Контроль загрузки диска и сети

1	В меню Правка выберите пункт Добавить показатель.

2	В списке "Категория" выберите нужную категорию.

3	В списке "Показатель" выберите показатель, который следует отслеживать.

Совет

Чтобы получить описание показателя, выберите показатель и нажмите кнопку "Сведения".


Изменение вида диаграммы

1	В меню "Правка" выберите пункт "Изменить представление".

2	Выберите показатель, вид которого необходимо изменить.

3	Измените вид показателя.

Примечания

Изменить можно только видимую диаграмму.

Для получения справки нажмите кнопку [image] в заголовке окна и укажите элемент, по которому требуется получить справку.


Выберите "Разделы" для перехода в список разделов справочной системы.


Вывод категорий показателей, значения которых можно отслеживать.


Список показателей, значения которых можно отслеживать. Выберите категорию, а затем показатель. Для получения дополнительных сведений нажмите кнопку "Сведения".


Вывод описания выбранного показателя. Если выбрана только категория (ни один показатель не выбран), поясняется первый показатель из списка.


Задание интервала обновления диаграмм.


Цвет диаграммы.


Изменение цвета диаграммы.


Изменение масштаба диаграммы.


Установка фиксированного масштаба. Чтобы изменить масштаб, введите максимальное значение диаграммы.


Вывод списка активных диаграмм. Чтобы удалить диаграмму, выберите ее из списка.


Вывод списка активных диаграмм. Чтобы изменить диаграмму, выберите ее из списка.


Строка, в которую следует ввести имя компьютера, показатели работы которого следует отслеживать.


Максимальное значение параметра для диаграммы с фиксированным масштабом.