電話回線で、呼び出し音を区別できるようにします。このサービスは電話会社から提供され、着信した電話の種類に応じて呼び出し音を変更できます。

モデムの種類によって異なりますが、1 本の電話回線で 3 ～ 6 種類の番号またはアドレスを使用できます。それぞれの番号に異なる呼び出し音を割り当てることができ、また特定の着信にある呼び出し音を割り当てることもできます。たとえば、ファックスの着信に対して、2 回の呼び出し音を割り当てると、その呼び出し音での着信は自動的にファックス ソフトウェアに受信されます。

モデムによっては、特定のアドレスへの着信で呼び出し音の数を変えるだけでなく、長/短といった呼び出し音の長さを変える機能に対応しているものもあります。

このチェック ボックスをオンにすると、このダイアログボックスのほかの設定を変更できます。


お使いの電話回線で、主要な番号として使う電話番号を指定します。この番号にかかってきた電話の呼び出し音は、長いベル 1 回のパターンです。

必要に応じて、この電話番号に割り当てる着信の種類を [呼び出しの種類] ボックスに指定します。


お使いの電話回線で、主要な番号として使う電話番号を指定します。この番号にかかってきた電話の呼び出し音は、長いベル 1 回のパターンです。

必要に応じて、この電話番号に割り当てる着信の種類を [呼び出しの種類] ボックスに指定します。


主要な電話番号で受ける着信の種類を選べるようにします。

主要な電話番号を複数の種類で使う場合は、[未指定] をクリックします。


お使いの電話回線で、電話番号またはアドレスによって呼び出し音のパターンを変えるようにします。


この電話番号の呼び出し音のパターンを選べるようにします。

アドレス 1 が仕事用でアドレス 2 が個人用とした場合、たとえば、アドレス 1 には短いベル 2 回を割り当て、アドレス 2 には長いベル 2 回を割り当てます。かかってきた電話の呼び出し音を聞くだけで、仕事の電話か個人的な電話かを判断できます。


この番号の呼び出し音を使う着信の種類を選べるようにします。

たとえば、この番号をファックスに割り当てる場合、[FAX] をクリックします。この番号に割り当てた呼び出し音を聞くと、ファックスに着信したことを判断できます。


重要な電話を区別するために、呼び出し音のパターンを選べるようにします。


この呼び出し音のパターンを使う重要な電話の種類を選べるようにします。

たとえば、この呼び出し音を重要なファックスの着信に使う場合、[FAX] をクリックします。

ファックスに限らず、すべての重要な電話にこの呼び出し音を使う場合は、[未指定] をクリックします。


この呼び出し音のパターンを使う特定の種類のコール バックを選びます。

すべてのコール バックにこの呼び出し音を使う場合は、[未指定] をクリックします。


コール バック機能のための呼び出し音のパターンを選べるようにします。電話をかけたときに通話中であった場合、いったん電話を切ります。相手の通話が終わり、電話をかけることができるようになると、呼び出し音が鳴ります。

注  通話中の信号が標準の信号ではない場合、Voice では通話中と認識できないため、コール バック機能は使用できません。


電話回線が、電話会社が提供している転送機能に対応している場合に指定します。

転送機能は、通常使っているコンピュータから離れた場所にいて、別の番号で電話を受ける場合などに便利です。通常使っているコンピュータに電話がかかってきたときに、指定した別の番号に自動的に電話が転送されます。

転送機能の使用方法については、電話会社にお問い合わせください。


転送機能のアクティベーション コードを入力する場所です。

注  パルス方式の場合は、トーン方式の場合とは異なるアクティベーション コードおよびデアクティベーション コードが必要です。[ダイヤルのプロパティ] ダイアログ ボックスでダイヤル方法をパルス方式に変えた場合は、転送機能のコードも変えてください。


転送機能のデアクティベーション コードを入力する場所です。

注  パルス方式の場合は、トーン方式の場合とは異なるアクティベーション コードおよびデアクティベーション コードが必要です。[ダイヤルのプロパティ] ダイアログ ボックスでダイヤル方法をパルス方式に変えた場合は、転送機能のコードも変えてください。


呼び出し音を 1 回鳴らす着信の種類を指定します。

[未指定] を選ぶと、すべての種類の着信で、呼び出し音を 1 回だけ鳴らします。


呼び出し音を 2 回鳴らす着信の種類を指定します。

[未指定] を選ぶと、すべての種類の着信で、呼び出し音を 2 回鳴らします。

特定された種類がない場合、標準の呼び出し音のパターンは 1 回です。


呼び出し音を 3 回鳴らす着信の種類を指定します。

[未指定] を選ぶと、すべての種類の着信で、呼び出し音を 3 回鳴らします。

特定された種類がない場合、標準の呼び出し音のパターンは 1 回です。