасности содержимого страницы.


Просмотр, добавление или изменение списка систем оценок, установленных на данном компьютере.


Просмотр, добавление или изменение списка систем оценок, установленных на данном компьютере.


Изменение специального пароля.


Поле для ввода нового специального пароля.

Примечание.  В специальном пароле учитывается регистр символов. Перед вводом пароля убедитесь, не нажата ли клавиша CAPS LOCK.


Разрешение пользователям, знающим специальный пароль, просмотра страниц Web, содержащих потенциально нежелательный материал, с помощью ввода этого пароля.

Если флажок не установлен, никто за исключением пользователя, назначившего пароль, не сможет просматривать такие страницы Web на данном компьютер.


Поле для ввода старого пароля. Для обеспечения безопасности при вводе пароля отображаются символы звездочки (*).


Поле для ввода нового пароля. Для обеспечения безопасности при вводе пароля отображаются символы звездочки (*).


Поле для повторного ввода пароля. Если введенное значение совпадет с введенным ранее в поле нового пароля, пароль будет изменен. Для обеспечения безопасности при вводе пароля отображаются символы звездочки (*).


Список систем оценок, установленных на данном компьютере.


Добавление системы оценок в список.


Удаление выделенной системы оценок из списка.


Поле для ввода специального пароля. Для обеспечения безопасности при вводе пароля отображаются символы звездочки (*).


Поле для ввода имени бюро оценок.


Отображение страницы Web поставщика системы оценок.


Настройка советника по содержимому для включения оценок Internet

1	Нажмите кнопку  [image]  для отображения свойств Internet.

2	Выберите вкладку "Другие", а затем нажмите кнопку "Включить" в группе "Оценки".

Если кнопка "Включить" отсутствует нажмите кнопку "Свойства".

3	Если специальный пароль еще не был задан для данного компьютера, выдается запрос на создание такого пароля. Если пароль был задан, выдается запрос на ввод этого пароля.

4	На вкладке "Оценки" выберите категорию, а передвиньте бегунок регулятора на значение, которое необходимо использовать. Повторите этот процесс для каждой категории, для которой требуются ограничения.

Советы

Запишите специальный пароль, поскольку он требуется при каждом изменении параметров советника по содержимому.

Не все страницы Web имеют свою оценку. Чтобы разрешить просмотр страниц Web, не имеющих оценок, перейдите на вкладку "Общие", а затем установите флажок "Разрешен просмотр узлов, не имеющих оценки".

Если нужно разрешить некоторым пользователям просмотр страниц Web, которые запрещены, в соответствии с заданными оценками, предоставьте им специальный пароль. Для получения дополнительных сведений нажмите кнопку "См. также".

 См. также


Использование специального пароля для просмотра запрещенных узлов

1	Нажмите кнопку  [image]  для отображения свойств Internet.

2	Выберите вкладку "Другие", а затем нажмите кнопку "Свойства".

3	Введите специальный пароль для данного компьютера.

4	Выберите вкладку "Общие" и установите флажок "Имеется возможность ввести специальный пароль для просмотра запрещенного содержимого".