Установка Поддержки для 866 в MS-DOS

Для полной поддержки языка Вашей страны после установки Windows Вам необходимо убедиться, что кодовая страница 866 поддерживается в режиме MS-DOS. Если Вы работаете с версией MS-DOS более ранней, чем 5.0 (например, 3.3 или 4.01), то Вам необходимо установить 866 кодовую страницу. Кодовая страница 866 является набором символов для языков на основе кириллицы.

Для этого проделайте следующие шаги:

1	Система Windows предлагает Вам использовать для MS-DOS те параметры страны и клавиатуры, которые Вы выбрали для Windows при работе программы Setup. Вы можете оставить эти параметры без изменений.

Если Вы хотите установить для MS-DOS другие параметры, укажите нужную страну и клавиатуру.

Система Windows отображает путь к системным файлам DOS. Если Вы хотите изменить путь, то используйте клавишу BACKSPACE для отмены указанного пути, а затем введите новый.

Например, пользователи, живущие в Москве, выберут Русские параметры для обеих опций. Если Ваши файлы MS-DOS находятся в каталоге "DOS4", то Вам следует ввести c:\dos4.

2	Выберите "Запуск".

3	Появится диалоговое окно Windows, запрашивающее Вас, согласны ли Вы сделать резервную копию Ваших файлов MS-DOS перед установкой поддержки 866.

Если Вы хотите сохранить исходные параметры страны режима MS-DOS для последующего использования, вставьте чистый диск в дисковод  A и выберите опцию "Резервное Копирование". Если Вы не хотите делать резервную копию, выберите "Пропустить Резервное Копирование".

4	Система Windows попросит Вас вставить диск из дистрибутивного набора дискет Windows в дисковод A.

5	Вставьте диск и выберите "OK".

Система Windows проверит, была ли успешно установлена поддержка 866 для режима MS-DOS.

Для того чтобы эти изменения вступили в силу, Вам необходимо завершить работу в Windows и перезапустить Ваш компьютер.