Изменение уровня громкости воспроизведения

Чтобы увеличить уровень громкости воспроизведения, перетащите ползунок регулятора уровня громкости вверх; чтобы уменьшить - перетащите ползунок вниз.

Чтобы изменить баланс уровня громкости между правым и левым каналами, перетащите ползунок регулятора баланса.

Совет

Для тех случаев, когда на компьютере имеется более одного устройства (например, имеется также устройство MIDI), предусмотрена раздельная регулировка уровней громкости различных устройств.

 См. также


Изменение уровня для указанного устройства
Изменение уровня громкости для указанного устройства

1	В меню Параметры выберите команду Свойства.

2	В группе "Настройка уровня" установите переключатель в положение "Воспроизведение", "Запись" или "Другое" и убедитесь в том, что нужное устройство помечено флажком.


Выключение звука

В области "Громкость" установите флажок "Выкл. все".


Изменение уровня записи

1	В меню Параметры выберите пункт Свойства и установите переключатель "Настройка уровня" в положение "Запись".

2	Убедитесь, что требуемое устройство помечено флажком и нажмите кнопку "OK".

3	Чтобы увеличить уровень записи, перетащите ползунок регулятора уровня вверх; чтобы уменьшить - перетащите ползунок вниз.

Чтобы изменить звуковой баланс между двумя каналами, перетащите ползунок регулятора баланса.


Изменение уровня записи речи

1	В меню Параметры выберите команду Свойства и установите переключатель в положение "Другое".

2	Выберите из списка пункт "Речь".

3	Убедитесь в том, что устройство, для которого устанавливается уровень записи, отмечено флажком, и нажмите кнопку "OK".

4	Чтобы увеличить уровень, перетащите ползунок регулятора уровня вверх; чтобы уменьшить - перетащите ползунок вниз.

Чтобы изменить звуковой баланс между двумя каналами, перетащите ползунок регулятора баланса.


Для возврата в окно справочной системы выберите пункт Вызов справки.


Список устройств, для которых следует изменить уровень записи. Для каждого устройства уровень устанавливается раздельно.


Список устройств, для которых следует изменить уровень воспроизведения. Для каждого устройства уровень устанавливается раздельно.


Список устройств микширования, установленных в системе. Выберите устройство, регулировку которого следует изменить.