Содержание -- все разделы
Содержание справочника Telnet

Инструкции

 Работа с удаленной системой

 Подключение к удаленному компьютеру

 Отключение от удаленного компьютера

 Выход из программы Telnet

 Работа с текстом в окне Telnet

 Копирование текста в буфер обмена

 Выделение всего текста

 Задание параметров

 Выбор шрифта

 Задание режима эмуляции терминала

 Настройка параметров терминала

 Задание размера буфера

 Запись сеанса Telnet в файл протокола

 Создание протокола Telnet

Команды

 Меню Подключение

 Удаленная система

 Отключить

 Выход

 Меню Правка

 Копировать

 Вставить

 Выделить все

 Меню Терминал

 Параметры

 Начать протоколирование

 Кончить протоколирование


Содержание справочника Telnet

Инструкции

 Работа с удаленной системой

 Работа с текстом в окне Telnet

 Задание параметров

 Запись сеанса Telnet в файл протокола

Команды

 Меню Подключение

 Меню Правка

 Меню Терминал


Содержание справочника Telnet

Инструкции

 Работа с удаленной системой

 Подключение к удаленному компьютеру

 Отключение от удаленного компьютера

 Выход из программы Telnet

 Работа с текстом в окне Telnet

 Задание параметров

 Запись сеанса Telnet в файл протокола

Команды

 Меню Подключение

 Меню Правка

 Меню Терминал


Содержание справочника Telnet

Инструкции

 Работа с удаленной системой

 Работа с текстом в окне Telnet

 Копирование текста в буфер обмена

 Выделение всего текста

 Задание параметров

 Запись сеанса Telnet в файл протокола

Команды

 Меню Подключение

 Меню Правка

 Меню Терминал


Содержание справочника Telnet

Инструкции

 Работа с удаленной системой

 Работа с текстом в окне Telnet

 Задание параметров

 Выбор шрифта

 Задание режима эмуляции терминала

 Настройка параметров терминала

 Задание размера буфера

 Запись сеанса Telnet в файл протокола

Команды

 Меню Подключение

 Меню Правка

 Меню Терминал


Содержание справочника Telnet

Инструкции

 Работа с удаленной системой

 Работа с текстом в окне Telnet

 Задание параметров

 Запись сеанса Telnet в файл протокола

 Создание протокола Telnet

Команды

 Меню Подключение

 Меню Правка

 Меню Терминал


Содержание справочника Telnet

Инструкции

 Работа с удаленной системой

 Работа с текстом в окне Telnet

 Задание параметров

 Запись сеанса Telnet в файл протокола

Команды

 Меню Подключение

 Удаленная система

 Отключить

 Выход

 Меню Правка

 Меню Терминал


Содержание справочника Telnet

Инструкции

 Работа с удаленной системой

 Работа с текстом в окне Telnet

 Задание параметров

 Запись сеанса Telnet в файл протокола

Команды

 Меню Подключение

 Меню Правка

 Копировать

 Вставить

 Выделить все

 Меню Терминал


Содержание справочника Telnet

Инструкции

 Работа с удаленной системой

 Работа с текстом в окне Telnet

 Задание параметров

 Запись сеанса Telnet в файл протокола

Команды

 Меню Подключение

 Меню Правка

 Меню Терминал

 Параметры

 Начать протоколирование

 Кончить протоколирование


Удаленная система

Вывод окна диалога Подключение, в котором следует задать выбранную для подключения удаленную систему.

Программа Telnet сохраняет список четырех последних систем, к которым проводилось подключение. Названия этих систем приводятся в нижней части меню Подключение.

Эта команда недоступна, пока подключение к удаленной системе активно.


Отключить

Завершение подключения к удаленной системе, после чего можно подключиться к другой системе или завершить сеанс работы.

Эта команда недоступна, пока подключение к удаленной системе не проведено.


Выход

Завершение работы с программой Telnet. Если эта команда выбрана во время активного подключения к удаленной системе, программа Telnet автоматически проведет отключение от этой системы.


Копировать

Копирование выделенного текста в буфер обмена Windows. Эта команда недоступна, пока в окне Telnet не выделен текст.


Вставить

Вставка содержимого буфера обмена Windows в окно Telnet в место, где установлен курсор. Эта команда недоступна, если буфер обмена пуст.


Выделить все

Выделение всего содержимого окна Telnet.


Параметры

Вывод окна диалога Параметры терминала, позволяющего настроить цвет экрана, шрифты, режим эмуляции и другие параметры работы.


Начать протоколирование

Начало записи содержимого экрана, полученного при выполнении команд Telnet, в файл протокола.


Кончить протоколирование

Завершение записи содержимого экрана, полученного при выполнении команд Telnet, в файл протокола.


Содержание

Вывод содержания справочной системы по программе Telnet.


Найти

Вывод предметного указателя справочной системы для поиска нужных разделов по ключевым словам.


Пользование справкой

Вывод инструкций по работе со справочной системой.


О программе

Вывод сведений о программе Telnet, ее версии и авторских правах.


Подключение

Это окно диалога выводится при выборе в меню Подключение команды Удаленная система.

Введите в поле "Главный компьютер" имя удаленной системы, к которой следует провести подключение, и нажмите кнопку "Подключить".


Автоповтор

Это окно диалога выводится при неудачной попытке подключения к удаленному главному компьютеру. Возможно, удаленная система занята, или ее имя задано неверно.

Для прекращения попыток подключения нажмите кнопку "Стоп".


Параметры терминала

Это окно диалога выводится при выборе в меню Терминал команды Параметры.

Все изменения стандартных значений запоминаются отдельно для каждого пользователя.

Нажмите одну из кнопок для вывода сведений об элементах окна диалога:

Отображение ввода

Мерцающий курсор

Прямоугольный курсор

Клавиатура VT100

Размер буфера

Эмуляция

Кнопка "Шрифты"

Кнопка "Цвет фона"


Отображение ввода

Этот флажок задает режим локального отображения ввода, при котором в окне Telnet будут отображаться все введенные с клавиатуры команды.

Данный режим рекомендуется включать после подключения к удаленной системе.


Мерцающий курсор

Этот флажок позволяет вывести мерцающий курсор.


Прямоугольный курсор

Этот флажок позволяет вывести курсор в виде прямоугольника.


Клавиатура VT100

Этот флажок позволяет выбрать набор кодов терминала VT100, передаваемых при нажатии клавиш со стрелками. Если флажок установлен, передаются коды клавиш управления курсором. Если флажок снят, передаются специальные коды клавиш.


Размер буфера

Введите число строк текста, которое программа будет сохранять в буфере памяти, позволяя проводить прокрутку окна Telnet.

Если указанный размер буфера превышает доступный объем памяти, то будет установлен размер буфера, равный максимальному числу строк, помещающемуся в выделенной памяти. При задании значения меньше 25 строк программа Telnet установит размер буфера в 25 строк.


Режим эмуляции

Выберите нужный режим эмуляции терминала: VT-52 или VT-100/ANSI.

После нажатия кнопки "ОК" работа клавиатуры и экрана будет подобна работе выбранного терминала.

При отсутствии специальных указаний рекомендуется всегда работать в режиме эмуляции VT-100/ANSI.


Кнопка "Шрифты"

Эта кнопка выводит окно диалога Шрифт, позволяющее задать вид текста в окне Telnet.


Кнопка "Цвет фона"

Эта кнопка выводит окно диалога Цвет, позволяющее задать цвет фона окна Telnet.


Выбор шрифта

В окне Telnet допускается изменение шрифта и размера символов, а также цвета текста.

По умолчанию используется шрифт Fixedsys с размером 9 и черный цвет текста на белом фоне. Изменения шрифта сохраняются отдельно для каждого пользователя.

Чтобы задать шрифт

1	Выберите в меню Терминал команду Параметры.

2	Нажмите кнопку "Шрифты".

3	Задайте нужный шрифт, начертание и размер символов.

В поле "Образец" выводится пример текста с заданным шрифтом.

4	В группе "Атрибуты" установите при желании флажок "Зачеркнутый" или "Подчеркнутый" для отображения зачеркнутого или перечеркнутого текста.

5	Задайте цвет текста при помощи списка "Цвет".

6	Нажмите кнопку "ОК".

Теперь символы в окне Telnet будут отображаться с заданным шрифтом, размером и цветом.


Задание режима эмуляции терминала

1	Выберите в меню Терминал команду Параметры.

2	Задайте нужный режим эмуляции терминала: VT-52 или VT-100/ANSI.

После нажатия кнопки "ОК" работа клавиатуры и экрана будет подобна работе выбранного терминала.

При отсутствии специальных указаний рекомендуется всегда работать в режиме эмуляции VT-100/ANSI.


Настройка параметров терминала

1	Выберите в меню Терминал команду Параметры.

2	Установите нужные флажки в группе "Режим работы".

Флажок "Отображение ввода" задает режим локального отображения вводимых с клавиатуры команд.

Флажок "Мерцающий курсор" позволяет вывести мерцающий курсор.

Флажок "Прямоугольный курсор" позволяет вывести курсор в виде прямоугольника.

Флажок "Клавиатура VT100" позволяет выбрать набор кодов терминала VT100, передаваемых при нажатии клавиш со стрелками. Если флажок установлен, передаются коды клавиш управления курсором. Если флажок снят, передаются специальные коды клавиш.

3	Нажмите кнопку "ОК".


Задание размера буфера

Программа Telnet позволяет изменить размер буфера для хранения строк текста, позволяющего проводить прокрутку окна Telnet.

Чтобы задать число строк текста, сохраняемых в буфере

1	Выберите в меню Терминал команду Параметры.

2	В поле "Размер буфера" введите число от 25 до 399.

Если указанный размер буфера превышает доступный объем памяти, то будет установлен размер буфера, равный максимальному числу строк, помещающемуся в выделенной памяти. При задании значения меньше 25 строк программа Telnet установит размер буфера в 25 строк.

3	Нажмите кнопку "ОК".


Подключение к удаленному компьютеру

Чтобы запустить программу Telnet, выберите в главном меню команду Выполнить и введите в поле "Открыть" строку telnet, или откройте папку Windows и дважды щелкните по значку программы Telnet. После этого можно подключиться к нужному главному компьютеру, а также к порту или службе, отличной от стандартного порта Telnet. Эта возможность бывает полезна, когда клиент Telnet применяется для доступа к серверу, не являющемуся сервером Telnet.

После подключения к удаленной системе в заголовке окна Telnet появится системное имя удаленного компьютера.

Чтобы подключиться к удаленному компьютеру

1	Выберите в меню Подключение команду Удаленная система.

2	Задайте в поле со списком "Главный компьютер" имя удаленной системы, к которой нужно провести подключение.

3	Задайте в поле со списком "Порт" используемый порт или службу.

4	Введите в поле "Тип терминала" строку определения типа терминала, которая будет передана, если главный компьютер запросит в начале сеанса тип терминала. В списке для данного поля можно выбрать типичные варианты строк определения типа для распространенных терминалов.

Выбранное значение не задает режим эмуляции определенного типа терминала, а только строку определения типа, передаваемую по запросу. Режим эмуляции задается при помощи окна диалога Параметры терминала.

5	Нажмите кнопку "ОК".


Отключение от удаленного компьютера

Выберите в меню Подключение команду Отключить.


Выход из программы Telnet

Выберите в меню Подключение команду Выход.


Копирование текста в буфер обмена

1	Выделите текст, который нужно поместить в буфер.

2	Выберите в меню Правка команду Копировать.

После копирования текста в буфер его можно вставить в окно Telnet при помощи команды Вставить.


Выделение всего текста

Результат применения данной команды аналогичен выделению всего содержимого окна Telnet с помощью клавиатуры или мыши. После выделения текста его можно скопировать в буфер или отправить.

Чтобы выделить весь текст в окне Telnet

Выберите в меню Правка команду Выделить все.


Создание протокола Telnet

Программа Telnet позволяет записать выводимые на экран результаты выполнения команд в файл протокола.

Чтобы создать протокол Telnet

1	Выберите в меню Терминал команду Начать протоколирование.

2	Задайте в окне диалога Открытие файла протокола компьютер, диск и папку, в которой следует разместить создаваемый файл протокола.

3	При желании задайте другое имя файла протокола вместо заданного по умолчанию имени telnet.log. Если файл с выбранным именем уже существует, он будет перезаписан.

4	Нажмите кнопку "ОК".

Чтобы завершить запись файла протокола, выберите в меню Терминал команду Кончить протоколирование.