Номер телефона компьютера, к которому производится подключение. Этот номер вводится при создании соединения. Временно изменить его можно прямо в этом поле. Чтобы изменить номер навсегда, установите указатель на значок соединения, нажмите правую кнопку мыши и выберите в контекстном меню пункт Свойства.

При изменении номера телефона прямо в поле записанный в свойствах соединения номер игнорируется.

При необходимости воспользоваться телефонной карточкой или при смене места вызова следует нажать кнопку "Параметры".


Эта кнопка устанавливает параметры вызова. Она позволяет воспользоваться телефонной карточкой, указать другое место вызова, задать префикс выхода на линию, код страны и код региона (города).


Имя компьютера, с которым устанавливается связь.

Чтобы подключиться к этому компьютеру, необходимо дважды щелкнуть соответствующий значок в папке "Удаленный доступ к сети".


Перечень уже созданных соединений.

Если соединения, обеспечивающие доступ к нужному ресурсу, отсутствуют, следует вернуться к папке "Удаленный доступ к сети" и создать в ней новое соединение.


Поле для ввода имени пользователя. Эти данные используются процедурой входа после установки связи с удаленным компьютером.


Поле для ввода пароля, обеспечивающего подключение к компьютеру (но не к сети).

Чтобы не вводить пароль при каждом подключении, установите флажок "Сохранить пароль".


Состояние этого флажка определяет, надо ли будет вводить пароль вручную при каждом подключении к удаленному компьютеру.

Пароль сохраняется только для этого соединения и только для указанного пользователя.


Место, откуда производится вызов.

Изменить сведения о месте вызова или создать новое такое место позволяет кнопка "Параметры".

Любое из уже описанных мест вызова можно просто выбрать из списка.

Если данное поле и кнопка "Параметры" недоступны, закройте это окно и откройте окно свойств выбранного соединения. Установите флажок "Использовать код страны и код города".


Область для ввода кода города (региона), номера телефона и кода страны для компьютера, к которому производится подключение.

Снятие флажка "Использовать код страны и код города" позволяет при наборе номера не учитывать оба указанных параметра. При этом, естественно, исчезает возможность выбора места вызова.


Перечень установленных на компьютере адаптеров ISDN или модемов. Чтобы выбрать модем или адаптер ISDN, используемый для данного соединения, достаточно дважды щелкнуть его.

Если нужный модем или адаптер ISDN в списке отсутствует, установите его с помощью значка "Модемы" или ISDN панели управления.


Эта кнопка позволяет изменить настройку модема или адаптера ISDN, выбранного для установки связи.

Изменение настройки для конкретного соединения относится только к этому соединению и не влияет на все параметры настройки модема или адаптера ISDN, заданные с помощью панели управления.


Эта кнопка позволяет выбрать тип сервера удаленного доступа.

На уже открытое соединение смена типа сервера влияния не оказывает.


Перечень допустимых типов серверов удаленного доступа. (Этот перечень определяется контроллером удаленного доступа.).

На уже открытое соединение смена типа сервера влияния не оказывает.


Установка этого флажка позволяет включить сжатие данных при отправке и приеме, что ускоряет передачу данных.

Сжатие данных будет производиться лишь в том случае, если оба компьютера используют совместимый тип сжатия.


Установка этого флажка свидетельствует о необходимости отправки удаленному компьютеру пароля только в зашифрованном виде. Шифрование пароля обеспечивает дополнительную защиту соединения. Ввод пароля производится обычным образом; шифрование осуществляется компьютером уже при передаче. Использование данного режима возможно лишь в том случае, если удаленный компьютер также поддерживает работу с зашифрованными паролями.


После установки связи будет произведена попытка входа в сеть с использованием указанных при входе в Windows имени пользователя и пароля.


Сетевые протоколы, которые компьютер может использовать.

Чтобы установить или удалить протокол, следует воспользоваться значком "Сеть" панели управления.


Настройка параметров протокола TCP/IP для выбранного соединения. Это полезно при использовании нескольких различных конфигураций TCP/IP для разных соединений.


Адрес IP предоставляется сервером PPP. Если сервер PPP не сообщает адрес IP, будет использован адрес, указанный в привязке протокола TCP/IP к контроллеру удаленного доступа (панель управления сетью).


Адрес IP задается для выбранного соединения вручную.

Эта возможность полезна при наличии нескольких учетных записей Internet, когда для различных соединений используются разные адреса IP.


Адреса серверов DNS и WINS предоставляются сервером PPP. Если сервер PPP не сообщает их, будут использованы адреса серверов DNS и WINS, указанные в привязке протокола TCP/IP к контроллеру удаленного доступа (панель управления сетью).


Один или два адреса DNS и/или WINS (если они необходимы) задаются для соединения вручную.

Эта возможность полезна при наличии нескольких учетных записей Internet, когда для различных соединений используются разные адреса серверов DNS и WINS.


Установка этого флажка позволяет производить только для выбранного соединения сжатие заголовков IP, что ускоряет передачу данных.


Установка этого флажка позволяет по умолчанию направить весь транспорт IP через подключение к глобальной сети.


Набор номера и установка связи с удаленным компьютером.


Установка этого флажка позволяет автоматически повторить попытку установки связи, если линия занята или предыдущий сеанс был прерван.


Число попыток повтора установки связи.


Период между двумя попытками повтора в минутах и секундах.


В зависимости от выбранного режима, Windows может предлагать переход в режим удаленного доступа сразу после установки соединения.

Это удобно, если один из дисков удаленного компьютера необходимо подключить, назначив ему постоянное имя.


Сведения об основной модемной линии или канале ISDN, которые заданы для данного соединения.


Поле для ввода номера телефона, который будет использоваться для подключения к поставщику услуг Internet или к удаленному компьютеру. Отображается значение, введенное при создании соединения.

Если поставщик услуг Internet имеет другой номер телефона для дополнительно используемых модемов или каналов ISDN, имеется возможность настроить соединение на их использование..


Указание модема или линии ISDN, используемой в качестве основного канала для соединения данного компьютера..


Настройка модема или адаптера ISDN, используемых для основного канала.


Отображение числа дополнительных каналов, доступных для использования данным соединением. Чтобы задать использование дополнительных каналов, нажмите кнопку "Настройка".


Настройка соединение на использование дополнительных каналов.

Изменения не применяются к открытым в данное время соединения.


Отказ от использования дополнительных каналов для данного соединения.


Задание использования дополнительных каналов для соединения.


Отображение списка дополнительных каналов, установленных для данного соединения.


Добавление дополнительных каналов для данного соединения.


Удаление выделенного канала.

Для выделения канала выберите его номер.


Изменение параметров выделенного канала.

Для выделения канала выберите его номер.


Указание модема или линии ISDN, используемых данным каналом. Чтобы изменить модем или линию ISDN, выберите новое устройство из списка.


Поле для ввода номера телефона, вызываемого для данного канала. Если поставщик услуг Internet или удаленный компьютер имеет другой номер телефона для дополнительных каналов, введите его в это поле.

Для выяснения номеров телефонов для дополнительных каналов обратитесь к поставщику услуг или администратору данного компьютера.


Отображение дополнительных сведений о соединении.


Отказ от повторного вывода данного сообщения.


Разрыв данного соединения.


Остановка прохождения данных по дополнительным каналам.


Отображение списка сетевых протоколов, которые будут использоваться для данного соединения.


Отображение списка дополнительных каналов, используемых для данного соединения.


Отображение или скрытие сведений о соединении.


Устранение трудностей, возникающих при прямом соединении компьютеров

Эта часть справочной системы предназначена для выявления и устранения сложностей, возникающих при прямом кабельном соединении компьютеров. Она организована как автоматический путеводитель. На экране последовательно появляются вопросы и возможные варианты ответов. После выбора нужных ответов система отображает список рекомендуемых действий. Вернуться обратно на один шаг всегда позволяет кнопка "Назад", расположенная в верхней части окна.

Прежде чем начать устранение неполадок, убедитесь в правильности присоединения кабеля с обеих сторон, а также в том, что программа поддержки прямого соединения установлена.

В чем именно заключаются сложности?

Я не знаю, как настроить программу прямого соединения.

Соединение не устанавливается.


Запустите программу прямого кабельного соединения

В первую очередь следует установить программу прямого соединения на оба компьютера. Начните работу с основным компьютером, который обычно играет роль ведомого. Когда придет время настроить ведущий компьютер, мастер установки соединения сообщит об этом.

Чтобы запустить программу прямого кабельного соединения

1	Откройте главное меню, выберите в нем пункт Программы, а затем откройте меню Стандартные и выберите в нем пункт Прямое соединение.

2	Следуйте появляющимся на экране указаниям.

Теперь все работает. Закрыть систему устранения неполадок.

Это уже сделано. Следует вернуться к началу работы с системой устранения неполадок.


Был ли настроен один компьютер как ведущий, а второй - как ведомый?

Да.

Нет, оба являются ведущими или ведомыми.


Один из компьютеров должен быть ведущим, а другой - ведомым

Снова запустите мастер установки прямого соединения на одном из компьютеров и выберите для этого компьютера другую роль.

Исчезла ли ошибка?

Да, теперь все работает. Закрыть систему устранения неполадок.

Нет, соединение не устанавливается.


Запущена ли служба доступа к файлам и принтерам на ведомом компьютере?

Да.

Это неизвестно.

Требуется доступ к сети только через главный компьютер

Примечание

В последнем случае, когда требуется доступ к сети только через главный компьютер, совместный доступ к файлам и принтерам не требуется.


Проверьте, запущена ли служба совместного доступа к файлам и принтерам компьютера

1	Чтобы открыть окно свойств сети, нажмите эту кнопку:  .

2	Нажмите кнопку "Доступ к файлам и принтерам".

3	Убедитесь, что оба флажка установлены.

4	Перезагрузите компьютер.

Если ошибка не исчезнет, запустите систему устранения неполадок снова и вернитесь к этому разделу.

Исчезла ли ошибка?

Да, теперь все работает. Закрыть систему устранения неполадок.

Нет, соединение не устанавливается.


Убедитесь, что на ведомом компьютере имеются общие ресурсы

Возможна ситуация, в которой соединение установлено, однако на ведомом компьютере отсутствуют общие ресурсы. В результате ведущий компьютер не сможет получить доступ ни к файлам, ни к принтерам.

Чтобы открыть совместный доступ к каталогу

1	Откройте нужную папку.

2	Выберите в меню Файл пункт Доступ.

3	Выберите параметр "Общий ресурс".

4	Установите режим доступа к ресурсу.

Совет

Чтобы узнать об элементе больше, нажмите кнопку [image] в верхней части окна диалога, а затем выберите нужный элемент.

Исчезла ли ошибка?

Да, теперь все работает. Закрыть систему устранения неполадок.

Нет, соединение не устанавливается.


Проверьте наличие конфликта между протоколами

Компьютеры скорее всего используют различные протоколы. Оба компьютера должны использовать как минимум один общий протокол. Число общих протоколов и их типы зависят от режима доступа к файлам, необходимого ведущему компьютеру.

Какой режим доступа к файлам требуется ведущему компьютеру?

Необходим только обмен файлами с ведомым компьютером.

Необходим полный доступ к сети через ведомый компьютер.


Протокол представляет собой как бы язык, который компьютеры используют при взаимодействии друг с другом в сети. Два компьютера смогут взаимодействовать лишь в том случае, если они используют один и тот же протокол.

Если, к примеру, один компьютер использует только IPX/SPX-совместимый протокол, а другой - только протокол Microsoft NetBEUI, общаться между собой они не смогут.


Оба компьютера должны использовать общий протокол

Передачу файлов с ведомого компьютера на ведущий поддерживает IPX/SPX-совместимый протокол Microsoft.

Чтобы установить протокол

1	Чтобы открыть окно свойств сети, нажмите эту кнопку:  .

2	Нажмите кнопку "Добавить", выберите в списке компонентов сети "Протокол" и снова нажмите кнопку "Добавить".

3	Следуйте указаниям, появляющимся в окне установки протокола.

Исчезла ли ошибка?

Да, теперь все работает. Закрыть систему устранения неполадок.

Нет, соединение не устанавливается.


Проверьте наличие на обоих компьютерах протокола Microsoft NetBEUI

Чтобы получить через ведомый компьютер доступ к сети, необходимо в дополнение к IPX/SPX-совместимому протоколу установить на обоих компьютерах протокол Microsoft NetBEUI.

Чтобы установить протокол

1	Чтобы открыть окно свойств сети, нажмите эту кнопку:  .

2	Нажмите кнопку "Добавить", выберите в списке компонентов сети "Протокол" и снова нажмите кнопку "Добавить".

3	Следуйте указаниям, появляющимся в окне установки протокола.

Исчезла ли ошибка?

Да, теперь все работает. Закрыть систему устранения неполадок.

Нет, соединение не устанавливается.


Проверьте правильность привязки протоколов

Протоколы, использующиеся в прямом кабельном соединении, должны быть привязаны к контроллеру удаленного доступа. Как правило, при установке протокола его привязка производится автоматически. Если, однако, это не произошло, привязку следует выполнить вручную.

Чтобы произвести привязку сетевой платы или контроллера к протоколу

1	Чтобы открыть окно свойств сети, нажмите эту кнопку:  .

2	Выберите в списке установленных компонентов сети контроллер удаленного доступа и нажмите кнопку "Свойства".

3	Откройте вкладку "Привязка".

4	Убедитесь, что все протоколы, которые используются компьютерами при взаимодействии, отмечены галочками.

Исчезла ли ошибка?

Да, теперь все работает. Закрыть систему устранения неполадок.

Нет, соединение не устанавливается.


Какой тип кабеля используется?

Кабель, соединяющий последовательные порты

Кабель, соединяющий параллельные порты

Это неизвестно


Проверьте тип кабеля, соединяющего последовательные порты

Для соединения последовательных портов компьютеров требуется нуль-модемный кабель типа RS-232. При использовании кабеля другого типа, например LapLink, прямое соединение работать не будет.

Исчезла ли ошибка после замены кабеля?

Да. Закрыть систему устранения неполадок.

Нет, соединение не устанавливается.

Нужный кабель еще предстоит приобрести.


Проверьте тип кабеля, соединяющего параллельные порты

1	Убедитесь, что оба компьютера настроены на связь через параллельные порты.

2	Выясните тип используемого кабеля.

Для прямого кабельного соединения можно использовать три различных типа кабелей.

Стандартный или базовый 4-битовый кабель

Кабель ECP

Кабель UCM

Исчезла ли ошибка?

Да. Закрыть систему устранения неполадок.

Необходим другой кабель.

Кабель выбран правильно, однако соединение все равно не работает.


К этому типу относятся все кабели LapLink и InterLink.


Кабель ECP для портов с расширенными возможностями (Extended Capabilities Port) подходит лишь в том случае, если оба компьютера оборудованы параллельными портами типа ECP (требуется специальная поддержка на уровне BIOS).

Передача данных по кабелю ECP происходит быстрее, чем по обычному 4-битовому кабелю. Ее скорость сравнима со скоростью передачи по кабелю UCM (Universal Connection Module).


Универсальный кабель UCM (Universal Connection Module) может быть переключен в режим ECP, если оба компьютера оборудованы параллельными портами типа ECP (Extended Capabilities Port).

Передача данных по кабелю UCM происходит быстрее, чем по обычному 4-битовому кабелю. Ее скорость сравнима со скоростью передачи по кабелю ECP.


Типы кабелей

Чтобы прочесть описание типа кабеля, просто выберите этот тип.

Кабель, соединяющий последовательные (COM) порты

Кабель, соединяющий параллельные (LPT) порты

Какой тип кабеля используется?

Для последовательных портов

Для параллельных портов


Этот кабель вставляется в параллельные порты компьютеров (LPT1 и LPT2). Обычно в параллельный порт вставлен кабель для подключения принтера. Параллельный порт, как правило, оборудован широким 25-штырьковым разъемом. Если используемый кабель похож на кабель для модема, он, скорее всего, предназначен для соединения последовательных портов.

Кабель для параллельных портов одновременно передает данные по нескольким жилам. Он работает быстрее, чем кабель для последовательных портов, однако его длина ограничивается несколькими метрами.


Этот кабель вставляется в последовательные порты компьютеров (COM1 и COM2). Обычно в последовательный порт вставлен кабель для подключения модема. Последовательный порт, как правило, оборудован узким 9-штырьковым разъемом. Если используемый кабель похож на кабель для подключения принтера, он, скорее всего, предназначен для соединения параллельных портов.

Кабель для последовательных портов передает данные по единственной жиле. Он работает медленнее, чем кабель для параллельных портов, однако его длина практически не ограничена. Связь может осуществляться даже через телефонную линию.


 Чтобы приобрести новый кабель

Кабели для прямого соединения компьютеров можно приобрести в разных местах.

Parallel Technologies

Телефон (800) 789-4784 в США.

Телефон (206) 869-1119 за пределами США.

Местный поставщик

Телефон (206) 869-1119 позволяет найти ближайшего поставщика на территории США.

Электронная почта

SALES@LPT.COM (Internet)

71612,3466 (CompuServe)

В России обратитесь в магазин или фирму, поставляющую комплектующие части, и приобретите кабель для соединения компьютеров через параллельные или последовательные порты.

Закрыть систему устранения неполадок.

Вернуться к началу работы с системой устранения неполадок.


Дальнейшие действия

Возникшие трудности эта система разрешить не сможет. Попробуйте обратиться к документации компьютера или к поставщику кабеля.

Вернуться к началу работы с системой устранения неполадок.

Закрыть систему устранения неполадок.


Чтобы создать удаленное подключение к сети

1	Дважды щелкните значок "Мой компьютер", а затем значок "Удаленный доступ к сети".

2	Следуйте появляющимся на экране указаниям.

Примечания

Если несколько сеансов удаленного доступа уже создано, для создания нового сеанса служит значок "Новое соединение". Чтобы запустить сеанс удаленного доступа, дважды щелкните его значок в окне Удаленный доступ к сети.

Папки и файлы на удаленном компьютере будут доступны лишь в том случае, если они являются общими.

Если папка "Удаленный доступ к сети" отсутствует в папке "Мой компьютер", это означает, что средства удаленного доступа не установлены. Обратитесь к ссылке "См. также".

 См. также


Чтобы изменить настройку сеансов удаленного доступа

1	Дважды щелкните значок "Мой компьютер", а затем значок "Удаленный доступ к сети".

2	Выделите нужный сеанс.

3	В меню Соединения выберите команду Настройка.

Совет

Чтобы узнать об элементе больше, нажмите кнопку [image] в верхней части окна диалога, а затем выберите нужный элемент.

 См. также


Чтобы изменить свойства сеанса удаленного доступа

1	Выберите в папке "Удаленный доступ к сети" значок сеанса, свойства которого следует изменить.

2	Выберите в меню Файл команду Свойства.

3	Нажмите кнопку "Настройка".

4	Внесите необходимые изменения в параметры настройки модема.

Проделанные изменения вступят в силу при обращении к общему ресурсу, использующему выбранный сеанс, или при следующем запуске сеанса.

Советы

Чтобы указать тип удаленного сервера или выбрать другой протокол связи, необходимо нажать кнопку "Тип сервера".

Изменить свойства можно только для уже созданного сеанса удаленного доступа.

Чтобы узнать об элементе больше, нажмите кнопку [image] в верхней части окна диалога, а затем выберите нужный элемент.

 См. также


Чтобы установить между компьютерами прямое кабельное соединение

1	Откройте главное меню и выберите в нем пункт Программы перейдите в меню Стандартные и выберите в нем пункт Прямое соединение.

3	Следуйте появляющимся на экране указаниям.

Примечания

Если прямое кабельное соединение уже было один раз успешно использовано, мастер установки соединения на экране не появляется. Чтобы запустить его, необходимо нажать кнопку "Изменить" в окне прямого соединения.

Если пункт Прямое соединение в меню Стандартные отсутствует, это означает, что средства прямого соединения не установлены. Обратитесь к ссылке "См. также".

 См. также


Чтобы восстановить уже созданное прямое соединение

1	На ведомом компьютере откройте главное меню и выберите в нем пункт Программы перейдите в меню Стандартные и выберите в нем пункт Прямое соединение.

2	Нажмите кнопку "Прием команд".

3	Повторите шаг 1 на ведущем компьютере.

4	Нажмите кнопку "Управление".

Примечание

Если соединение не устанавливается, проверьте правильность подключения кабеля или обратитесь к разделу "Ошибки при прямом соединении компьютеров" книги "Разрешение вопросов".

 См. также


Чтобы изменить параметры прямого кабельного соединения

1	Откройте главное меню и выберите в нем пункт Программы перейдите в меню Стандартные и выберите в нем пункт Прямое соединение.

2	Нажмите кнопку "Изменить".

3	Внесите необходимые изменения в параметры. Эти изменения вступят в силу после обращения к первому же общему ресурсу, использующему прямое соединение.

 См. также


Общими ресурсами могут быть файлы, папки и принтеры.


Чтобы произвести набор номера вручную

1	Дважды щелкните значок "Мой компьютер", а затем значок "Удаленный доступ к сети".

2	Выберите нужный сеанс удаленного доступа.

3	Выберите в меню Файл команду Свойства.

4	Нажмите кнопку "Настройка".

5	На вкладке "Параметры" установите флажок "Ручной либо полуавтоматический набор номера".

6	При следующем обращении к общему ресурсу, использующему сеанс удаленного доступа, либо при следующем запуске сеанса на экране появится предложение поднять трубку и набрать номер.

7	Услышав в трубке позывные модема удаленного компьютера, нажмите кнопку "Установить связь" и повесьте трубку.

Совет

Чтобы узнать об элементе больше, нажмите кнопку [image] в верхней части окна диалога, а затем выберите нужный элемент.


Для завершения связи

Щелкните правой кнопкой значок на панели инструментов и щелкните «Завершить связь».


Чтобы организовать удаленный доступ к другой операционной системе

1	В окне Удаленный доступ к сети создайте сеанс связи для нужного удаленного компьютера.

2	Укажите на значок созданного сеанса, нажмите правую кнопку мыши и выберите в контекстном меню команду Свойства

3	На вкладке «Тип сервера» выберите тип удаленного сервера, соответствующий выбранной операционной системе.

Советы

Если вход в удаленную систему требует ввода регистрационных сведений, нажмите кнопку "Настройка" в окне свойств сеанса, откройте вкладку "Параметры" и установите флажок "Выводить окно терминала перед набором номера".

Чтобы узнать об элементе больше, нажмите кнопку [image] в верхней части окна диалога, а затем выберите нужный элемент.


Чтобы воспользоваться при удаленном доступе произвольным адресом IP или DNS

1	В окне Удаленный доступ к сети выделите сеанс связи, которому следует назначить новый адрес IP.

2	Выберите в меню Файл команду Свойства.

3	На вкладке "Тип сервера", а затем кнопку "Настройка TCP/IP".

4	Введите в предназначенные для этого поля адреса IP и/или DNS.

Примечания

Данная возможность обычно требуется при наличии сразу нескольких учетных записей Internet, которым соответствуют разные адреса.

Если выбрать режим автоматического назначения адресов сервером, для сеанса будет использоваться адрес TCP/IP, введенный в окно свойств сети панели управления.


Настройка компьютера на использование ISDN

Нажмите эту кнопку [image]  для входа в Microsoft выберите узел ISDN, на котором находятся дополнительные сведения о ISDN и разместите заказ на линию ISDN в телефонной компании.

Примечания

Для подключения к этому узлу необходим доступ к Internet.

Адрес Internet этого узла: http://www.microsoft.com/windows/getisdn/ .


ISDN - это высокоскоростная цифровая телефонная служба, которая кардинальным образом увеличивает скорость подключения к Internet или к корпоративной локальной сети. ISDN может работать на скоростях до 128 Кбит/сек, что почти в пять раз превышает скорость современных аналоговых модемов.


Успешное подключение с использованием удаленного доступа  сети.

Для завершения связи или просмотра сведений о состоянии дважды щелкните значок [image] в области состояния панели задач.

Что потом следует сделать

•	После подключения к поставщику услуг Internet, можно воспользоваться программами Internet, такими как средства просмотра  Web.

•	На компьютере с системой Windows 95 для доступа к общей папке нажмите кнопку «Пуск»,  перейдите к пункту меню Поиск - Компьютер и введите имя нужного компьютера.

•	После подключения к локальной сети, пользователь получает доступ к ресурсам этой сети через сетевое окружение.


Устранение ошибок, возникающих при удаленном доступе к сети

Выберите нужные варианты ответов и выполните соответствующие указания.

В чем именно заключаются сложности?

После соединения с удаленным компьютером на экране не появляется окно терминала.

Сразу после установки связи с удаленным компьютером этот компьютер завершает связь.

Неправильно производится набор номера.

Удаленный компьютер неожиданно завершает сеанс связи.


Попробуйте повторить звонок

Сложности, скорее всего, связаны с шумом в линии или кабеле. Повторите звонок.

Исчезла ли ошибка?

Да. Теперь соединение установилось. Закрыть систему устранения неполадок.

Нет. Связь не устанавливается.


Какой тип соединения используется?

SLIP или PPP.

Windows для рабочих групп или Windows NT 3.1.


Выведите окно терминала

1	В окне удаленного доступа к сети выберите соединение, для которого требуется открыть окно терминала.

2	Выберите в меню Файл пункт Свойства.

3	Нажмите кнопку "Настройка".

4	Откройте вкладку "Параметры" и установите флажок "Выводить окно терминала после набора номера".

5	Повторите попытку соединения.

Исчезла ли ошибка?

Да. Сеанс удаленного доступа состоялся. Закрыть систему устранения неполадок.

Нет. Соединение не устанавливается.


Воспользуйтесь командой подключения сетевого диска

Сеанс удаленного доступа не открывает окно терминала. Организуйте доступ к общим файлам и папкам удаленного компьютера с помощью команды Подключить сетевой диск.

Эта кнопка закрывает систему устранения неполадок.

Эта кнопка позволяет получить сведения о подключении к общим папкам на другом компьютере.


Обратитесь к администратору сети

Не исключено, что вы просто слишком долго ничего не вводили с клавиатуры, или длительность сеанса удаленного доступа ограничена. Повторите попытку соединения или обратитесь к администратору сети.

Исчезла ли ошибка?

Да. Сеанс удаленного доступа состоялся. Закрыть систему устранения неполадок.

Нет. Соединение не устанавливается.


Обратитесь к владельцу (администратору) компьютера

Выясните, работает ли удаленный компьютер. Он мог быть, например, временно остановлен для профилактики.

Эта кнопка закрывает систему устранения неполадок.

Эта кнопка производит возврат к началу системы устранения неполадок.


Выведите окно терминала

1	В окне удаленного доступа к сети выберите соединение, для которого требуется открыть окно терминала.

2	Выберите в меню Файл пункт Свойства.

3	Нажмите кнопку "Настройка".

4	Откройте вкладку "Параметры" и установите флажок "Выводить окно терминала после набора номера".

5	Повторите попытку соединения.

Исчезла ли ошибка?

Да. Сеанс удаленного доступа состоялся. Закрыть систему устранения неполадок.

Нет. Соединение не устанавливается.


Выдает ли удаленный компьютер запрос на ввод пароля?

Да.

Нет.


Убедитесь в правильности используемого пароля

Пароль для доступа к удаленному компьютеру мог измениться. В этом случае, а также, если вы просто забыли этот пароль, обратитесь к владельцу (администратору) удаленного компьютера. Затем повторите попытку соединения.

Исчезла ли ошибка?

Да. Закрыть систему устранения неполадок.

Нет. Соединение не устанавливается.


Убедитесь в наличии доступа к удаленному компьютеру

Если доступ к удаленному компьютеру производится на уровне отдельных пользователей, следует попросить владельца (администратора) компьютера включить вас в список.

Исчезла ли ошибка?

Да. Закрыть систему устранения неполадок.

Нет.


Обратитесь к владельцу (администратору) компьютера

Возникшие трудности не могут быть разрешены с помощью данной системы.

Попробуйте обратиться к владельцу (администратору) удаленного компьютера.

Вернуться к началу системы устранения неполадок.

Закрыть систему устранения неполадок.


Автоматизация подключения к сети

Для автоматизации процесса подключения к драйверу службы Internet, интерактивной службе или удаленному компьютеру создайте макрос подключения.

Чтобы узнать, с чего начать создание макроса подключения, нажмите первую кнопку. Обзор макросов подключения приведен в разделе «Макросы подключения».

Создание файла макроса

Назначение файла макроса соединению

Обзор макросов подключения


Обзор макросов подключения

При подключении к большинству драйверов служб Internet и интерактивных служб необходимо указать определенные сведения: имя пользователя, пароль и т. п. Существует возможность автоматизировать процесс подключения к сети путем создания макроса подключения, который будет указывать эти сведения без участия пользователя.

Чтобы создать автоматическое подключение, следует создать файл макроса с помощью любого текстового редактора, например блокнота Windows 95, а затем назначить его соединению с помощью редактора макросов подключения.


Создание файла макроса

1	Чтобы запустить текстовый редактор WordPad, нажмите эту кнопку: .

2	Найдите папку, которая содержит файлы программ Microsoft Plus!, и откройте документ с именем Script.doc.

Этот документ содержит описание языка программирования, который используется при создании макросов подключения.

1	Чтобы запустить блокнот, нажмите эту кнопку: .

Или откройте новый файл в любом текстовом редакторе.

2	С помощью команд языка макросов подключения укажите все сведения, необходимые для подключения к драйверу службы Internet, интерактивной службе или удаленному компьютеру. При необходимости обращайтесь к документу Script.doc.

3	Сохраните файл под любым именем.

Советы

Чтобы редактору макросов подключения было проще найти файл макроса, сохраните его в папку «Стандартные» с расширением .scp.

Некоторые пользователи предпочитают работать с печатной копией документа Script.doc. Чтобы напечатать его, выберите команду Печать в меню Файл.

Что дальше?

Назначение файла макроса соединению


Назначение файла макроса соединению

1	Нажмите кнопку «Пуск», выберите команду Стандартные в меню Программы, а затем — команду Удаленный доступ к сети.

2	Выберите соединение, которому следует назначить файл макроса.

Если соединение еще не создано, дважды щелкните значок «Мой компьютер», а затем дважды щелкните «Удаленный доступ к сети». Для получения дополнительных сведений выберите «См. также».

3	Выберите команду Свойства из меню Файл.

4	Перейдите на вкладку макросов.

5	В поле «Имя файла» введите полное имя файла макроса. Если полное имя файла макроса не известно, нажмите кнопку «Обзор».

 См. также


Файл макроса содержит команды языка макросов подключения, параметры и выражения, предназначенные для обмена данными с удаленным компьютером, к которому осуществляется подключение. Примерами данных для обмена являются имя пользователя, пароль, сведения о портах, символы возврата каретки и перевода строки, а также паузы.

Описание языка программирования, который используется при создании макросов подключения, содержится в файле Script.doc. Для его просмотра следует использовать текстовый редактор WordPad. Этот документ находится в папке, которая содержит файлы программ Microsoft Plus!.


Драйвер службы Internet обслуживает сервер, напрямую подключенный к Internet. Организации, не подключенные напрямую к Internet, должны использовать драйвер службы или Microsoft Network для подключения к Internet.


Список существующих соединений. Укажите соединение, которому следует назначить макрос.


Просмотр свойств выделенного соединения. Пользователю разрешено изменение любых свойств.


Полное имя файла макроса, который следует назначить выделенному соединению. Если полное имя файла макроса не известно, нажмите кнопку «Обзор».


Поиск файл макроса.


Редактирование указанного файла макроса с помощью блокнота Windows 95.


Пошаговое выполнение макроса при установке соединения. Этот режим удобен для поиска ошибок в макросе.


Свертывание окна терминала, в котором отображаются данные, которыми обмениваются данный и удаленный компьютеры. Если эти данные должны отображаться на экране во время выполнения макроса, снимите этот флажок.


Вывод раздела справки с описанием команд, которые можно использовать в макросах подключения.


Вывод файла макроса, назначенного текущему соединению. Для пошагового выполнения макроса нажмите кнопку «Далее».


Пошаговое выполнение макроса. Этот режим удобен для поиска ошибок в макросе.


Отображение данных, которыми обмениваются данный и удаленный компьютеры.

Установка флажка «Доступен для ввода с клавиатуры» разрешает ввод данных для передачи удаленному компьютеру с клавиатуры.


Установка этого флажка разрешает ввод данных для передачи удаленному компьютеру с клавиатуры. Это удобно, если необходимо прервать выполнение макроса и ввести недостающие данные с клавиатуры.


Продолжение подключения.