[省電力拡張機能]では次の項目の設定が可能です。

　　　ＣＰＵ速度

　　　パワーセーブ

　　　サスペンド

　　　　　アイドル状態まで待つ

　　　　　オートサスペンドする

　　　レジューム

　　　　　モデム着信時にレジュームする

　　　　　指定の日時にレジュームする

　　　以上の設定内容の保存

各項目の詳細を知るには、各項目の上でマウスの右クリックをしたときに表示されるヘルプを選択してください。


ＣＰＵの動作クロック数を設定します。動作クロック数を下げて消費電力を抑えることができます。

ＣＰＵ速度比 10%、25%、50%、100%(標準)に設定できます。


このチェックボックスをチェックすると、ＯＳがアイドル状態になるまで待ってパワーセーブします。


このチェックボックスをチェックすると、ＯＳがアイドル状態になるまで待ってサスペンドします。


一定時間経過後、自動的にサスペンドします。


オートサスペンドするまでの時間を指定します。


サスペンド中、モデムに着信するとレジュームします。


指定した日時にレジュームします。


レジュームする日時を指定します。


Windowsを終了し再起動した後も、各設定の内容を保持します。

[詳細設定]ボタンを押すと、保持する項目を指定できます。


保持する項目を指定できます。


[省電力拡張機能]の設定を標準の値に戻します。