Copyright: Hewlett-Packard, Inc.


赤外線とは

赤色の外側にスペクトルが現れる電磁波のことです。可視光線より波長が長いため、目には見えませんが、赤外線デバイスを使うと、赤外線信号を送受信できます。


赤外線モニターとは

赤外線通信の状況を監視するシステムのことです。コンピュータで赤外線モニターを使うと、次のことができます。

コンピュータから一定の範囲内にある赤外線デバイスを検出します。

コンピュータと赤外線デバイスの間で赤外線通信が行われているかどうかを調べます。行われている場合は、通信の状況が表示されます。

赤外線通信の状況を監視する方法を指定します。

赤外線通信の方法を指定します。


赤外線デバイスを検出するには

赤外線デバイスと通信するには、赤外線通信が使用できるようになっている必要があります。また、赤外線を送受信できる位置にデバイスが置かれている必要があります。赤外線を送受信するには、デバイスどうしを 1m 以内の間隔で、ほぼ向かい合わせに置く必要があります。

ヒント

赤外線デバイスが範囲内にあるかどうかを調べる方法については、下の "関連項目" を参照してください。

 関連項目


赤外線デバイスが範囲内にあるかどうかを調べるには

1	このボタン [image] をクリックし、[赤外線モニター] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[オプション] タブをクリックします。

3	[範囲内のデバイスの検索と状況の報告を行う] チェック ボックスがオンになっていること、および [間隔] ボックスに小さい値 (3 秒程度) が指定されていることを確かめます。

[範囲内のデバイスの検索と状況の報告を行う] チェック ボックスが使用できない場合は、[次のポートで赤外線通信を使用可能にする] チェック ボックスをオンにします。

4	[更新] をクリックします。

5	[状況] タブをクリックします。

6	赤外線モニターで状況を確かめながら、範囲内に入るように赤外線デバイスを置き直します。

 関連項目


赤外線通信対応プリンタで印刷するには

1	目的のプリンタが範囲内にあることを確かめます。

確認方法については、下の "関連項目" を参照してください。

2	目的のプリンタが赤外線プリンタ ポートに割り当てられていることを確かめます。

詳細については、下の "関連項目" を参照してください。

3	通常の方法で印刷します。

 関連項目


赤外線プリンタ ポートにプリンタを割り当てるには

1	[スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。次に、[プリンタ] をクリックします。

2	目的のプリンタのアイコンをクリックします。

3	[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。

4	[詳細] タブをクリックします。

5	[印刷先のポート] ボックスの一覧の赤外線プリンタ ポートをクリックします。

 関連項目


赤外線デバイスのソフトウェアをインストールするには

1	タスクバーの赤外線インジケータをマウスの右ボタンでクリックします。[プラグ アンド プレイを有効にする] コマンドに印が付いていない場合は、このコマンドをクリックし、印を付けます。

2	目的のデバイスが範囲内にあることを確かめます。詳細については、下の "関連項目" を参照してください。

注

目的のデバイスがプラグ アンド プレイに対応しているかどうかについては、デバイスのマニュアルを参照してください。対応していない場合、デバイスをインストールするには、コントロール パネルの [ハードウェア] アイコンをダブルクリックします。

 関連項目


赤外線通信によるケーブル接続をセットアップするには

1	[スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] をポイントします。次に、[アクセサリ] をポイントし、[ケーブル接続] をクリックします。

2	画面に表示される指示に従って操作してください。

3	使用するポートを選ぶ画面が表示されたら、赤外線通信ポートをクリックし、[次へ] をクリックします。

注

赤外線通信によるケーブル接続を行う場合は、赤外線がケーブルの代わりになるので、シリアル ケーブルやパラレル ケーブルを使う必要はありません。

 関連項目


赤外線通信を使用できるようにするには

1	タスクバーの赤外線インジケータをマウスの右ボタンでクリックします。

2	[赤外線通信を使用可能にする] コマンドに印が付いていない場合は、このコマンドをクリックし、印を付けます。

ヒント

赤外線通信を使用できないようにするには、[赤外線通信を使用可能にする] コマンドの印を消します。

赤外線インジケータがタスクバーに表示されていない場合、表示されるようにする方法については、下の "関連項目" を参照してください。

赤外線通信を使用できないようにすると、赤外線デバイスの検出と監視の機能、およびプラグ アンド プレイ対応デバイスのインストール機能も使用できなくなります。

 関連項目


赤外線デバイスの検出と監視の機能を使用できるようにするには

1	タスクバーの赤外線インジケータをマウスの右ボタンでクリックします。

2	[範囲内のデバイスの検索] コマンドに印が付いていない場合は、このコマンドをクリックし、印を付けます。

注

この機能が使用できるのは、赤外線通信が使用できるようになっている場合だけです。

この機能を使用できないようにするには、[範囲内のデバイスの検索] コマンドの印を消します。この機能を使用できないようにすると、赤外線デバイスが範囲内にあるかどうかを確認できなくなります。

赤外線インジケータがタスクバーに表示されていない場合、表示されるようにする方法については、下の "関連項目" を参照してください。

 関連項目


プラグ アンド プレイ対応デバイスのインストール機能を使用できるようにするには

1	タスクバーの赤外線インジケータをマウスの右ボタンでクリックします。

2	[プラグ アンド プレイを有効にする] コマンドに印が付いていない場合は、このコマンドをクリックし、印を付けます。

注

この機能を使用できないようにするには、[プラグ アンド プレイを有効にする] コマンドの印を消します。

この機能が使用できるのは、赤外線通信が使用でき、さらに赤外線デバイスの検出と監視の機能が使用できるようになっている場合だけです。

赤外線インジケータがタスクバーに表示されていない場合、表示されるようにする方法については、下の "関連項目" を参照してください。

 関連項目


赤外線通信が中断された場合に通知されるようにするには

1	タスクバーの赤外線インジケータをクリックします。

2	[基本設定] タブをクリックします。

3	[範囲内にデバイスが入ったり、通信が中断したら音を鳴らす] チェック ボックスをオンにします。

ヒント

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。

 関連項目


赤外線モニターで音を鳴らすようにするには

1	このボタン [image] をクリックし、[赤外線モニター] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[基本設定] タブをクリックします。

3	[範囲内にデバイスが入ったり、通信が中断したら音を鳴らす] チェック ボックスをオンにします。

ヒント

音を鳴らさないようにするには、このチェック ボックスをオフにします。

コンピュータにサウンド カードがインストールされている場合は、コントロール パネルの [サウンド] アイコンをダブルクリックすると、赤外線通信のいろいろな場面で鳴らす音を設定できます。

 関連項目


赤外線インジケータをタスクバーに表示するには

1	このボタン [image] をクリックし、[赤外線モニター] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[基本設定] タブをクリックします。

3	[タスクバーに赤外線の状態を表示する] チェック ボックスをオンにします。

ヒント

赤外線インジケータを表示しないようにするには、このチェック ボックスをオフにします。

赤外線インジケータが表示されていない場合に、[赤外線モニター] ダイアログ ボックスを表示するには、コントロール パネルの [赤外線モニター] アイコンをダブルクリックします。


赤外線通信のいろいろな場面で鳴らす音を設定するには

1	このボタン [image] をクリックし、[サウンドのプロパティ] ダイアログ ボックスを表示してください。

2	[音を鳴らす場面] ボックスの一覧で、赤外線モニターの音を鳴らす場面をクリックします。

3	[サウンド名] ボックスの一覧で、選択した場面で鳴らす音をクリックします。

ヒント

警告音以外の音を鳴らすには、サウンド カードが必要です。

音をテストするには、[サウンド名] ボックスの一覧で名前をクリックし、 [image] をクリックします。

[登録] をクリックし、サウンドの設定に名前を付けると、独自の設定を保存できます。この名前は、[登録名] のボックスの一覧に表示されるので、後で簡単に同じ設定を再現できます。

 関連項目


範囲内にある赤外線デバイスが検出されない場合

次の点を確かめます。

赤外線通信が使用できるようになっていること。

デバイスの検出機能が使用できるようになっていること。

デバイスの検出間隔が長すぎないこと。

デバイスどうしが離れすぎていないこと。

デバイスが IrDA 規格に準拠していること。

デバイスの電源が入っていること。

デバイスで赤外線通信が使用できるようになっていること。

デバイスの間に障害物がないこと。

デバイスの受光部がほこりや油で汚れていないこと。

デバイスの受光部に直射日光が当たっていないこと。

IrDA 規格に準拠していないデバイスが近くで動作していないこと。

 関連項目


赤外線デバイスが範囲外に出てしまう場合

赤外線通信が頻繁に中断される場合は、次のようにします。

デバイスどうしを近づけます。

デバイスの間に障害物がないことを確かめます。

デバイスが動いたり、振動したりしていないことを確かめます。

デバイスの受光部を掃除します。

デバイスに光が当たらないようにするか、または強い照明を消します。

デバイスのバッテリーを充電するか、または電源の状態を調べます。


赤外線通信対応プリンタで印刷できない場合

次の点を確かめます。

プリンタの電源が入っていること。

プリンタが範囲内にあること。

赤外線プリンタ ポートにプリンタが割り当てられていること。

赤外線通信が使用できるようになっていること。

 関連項目


通信効率が低い場合

次のようにします。

デバイスどうしを近づけます。

デバイスの間に障害物がないことを確かめます。

デバイスが動いたり、振動したりしていないことを確かめます。

デバイスの受光部を掃除します。

デバイスに光が当たらないようにするか、または強い照明を消します。


赤外線通信が中断される場合

赤外線通信が中断されるのは、ほとんどの場合、デバイスの間に障害物が入ったり、デバイスが動いたりすることが原因です。このような場合は、障害物を取り除くか、またはデバイスを範囲内に戻します。

障害物がなく、デバイスが範囲内にある場合は、ほかのデバイス (赤外線デバイス以外のデバイス) によって通信が妨害されている可能性があります。

注

[状況] 画面に表示されている時間内に通信が再開された場合は、データは失われません。

 関連項目


IrDA (Infrared Developers Association) は、コンピュータやソフトウェアのメーカーによって設立された団体で、赤外線デバイスによる通信の標準化を進めています。IrDA 規格に準拠していれば、異なるメーカーの赤外線デバイスどうしでも情報を伝達できます。


赤色の外側にスペクトルが現れる電磁波のことです。可視光線より波長が長いため、目には見えませんが、赤外線デバイスを使うと、赤外線信号を送受信できます。ほとんどのリモコンでは、情報の伝達に赤外線を使っています。


赤外線モニターでは、デバイスが範囲内に入ったとき、デバイスが範囲外に出たとき、および通信が中断されたときに音を鳴らすことができます。


赤外線デバイスから出る光は、発光素子を頂点として円錐形状に拡散するため、両方のデバイスをほぼ向かい合わせに置く必要があります。実際の通信可能角度は、条件によって異なりますが、ほぼ 30°以内です。


トピックの一覧を表示するには、[目次] をクリックしてください。


赤外線通信の状況が表示されます。


赤外線通信の状況の説明が表示されます。範囲内にあるデバイスの検出間隔や、プラグ アンド プレイ対応デバイスが範囲内で検出されたときに、ソフトウェアが自動的にインストールされるかどうかなどの情報が表示されることもあります。

設定を変えるには、[オプション] タブをクリックします。


範囲内にあるすべての赤外線デバイスの一覧と、デバイスの種類を示すアイコンが表示されます。


通信が中止されるまでの残りの時間が表示されます。


赤外線通信の通信効率が表示されます。通信効率が低い場合でも、データが失われることはありません。赤外線通信では、データが送られるたびに、相手のデバイスに正しく受け取られたかどうかが確かめられます。正しく受け取られなかった場合は、正しく受け取られるまで繰り返し送られます。


赤外線通信の通信効率が表示されます。通信効率が低い場合でも、データが失われることはありません。赤外線通信では、データが送られるたびに、相手のデバイスに正しく受け取られたかどうかが確かめられます。正しく受け取られなかった場合は、正しく受け取られるまで繰り返し送られます。


通信中の赤外線デバイスの情報が表示されます。


通信中の赤外線デバイスの種類が表示されます。


通信中の赤外線デバイスの名前が表示されます。


通信中の赤外線デバイスの説明が表示されます。


赤外線通信を使用できるようにします。また、赤外線通信に使う物理ポートを指定します。


赤外線デバイスに割り当てられているポートが表示されます。

赤外線デバイスを使うときに、デバイスが接続されているポートを指定する必要のある場合があります。赤外線通信では、物理ポートを指定する必要はありません。仮想ポートを指定します。


コンピュータから一定の範囲内にある赤外線デバイスを検出するようにします。

このチェック ボックスがオンになっている場合は、赤外線モニターの [状況] 画面とタスクバーの赤外線インジケータに、範囲内にデバイスがあるかどうかが表示されます。このチェック ボックスが使用できない場合は、[次のポートで赤外線通信を使用可能にする] チェック ボックスをオンにしてください。


範囲内にある赤外線デバイスを検出する間隔を指定します。このチェック ボックスが使用できない場合は、[次のポートで赤外線通信を使用可能にする] チェック ボックスと [範囲内のデバイスの検索と状況の報告を行う] チェック ボックスをオンにしてください。


プラグ アンド プレイ対応デバイスが範囲内で検出されたときに、ソフトウェアが自動的にインストールされるようにします。ソフトウェアがインストールされるのは、1 度だけです。デバイスが範囲内で検出されるたびにインストールされるわけではありません。このチェック ボックスが使用できない場合は、[次のポートで赤外線通信を使用可能にする] チェック ボックスをオンにしてください。

ポータブル コンピュータを使っている場合に、インストールする必要のないプラグ アンド プレイ対応の赤外線デバイスの近くに頻繁に移動するときは、このチェック ボックスをオフにします。


[オプション] 画面の設定を標準の値に戻すときにクリックします。


赤外線通信が中断されたときに、[赤外線モニター] ダイアログ ボックスが自動的に表示されるようにします。ダイアログ ボックスには、通信が中断されたというメッセージが表示されます。通信が再開されると、ダイアログ ボックスは自動的に閉じます。ただし、ダイアログ ボックスが表示されている間に赤外線モニターを操作すると、ダイアログ ボックスは表示されたままになります。


赤外線デバイスが範囲内に入ったとき、赤外線デバイスが範囲外に出たとき、および通信が中断されたときに音を鳴らすようにします。コンピュータにサウンド カードがインストールされている場合は、コントロール パネルの [サウンド] アイコンをダブルクリックすると、これらの場面で鳴らす音を設定できます。


赤外線インジケータをタスクバーに表示するようにします。

注  赤外線インジケータを表示しないように設定した場合、[赤外線モニター] ダイアログ ボックスを表示するには、コントロール パネルの [赤外線モニター] アイコンをダブルクリックする必要があります。


[基本設定] 画面の設定を標準に戻すときにクリックします。


このコンピュータに関する情報が表示されます。赤外線デバイスやネットワーク デバイス (ネットワークに接続されている場合) に対して、このコンピュータを特定するために使われます。ここで情報を変えると、[ネットワーク] ダイアログ ボックスにも変更内容が反映されます。


このコンピュータの名前を入力する場所です。赤外線デバイスやネットワーク デバイス (ネットワークに接続されている場合) に対して、このコンピュータを特定するために使われます。ここで名前を変えると、[ネットワーク] ダイアログ ボックスにも変更内容が反映されます。


このコンピュータの説明を入力する場所です。赤外線デバイスやネットワーク デバイス (ネットワークに接続されている場合) に対して、このコンピュータを特定するために使われます。ここで説明を変えると、[ネットワーク] ダイアログ ボックスにも変更内容が反映されます。


赤外線モニターのバージョン情報と著作権情報が表示されます。


赤外線デバイスの最高通信速度を制限するようにします。

標準の設定では、可能な限り高速で通信が行われます。ただし、通信速度を下げると、再試行の回数が減り、通信効率が向上することがあります。


赤外線デバイスの最高通信速度を Kbps の単位で指定します。